内容

はじめに

各Cisco IOS XEリリースの機能

Cisco IOS XE:17.17.1

Cisco IOS XE:17.16.1

Cisco IOS XE:17.15.3

Cisco IOS XE:17.15.2b

Cisco IOS XE:17.15.2

Cisco IOS XE:17.15.1

Cisco IOS XE:17.14.1

Cisco IOS XE:17.13.1

ダブリン – 17.12.5

ダブリン – 17.12.4

ダブリン – 17.12.2

ダブリン – 17.12.1

ダブリン – 17.11.1

ダブリン – 17.10.1

クパチーノ – 17.9.6

クパチーノ – 17.9.3

クパチーノ – 17.9.2

クパチーノ – 17.9.1

クパチーノ – 17.8.1

クパチーノ – 17.7.1

ベンガルール – 17.6.3

ベンガルール – 17.6.2

ベンガルール – 17.6.1

ベンガルール – 17.5.1

ベンガルール – 17.4.1

アムステルダム – 17.3.5

アムステルダム – 17.3.2

アムステルダム – 17.3.1

アムステルダム – 17.2.1

アムステルダム – 17.1.1s

ジブラルタル – 16.12.4a

ジブラルタル – 16.12.3

ジブラルタル – 16.12.2t

ジブラルタル – 16.12.2s

ジブラルタル – 16.12.1t

ジブラルタル – 16.12.1

ジブラルタル – 16.11.1

ジブラルタル – 16.10.1

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst 9800シリーズワイヤレスLANコントローラでサポートされる機能を簡単に説明し、リストします。

各Cisco IOS XEリリースの機能

各機能は、それ以降のリリースで最初に導入されたリリースでのみ言及され、特定の機能に対する変更のみをリストします。

Cisco IOS XE:17.17.1

- 9172Hおよび9172I APのサポート

- aWIPSの機能拡張

- オフチャネルのPMF不正抑止検出は、オフチャネルの無線または非サービスの無線で可能です

- AnyLocateの機能拡張：ウルトラワイドバンド(UWB)ダウンリンク到着時間差(DL-TDoA)

- AP証明書の自動更新(LSC)

- カナダおよび米国の自動周波数調整(AFC)サポート

- -E Reg Domain（チャネル149 ～ 173）のUNII3サポート（低電力）:9136、9162、9164、9166、9176および9178でのみサポートされます。

- Cisco Wireless 9178IシリーズWi-Fi 7アクセスポイント(CW9178I)、9176、9163、9124のTier B/C/D国別サポート

- 9178と9136は、LAG経由で接続された場合に両方のポートで認証をサポートするようになりました

Cisco IOS XE:17.16.1

- show netconf-yang ssh trustpointは、SSHセッション経由のNETCONFで使用される証明書を表示するために導入されました。この証明書は設定することもできます。

- このリリースでは、コントローラは運用テレメトリでMerakiダッシュボードへのシステムフェールオーバーまたはスイッチオーバー数を提供します

- Cisco IW9167EH WGBで10 Mbpsの速度のポートをサポート

- IWモデルのWGB APでのポートアドレス変換

Cisco IOS XE:17.15.3

- このリリースから、Cisco Wireless 9176シリーズWi-Fi 7 AP上の2.4 GHzまたは5 GHz低帯域モード(UNII 1-2A)での動作時に、デュアルバンド(XOR)無線がサポートされます

- このリリースから、MLOはCisco Wireless 9178シリーズWi-Fi 7アクセスポイントのA Tモード(30w)でサポートされます

Cisco IOS XE:17.15.2b

17.15.2bは、9172Iアクセスポイントのサポートが追加された特別なリリースです。

Cisco IOS XE:17.15.2

- 17.15.2は、Wireless Unified Licensingをサポートする最初のリリースです

- 9176、9176D1、9178アクセスポイントのサポート

- AP AnyLocateに対する超広帯域サポート（サポートするAP用）

- CW-ANT-O1-NS-00およびCW-ANT-D1-NS-00アンテナが9163Eでサポートされるようになりました。

- 5 Ghzまたは6 Ghzをサポートする9166でのダイナミックバンドスイッチング

- APからスペースコネクタへのGPSデータストリーミングがサポートされるようになりました

- グローバル使用APがサポートされています。

- 拡張SG-ACLロギング：拡張SG-ACLロギング機能は、高速ロギング(HSL)を使用して、HSL v9形式のロギングメッセージを許可または拒否するSG-ACL IPv4およびIPv6をsyslogサーバに転送します。

- Cisco Catalyst 9015シリーズAPでは、RLANクライアントトラフィックのファーストスイッチングがサポートされています

- モロッコでの9124AXEのサポート

- Wi-Fi 7、MLO、および関連する新しいWPA3セキュリティのサポート。

Cisco IOS XE:17.15.1

- Catalyst 9800がOracle Cloudでサポートされるようになりました。

- APロケーション機能拡張（9120のサポート）

- UAEおよびカタールでのUNII-3低電力サポート

- Cleanairの機能が少し改善され、帯域の最後でより良いチャネルをスキャンできるようになりました。

- SE Linuxポリシーの適用ユーザには目に見える影響はありません。

- 6Ghzのサポートをより多くの国に拡大詳細については、AP固有のドキュメントを確認してください。

- 「Show tech wireless」はnetconfで収集できるようになりました。

- 9163屋外APに対する15ヵ国のサポートが追加されました。詳細については、AP固有のドキュメントを確認してください。

Cisco IOS XE:17.14.1

- 同じAPに送信されるメッセージのCAPWAP制御メッセージ集約。

- 6Ghzをサポートする新しい国

- カーネルミニダンプ

- 新しいCW9800 HおよびMプラットフォームのサポート

- CWA FlexConnectクライアントに対するレイヤ3 VLANオーバーライドがサポートされています。

- gNMIテレメトリおよびプロトコル符号化機能拡張

- イスラエルとトルコは – Eドメインに移動されます。

- アプライアンスに「show tech diagnostics」が導入されました

- メッシュバックホールのRRM DCAサポート

- SDA IPv6アンダーレイのサポート

- 9167のAFC、BLEサポート

- 9165のAFCサポート

- 9167の30ワットのPoE電力プロファイル

- 9165および9167 WGBでのQoS、GPS、およびSNMPのサポート

- 9165のCAPWAPモードのサポート

- 9167でのCleanair Proのサポート

- Cisco Catalyst 9163EアクセスポイントでのCW-ANT-D1-NS-00アンテナのサポート

- 工場出荷時設定へのリセット時にデータを安全に消去

- 9167での無線スキャンのサポート

- 9166D1でのティアB/C/D国のサポート

- 「clear aaa counters」、「clear radius statistics」のYANGサポート、および複数ネクストホップのサポート

Cisco IOS XE:17.13.1

- Amazon S3ストレージ拡張のサポート

- 9167 APでの802.11hのサポート

- FlexConnect ACLは、クライアントのヒットカウンタを提供するようになりました

- 9124 APは屋内モードで動作可能になり、PoE出力機能を備えています

- Flex Local SwitchingおよびゲストアンカーシナリオでのDHCP Option 82のサポート

- 「show ap image detail」は、APイメージの整合性を確認するために導入された新しいCLIです

- Catalyst 9163E APのサポート

- 9124および9130 WGBで同時に無線をサポート

- イベント駆動型RRMは6Ghzでサポートされる

- 不正APの手動分類と不正クライアントの手動分類の制限が、一度に625から10,000の設定に拡張されました。

- WLCをレイヤ3ノードとして機能させるために、NAT、PIM、およびOSPFコマンドが導入されました

- 9165 IOT WGBの低遅延プロファイル

- 9136 APのクワッド無線モードのサポート

- この機能により、WGBは最新のネイバーAPを定期的に照会し、次回のローミング時に最適なAPに関連付けることができます。デュアル5G無線のスキャンハンドオフモードは、このリリースからサポートされています。

ダブリン – 17.12.5

17.12.4以降に追加された新機能はありません。

ダブリン – 17.12.4

- このリリースから、AAAオーバーライドVLANでのマルチキャストがサポートされています(Cisco Bug ID CSCwk20436を参照)

ダブリン – 17.12.2

- このリリースから、レイヤ2 VRFはWGB、RADSEC、およびTRUSTSEC機能でもサポートされるようになりました。ただし、RLANはVRFではサポートされません

ダブリン – 17.12.1

- Cisco Software-Defined Accessのワイヤレスメッシュサポート

- AP省電力モードのウェイクアップしきい値

- 9800 WLCでのVRFサポート

- ap 3700/2700/1700/1570のサポート

- FIPS 140-3のソフトウェアエントロピー機能拡張

- 不正なPMF

- 不正チャネルの幅

- RFベースの自動ロードバランシング

- 今回のリリースから、6GHz無線帯域をサポートする国のリストに、オーストラリア、ブラジル、コスタリカ、ホンジュラス、香港、日本、ヨルダン、ケニア、マレーシア、モロッコ、ニュージーランド、ペルー、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が追加されました

- Cisco Catalyst 9130AXシリーズアクセスポイントのメッシュサポート

- MacBook分析

- インテリジェントキャプチャ(iCAP)の強化

- IW9167IおよびIW9167Eでの英国のROWドメインの屋内導入サポート

- クラッシュ・データ収集、カーネルのパニック、メモリ不足を改善

- embedded Packet Capture(EPC)機能が拡張され、バッファサイズの拡大、連続的なキャプチャ、および1つのEPCセッションでの複数のMACアドレスのフィルタリングをサポートします。

- Cisco Catalyst IW9167Iヘビーデューティアクセスポイント

- クラウド向けCisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラ – 超低背(ベータ版、TACサポートなし)

- Cisco Catalyst 9166DシリーズWi-Fi 6Eアクセスポイント

- アーカイブログは1日未満で収集できる

- Cisco Spacesと連携したアクセスポイントの自動ロケーションサポート

- Cleanair Proは、Cisco TACトラブルシューティングの干渉源を記録できます

- これで、6ghzの同じWLANプロファイルでWPA移行モードとWPA3を設定できるようになりました

- APクライアントデバッグバンドル

ダブリン – 17.11.1

- 新しい6Ghz対応国「参考資料」を参照

- メッシュバックグラウンドスキャンと高速な祖先の検出

- Webauthポータルではより多くの文字がサポートされます

- カレンダープロファイルの数日間の機能強化

- WLC上のクライアントデバッグバンドル

- FRAは冗長2.4Ghz無線をモニタモードに設定できる

- ローリングAPアップグレード時のクライアント操作の強化

- BGP EVPNでのFlex OTTおよびローミング遅延検証

- 6E APでのスペクトルキャプチャ更新率の向上

- RADIUSパケットのジャンボフレームのサポート

- RADIUSアクセス要求メッセージのロケーション対応属性

- APセキュアデータワイプ

- 802.1XとローカルWeb認証のマルチ認証の組み合わせ

- CLIの「show aaa server brief」の概要

- HTTPSによる効率的なAPイメージアップグレード

- リロード理由の履歴

- 変更時テレメトリのサブスクリプションダンプニング期間

- APイーサネットポートLEDのイネーブル/ディセーブルのサポート

- ワイヤレスクライアントの遅延統計情報

- 9136上の待機DFSがゼロ

- IW9167でサイト調査モード、WGB、およびUWGBをサポート

- WSTPを使用したRAPイーサネットデイジーチェーン

- IW 9167でのGNSSサポート

- 「show tech wireless ap mac <MAC>」が拡張され、APの加入に関する問題のトラブルシューティングに役立つ

- インテリジェントなキャプチャにより、地上波キャプチャ（クライアントベースのキャプチャではなく、チャネルベースのキャプチャ）を収集できるようになりました。

- Cleanair Proチップのオフチャネルのスキャン滞留時間を改善

- 中央スイッチングの導入におけるIPオーバーラップのサポート

- APでのBLEサポートコマンドの改善

- APカーネルがクラッシュファイルをダンプできるようになりました。

- 「debug ntp state」により、「show ntp logs」とともにAPでのNTP同期をデバッグできます。

ダブリン – 17.10.1

- 中央でのスイッチド導入に対するダウンロード可能ACL(dACL)サポートFlexconnectの導入またはEWC-APプラットフォームではdACLはサポートされません。

- アクセスポイントのプライマリ、セカンダリ、ターシャリのWLC名とIPアドレスを一括設定するAP Prime Profile

- 複数のWNCにまたがってAPまたはサイトタグをマッピングする場合は負荷が考慮され、WNC間でより均等なロードバランシングが行われます。

- 2 ～ 4の拡張NetFlowモニタ

- サポートされる新しいSFP：正確なリストについては、リリースノートを確認してください。

- 無線空間ストリームと柔軟なpoeで強化されたAPの省電力機能

- Yangモデルを1.1にアップグレード

- 9124および9130でWGBモードをサポート

- 6 GhzでのCleanairのサポート

- アプリケーションパフォーマンスモニタ（Flexモードとファブリックモードを含む）

- Catalyst CenterクライアントイベントおよびSSIDテレメトリフィルタ

- デバイス分類子XML更新システム

- データ消去による安全な初期設定へのリセット

- デバイス分析データはRADIUSアカウンティングを介して送信可能

クパチーノ – 17.9.6

- このリリースから、AAAオーバーライドVLANでのマルチキャストがサポートされています(Cisco Bug ID CSCwk20436 )

クパチーノ – 17.9.3

- IOSベースのAP（x700シリーズ）のサポート

クパチーノ – 17.9.2

- Cisco Catalyst 916xシリーズアクセスポイントおよびCisco Catalyst 9136シリーズアクセスポイントでは、さらに75ヵ国がサポートされています。サポート対象国の一覧については、「Regulatory Compliance Domain」の章を参照してください。

- iPSKパスフレーズは、ローカルモードのSAE H2E認証でサポートされます

- -E規制ドメインのチャネル120、124、および128は、9124および9130でサポートされます。

- 9162I APをサポート

- WLCでは、ワイヤレスクライアントごとに最大8個のIPv6アドレスを学習できますが、17.9.2以降では、8個目を学習した後に新しいIPアドレスが追加されてもクライアントからのトラフィックが廃棄されなくなりますが、学習した既存のIPが新しいIPアドレスで置き換えられ、トラフィックの転送が続行されます。

- 9136および916x AP上のUK in-ROWドメインでUNII 3バンドがサポートされます。

- WLCからプライミングしているコントローラへのAPフォールバック

- MIB CISCO-ENVMON-MIBが追加されました

- vMotionによるEsxiのサポート

クパチーノ – 17.9.1

- 規模に応じた不正分類のクォータと優先順位の導入（ドロップされる不正を決定するため）

- FT-SAEセキュリティのサポート

- 9800 WebサーバでのTLS 1.3のサポート

- アクセスポイントは、AP加入プロファイルでWLCのタイムゾーンに依存しないタイムゾーンで設定できます

- CW9164およびCW9166アクセスポイントのサポート

- Wifi6Eアクセスポイントのサイト調査モードを強化

- HA SSOペアのアクティブおよびスタンバイWLCに対するRADIUSおよびTACACS認証およびアカウンティングサポート。

- RADIUSアカウンティングでの有償ユーザIDのサポート

- 6EのAI-Enhanced RRMサポート

- Cleanair Proスキャンモードのサポート

- Catalyst APでのWGBの同時無線サポート

- ロケーショングループを使用したmDNSロケーションベースフィルタリングの設定

- WLCからAPコンソールを有効または無効にする機能

- 9166 APでのFRAのサポート

- ACIファブリック導入のためのHA SSOサポート

- ポリシープロファイルで暫定アカウンティングを無効にできる

- スタンバイWLCでのLLDPサポート

- Web UI構成変更のアカウンティングサポート

- メッシュバックホールRRM

- -ROWドメインに追加された国が増えました

- N+1ネットワークでのサイトベースのローリングAPアップグレード

- カナダでの6 Ghzのサポート

- コントローラでのRFC 5580ロケーション属性のサポート

- DHCPおよびスタティックIPクライアントをサポートするVLANグループ

- ワイヤレス不正チャネル幅のサポート

- 特定のドメイン内の9130 APのDFSを待機しない

- 9800 WLC上のmDNS制御トラフィック用のワイヤレスAPマルチキャストユニキャストオプション

- BLEの同時スキャンおよびビーコン機能

クパチーノ – 17.8.1

- アクセスポイントおよびWiFi6機能：

- APの省電力：コントローラは一部のAP無線機能を無効にして電力を節約できるようになりました。

- 9105、9115、および9120アクセスポイントでワークグループブリッジ(WGB)モードがサポートされるようになりました

- BLE管理は9136でサポートされています

- このリリースから、APごと、無線ごと、およびWLANごとのAP無線ごとにクライアント制限がサポートされています。

- 柔軟な無線(2800/3800/9120/9130)を備えたAPでは、XORスニファがサポートされるようになりました。この場合、1つの無線でスニファモードの動作ができますが、他の無線ではクライアントへのサービスの提供が継続されます。

- 9136 APで環境センサーをサポート

- 9136 CleanAir Pro無線はスキャン専用にすることができます。

- 「copy configuration」コマンドによるWGB構成管理の簡素化

- OEAP APのRLANポートは、有線ポートでのdot1xからMABへのフォールバックをサポートします。

- APクライアントトレース機能では、config ap client-trace drop-countコマンドを使用して、プロトコルタイプごとに廃棄されたパケットを追跡できるようになりました

- NACデバイスのデバイストラッキングを停止したり、サードパーティのWGBをサポートしたりするために、VLANごとにIP-MACバインディングを無効にしたり、ARPブロードキャストを有効/無効にしたりできます。

- デバイス分析（Intel Analyticsを含む）のレポートがCisco DNA Centerに送信されるようになりました。

- Flexconnectサイトタグでは、以前は最大100台だったAPを最大300台まで使用できるようになりました。

- OEAPスプリットトンネルACLがIPv6とURLフィルタをサポートするようになりました

- 中央スイッチングモードでの最も近い有線mDNSサービスプロバイダー、VLANおよびMACベースのフィルタリング、flexconnectモードでのカスタムサービスポリシーのサポート

- 新しいSFPをサポート

- PortChannelインターフェイスでのTrustsecインラインタギングのサポート

クパチーノ – 17.7.1

- アクセスポイントおよびWiFi6機能：

- OEAPでのスプリットトンネリングに対するURLベースのACLサポート

- すべてのAPモード（ファブリックおよびFlexを含む）でSD-AVCをサポート

- RAPがアップリンク障害を検出した場合の高速メッシュネットワークのティアダウン

- 9124 APのシリアルバックホール

- メッシュAPでのFIPSモード

- 9124 APでのRLANサポート

- ファブリックAPでのRLANサポート

- AP上でのIcapとIoTテレメトリトンネルの共存

- 9136 APのサポート

- Catalyst 9800の革新的なワイヤレス機能：

- SUDI99証明書のサポート：有効期間の長いWLCおよびAP用のシスコの新しいルートCA

- 不正なチャネルをアドバタイズしている不正なアクセスポイントの検出が向上

- SAE認証のためのWPA3 H2Eサポート

- WPA3の移行モード無効サポート

- AI-Enhanced RRMのサポート：RRMアルゴリズムをDNAセンターとクラウドに移行

- Microsoft Azureクラウドでの9800-CLサポート

- ローカルEAP認証用の暗号スイートの制御

- コントローラから直接AP BLE無線をイネーブルにして設定する

- 9800-CLライセンスの適用

- 保守性

- カスタマイズされた文字列をNAS-IDとして設定する

- APのリアルタイム統計情報のしきい値に応じてAPをリセットできる

- サイトタグとWNCdインスタンス全体で802.11k/802.11vをサポート

- Web UIに重大なイベント用のアラーム受信ボックスページが追加されました。

ベンガルール – 17.6.3

- 新しいSFPをサポート（主にACU7MおよびACU10M）

- 9800でローカルデバイスのプロファイリングに関するAppleとSamsungの情報をアップデート。

- PortChannelのSGTインラインタギングのサポート

- クライアントからのARPトラフィックを制限するコマンド「ip arp-limit rate」が追加された

ベンガルール – 17.6.2

- 双方向レート制限を、FlexConnectローカルスイッチングAPのクライアントごとに完全に適用できるようになりました

- 9124 APのFlex+ブリッジメッシュサポート

- MACフィルタ障害サポートでのWeb認証付き802.1X

ベンガルール – 17.6.1

- アクセスポイントおよびWiFi6機能：

1. APにタグを自動的に書き込む、WLC上のグローバルタグ永続設定。

2. Catalyst 9124でのメッシュEFTのサポート

3. Rest Of World(-ROW)ドメインのサポート

4. C-ANT9104アンテナのサポート、およびWLCでのビームウィットとアンテナ数の設定

5. WLAN無線ポリシー：どの5ghzスロットのSSIDをブロードキャストするかを設定できます

6. 異なるタイプのSIAアンテナを同じAPに接続できますが、これは推奨されません。

7. 9124の最大クライアントアソシエーションが255から420に変更されました

- Catalyst 9800の革新的なワイヤレス機能

1. コントローラがサービスピア有効モードまたは無効モードに設定されている場合、mDNS機能でハイアベイラビリティサポートを使用できるようになりました

2. UDN環境でのランダムMACアドレスの自動登録

3. データプレーンパケットロギング

4. AAAオーバーライドVLANのフォールバック：AAAオーバーライドVLANが（FlexConnect LSモードで）コントローラまたはAPで設定されていない場合、フォールバックが有効であれば、ポリシープロファイルからのVLANを使用できます。

5. mDNS：サービスピアのSDGに関するFHRPサポート

6. Intelデバイス分析がCisco DNA Centerに渡される

7. IPv6 Ready認定

8. LDAP認証では、ユーザ名にCN以外のフィールド（samAccountNameなど）を使用できる属性マップを使用できます

9. レイヤ3ローミング後のトラフィックのリンクローカルブリッジング

10. サービスポートを介して、SNMP、RADIUS、TACACS、Syslog、NTP、SSH、NETCONF、HTTPS、Netflowなど、より多くの管理プロトコルがサポートされます。

11. デバイス分類（プロファイリング）にDevice Analyticsのデータが含まれるようになりました

12. HA SSOセットアップを解除した後、スタンバイは、すべての設定を失うことなく、（インターフェイスをシャットダウンする場合を除き）同じ設定を維持します

- 保守性

1. gRPCテレメトリのFQDNサポート

2. SANETプロセスからクライアントを削除する、より詳細な理由

3. 一部のCLIでは、MACアドレス形式（xxxx.xxxx.xxxx方向）の観点からより一貫性が高くなっています

4. ESXi、KVM、NFVIS、およびMicrosoft Hyper-Vのセキュアブートセットアップ

5. SNMP経由のアクティブを使用したスタンバイインターフェイスのステータス

6. Wipsのsyslogサポート

7. クライアントは、IPアドレス（ワイヤレスクライアントIPアドレスA.B.C.D認証解除）またはユーザ名（ワイヤレスクライアントユーザ名Bob認証解除）で認証解除できます

8. MFPが有効な場合、Cisco APが不正として検出されないように、キー検証は（すべてのフレームではなく）ビーコンおよびプローブ応答フレームでのみ実行されます。

9. 「show ap name <ap-name> wlan vlan」コマンドを実行すると、FlexConnectローカルスイッチングSSIDを使用したAPのWLAN-VLANマッピングが表示されるようになりました

10. AP Webサーバでは、TLS 1.2より前のTLSバージョンのサポートが停止されます

11. Cat9100 APでユニバーサルAPプライミングを無効にした。

- Web UIの新しいWLANウィザード

ベンガルール – 17.5.1

- アクセスポイントおよびWiFi6機能：

1. 新しいC9124AXアクセスポイントプラットフォームのサポート

2. C9105AX向けスペクトルインテリジェンス

3. Catalyst 9105、9115、および9120アクセスポイントでの伝送ごとの11ax OFDMAユーザ数の増加

4. C9105AXで11acおよびWiFi6 MU-MIMOをサポート

5. クライアントロードベースのEDCAパラメータ

6. SSIDごとに特定のWiFi6機能を有効または無効にできる

- Catalyst 9800の革新的なワイヤレス機能

1. 9800-CLでのLAGサポート

2. 同じC9800 WLCに参加するためのMICとLSCのサポート

- 保守性

1. スタンバイモニタリング

2. ランダムなMACクライアントの関連付けを禁止する可能性

3. APのCPU使用率の追跡

4. HAペアが同じリリース上にない場合のスタンバイWLCの自動アップグレードなどのHA拡張

5. DHCPリレー：ゲートウェイIPアドレス、オプション82、DHCPサーバアドレスなどのDHCPリレーパラメータの設定を、Cisco AireOSの動作に合わせて調整します。

6. ポートチャネルは1 ～ 64の範囲で使用可能

- セキュリティと復元力

1. 簡単なPSK：登録なしのWLANクライアントオンボーディング

2. Suite B 192ビットAVPのプロビジョニングのサポート

3. デフォルトゲートウェイのIP到達可能性の確認

4. LSC証明書の中間CAサポート

5. コントローラに接続するためのMICとLSC APの両方のサポート

6. DTLSの複数の暗号スイートのサポート

7. webauth-on-mac-filter-failureの組み合わせをサポートするWPA(2)-PSK

8. wipsの追加シグニチャ

ベンガルール – 17.4.1

- Wave1（Cisco IOSベース）アクセスポイントはサポートされなくなりました（IW3700を除く）

- RLDPはこのリリースからサポートされなくなりました。

- APのメモリ情報が共有されます

- アクセスポイントのホスト名を設定するDHCPオプション12のサポート

- クライアントの詳細スケジューリング要求

- 切断されたアンテナの検出

- ブート整合性の可視性

- ネイティブIPV6でのゲートウェイIPチェック

- 「show ap image file summary」にAPイメージが表示されるようになりました。

- OBSSパケット検出のサポート

- Flex環境での重複するIPアドレスのサポート

- ゲートウェイの到達可能性損失の検出の高速化

- RAPイーサネットデイジーチェーン

- アカウンティングセッションIDは802.1Xでサポートされます。

- DHCPオプション82リモートIDサブオプションでの区切り記号のサポート

- Wips：アラームおよびフォレンジックキャプチャのサポートのための設定可能なしきい値

- Day0 CLIウィザード

- 1つのサイトタグに関連付けられたすべてのAPをワンクリックで再起動するサポート。

- SyslogサーバにFQDNを設定できるようになりました

- ポリシーを使用したスマートライセンシング

- CPUとデータプレーンの使用状況を監視するWeb UIの拡張

- 9115および9120 APにTWTサポートを追加

- 9800はFramed-MTU RADIUS属性の設定をサポート

アムステルダム – 17.3.5

- クライアントからのARPトラフィックを制限するコマンド「ip arp-limit rate」が追加された

アムステルダム – 17.3.2

- シリアル番号によるOfficeExtendアクセスポイントの承認

- 管理者はOffice ExtendアクセスポイントUIへのローカルアクセスを有効または無効にできます

- ICAPを使用しないAPでのBLEとAssuranceの共存

- ポリシーを使用したスマートライセンシング

- DNA Center CloudへのテレメトリのTLSサポート

- Flex導入での重複するクライアントサブネットのサポート（PSKおよびdot1xのみ）

アムステルダム – 17.3.1

- 802.11ax/WiFi6

- Cisco DNA Center Assurance Wi-Fi 6ダッシュボードには、ワイヤレスネットワークが視覚的に表示されます。

- 9130のダイナミックTri-radioサポート

- このリリースのCisco Catalyst 9130 APでは、アップリンクとダウンリンクの直交周波数分割多元接続（UL OFDMAとDL OFDMA）機能の両方がサポートされています。現在、DL OFDMAまたはUL OFDMA転送で8人のユーザーをサポートするように制限されています。このリリースでは、80 MHzと160 MHzの帯域幅で37人のユーザがサポートされます。

- このリリースのCisco Catalyst 9130 APでは、アップリンクマルチユーザ複数入力/複数出力(UL MU MIMO)機能がサポートされています。

アクセスポイント関連の機能

- AP監査設定機能は、コントローラとAPの間のワイヤレスサービスの同期の問題を検出するのに役立ちます。

- AP 9105のサポート

- Wifi Directのサポート

- APイメージのダウンロード時間の機能拡張により、コントローラからAPへの制御パケットの複数のスライディングウィンドウのサポートが追加されました。

- APサポートバンドル：APのサポートバンドル情報を取得して、コントローラまたは外部サーバにエクスポートできるようになりました。

- IW3702固有の機能：

- IW3702でのAVCのサポート

- IW3702では、ヒーターを有効または無効にできるようになりました

- IW3702でのイーサネットデイジーチェーンのサポート

- 柔軟なアンテナポート構成

- C9115のスペクトルインテリジェンス機能

- 外部モジュールのサポート

- gNMI設定の持続性

- IOT モジュール管理

- Ipv6マルチキャストフィルタリング

- Flex向けmDNSゲートウェイサポート

- 9120および9115でのDTLS暗号化ハードウェアサポート

- COS AP（Wave2および11ax AP）でのIGMPv3サポート

コントローラ関連機能

- コントローラでのBLE管理。

- コントローラでは、異なるポリシープロファイルに関連付けられた同じWLAN間でのシームレスなローミングが可能です。

- Cat9kスイッチ上の組み込みワイヤレスは、現在ではsda以外（ただしファブリックは維持）の方法でサポートされています。

- PKI管理ページが拡張され、CSRの作成と証明書のインポートが可能になりました。

- Hostpot 2.0 Release 3認定機能

- Web認証とWeb管理では、HTTP/HTTPSに対して個別の設定が可能

- メッシュフィーチャ：

- 2.4 ghzのメッシュバックホール

- メッシュのオフチャネルのバックグラウンドスキャン

- 拡張メッシュコンバージェンス

- ARPプロキシ

- コントローラは、少数のクライアントを即座に削除する代わりに、クライアントセッションを10秒間保持します。

- 802.11w Protected Management Frames(PMF)が有効になっている不正デバイスは抑止されません。その代わり、不正デバイスはContained Pendingとしてマークされ、イベントを通知するWireless Service Assurance(WSA)アラームが起動されます。

- リダンダンシーマネジメントIPにアクセスすることで、HA SSOペアのスタンバイWLCをモニタできます。

- Cisco User Defined Network(UDN)モバイルアプリケーションは、ユーザ定義ネットワークの作成に役立ち、ネットワークの共有に招待されない限り、デバイスへのアクセスを制限できます。

- SR-IOVは、KVMおよびESXi環境で設定できます。

- Syslogのクライアント状態変更機能のサポートにより、IPアドレス、AP名などのクライアントの詳細を追跡できます。

- DSパラメータセットのサポート：管理対象APには、検出された不正APのDSパラメータセットに関する追加情報が不正APレポートに含まれるようになりました。

- 追加のWips攻撃シグニチャが2つ

- ISSUの完全サポート

- カスタムwebauth tarバンドルもスタンバイWLCにコピーされるようになりました

- クライアントの詳細は、クライアントがユニバーサル管理MACアドレスまたはランダムMACを使用しているかどうかを示すようになりました。

- 17.3リリース以降では、Cisco Catalyst 9800-CL Cloud Wireless Controllerプライベートクラウドインスタンスに高スループットテンプレートを設定できます。

- Web UI(Web UI):

- ダークモード

- AP LEDが点滅

- APサポートバンドルダウンロード

- 拡張PKI管理ページ

- OpenRoaming

- 9000スイッチ上の組み込みワイヤレス（SDA以外）

- ソフトウェアアップグレードページの機能拡張

- TRi無線設定

- ダッシュボードでアプライアンスの温度を追跡

その他の変更

- Cisco Catalyst 9800-CLワイヤレスコントローラには、16 GBのディスクが必要になりました。

- Cisco IOS XEアムステルダム17.3.1以降、次のCisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラではより多くのポートチャネルがサポートされています。

- Cisco Catalyst 9800-80ワイヤレスコントローラ：1-40 ～ 1-64

- Cisco Catalyst 9800-40ワイヤレスコントローラ：1-4から1-16

- Cisco Catalyst 9800-Lワイヤレスコントローラ：1 ～ 6 ～ 1 ～ 1 ～ 14

- Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1以降では、AP名は最大32文字までしか使用できません。

- Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1からそれ以前のリリースにダウングレードすると、より高い範囲で設定されているポートチャネルが表示されなくなります。

- EoGRE AAAプロキシが使用される場合、AAAポートはデフォルトで1645と1646に設定されます。このポート設定を変更するには、次のコマンドを使用します。tunnel eogre interface tunnel-intf aaa proxy key key key-name auth-port auth_port acct-port acct_port

- ゲートウェイチェックの失敗が原因でSSOがトリガーされると、モビリティトンネルがダウンして起動します。

- Cisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラのLED点滅のサポートを追加。

- 放射性トレースログを表示するためにGUIに追加されたログビューアウィンドウ。

- GUIでAP設定状態を表示するための新しいフィールドが追加されました。

- 不正検出の列ヘッダーがMFP RequiredからPMF Requiredに変更されました。

- EoGRE > Tunnel Profiles > Edit Tunnel Profile > GeneralタブにあったCentral Forwardingフィールドが削除されました。

これらのMIBは変更されています。

- CISCO-LWAPP-AP-MIB.my（推奨）

- 次のスカラーオブジェクトが追加されました：

- cLApGlobalAPAuditレポート

- cLApGlobalAPAuditReportInterval

- cLApProfileEntryテーブルに追加されたオブジェクト：

- cLApProfilePersistentSsidBroadcastEnable

- cLApProfileDhcpFallback

- CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CALIB-MIB.my

- CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB.my

- CISCO-LWAPP-DOT11-MIB.my

- CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB.my

- CISCO-WIRELESS-HOTSPOT-MIB.my（ワイヤレスホットスポットMIB.my）

- CISCO-LWAPP-REAP-MIB.my（推奨）

- CISCO-LWAPP-WLAN-MIB.my（ワイヤレスクライアント用）

- cLWlanWifiDirectPolicyStatus：これらのポリシー値が追加されました。

- 接続不可の許可

アムステルダム – 17.2.1

- 802.11ax/WiFi6

- 目標とするウェイクアップ時間

- 9130のダイナミックTri-radioサポート

- DNACによるスペクトル分析

- IW6300ヒーブデューティアクセスポイントのサポート

- Opportunistic Key Cachingの無効化/有効化が可能

- ローカルでスイッチされるRLANでは、WLCに到達できない場合でも、ローカルモードでのトラフィックの転送が継続されます

- マルチLAGサポート

- フレックスローカルスイッチングおよびファブリックセットアップでのIPV6 QoSサポート（非AVC）

- 外部ファブリックエッジをサポートするファブリックインアボックス

- FTは、FlexConnectローカルスイッチングとローカル認証でサポートされるようになりました

- AP間でキャッシュされたキーを共有するためのモビリティドメインIDを作成できる

- FlexConnectローカルスイッチングでDHCPがサポートされるようになりました。

- RMIを使用したHA SSO:「ip default-gateway」コマンドは不要になりました。ゲートウェイIPはルーティングテーブルで確認できます。

- BSSIDカウンタの統計情報

- CLIでのOpenRoamingサポート

- Aironet IEはAP名を含むように拡張されました。

- センサーモードはAPでサポートされなくなりました

- Web UI(Web UI):

- Tri-radioサポート

- デバイスエコシステムのインテリジェントクライアントスキャンレポート

- SGTおよびVN属性の表示

アムステルダム – 17.1.1s

- ハイアベイラビリティ(AP SSO)

- 冗長管理インターフェイス

- ゲートウェイ検証のサポート

- HA SSOのLACPサポート（LACPはスタンドアロンWLCですでにサポートされています）

- 11ax/Wi-Fi 6

- BSSカラーリング（OBSS-PDなし）

- 9120でのFastLocate

- 有線ゲストの場合はIPV6 RAフォワーディング

- OpenDNS on ipv6およびflexconnectのサポート

- 暗号化トラフィック分析ipv6のサポート

- Ipv6でのFlex/Fabric AVC

- Ipv6でのFlexConnectローカル認証

- ipv6 NMSPを介したCMXおよびDNA空間のサポート

- Ipv6アシュアランスおよびNetconf

- Capwapv6トンネルのUDPliteサポート

- 新しいハードウェア

- IW3700およびIW6300 APのサポート

- HyperVでの9800-CLのサポート

- Catalystアクセスポイント(EWC-AP)での組み込みワイヤレスコントローラのサポート

- すべての屋内Wave 2 APでメッシュ（ブリッジモード）をサポート

- Flex+ブリッジモードのサポート（WiFi6 APを除く）

- 9800-Lパフォーマンスライセンスのサポート

- awIPS

- Facebook Express Wi-Fi

- ゲスト認証後のVLANオーバーライドサポート（LWAおよびCWA）

- NATの背後にあるWLCのモビリティトンネルサポート

- 接続を切断しないワイヤレスクライアントQoSポリシー変更

- デバイスエコシステム：Samsung Analytics

- ユーザパーソナルネットワーク

- RADIUSアカウンティング内のAPアップ/ダウンイベントトラッキング

- iPSKピアツーピアブロッキング

- mDNS advanced（VLAN下のpolicy、RLAN下のmdns、location filtering extension、AP上のmdns、有線ゲスト用のmdns）

- アンカーによるワイヤレスゲストアクセスのSGACLサポート

- スマートライセンスにより、APのIDの追跡が改善され、重複カウントが回避される

- ゲスト用のクライアントマルチ認証：L2(dot1x、PSK)+ L3(LWA/CWA)認証の組み合わせをゲストアンカーでサポート

- ローカルEAP認証のTLS 1.2サポート

- DNS URLフィルタACLの認証前および認証後のフレックスローカルスイッチングサポート

- Flex Local Switching専用の拡張URLフィルタ（URL単位の許可/拒否アクションを許可）

- RADIUSなどのネットワークサービスのDNSサポート

ジブラルタル – 16.12.4a

このリリースの新機能はありません。

ジブラルタル – 16.12.3

このリリースから、サポートされているSFPだけが動作します。サポートされていないSFPを使用すると、ポートは機能しません。

ジブラルタル – 16.12.2t

新機能はありません。

ジブラルタル – 16.12.2s

- 9120AXおよび9130-AXI APのサポート

- default-policy-tag editable:default-policy-profileへのwlan id 1 ～ 16の自動マッピングが無効

ジブラルタル – 16.12.1t

- 9120AXおよび9130AXIが9800に接続するのを防止

ジブラルタル – 16.12.1

- ハードウェア

- 9800-Lのサポート

- 1840 APのサポート

- パブリッククラウド事業者としてのGoogle Cloud Platformのサポート

- -Pドメインのサポート

- （BLE USBドングルのサポート）

- WPA 3

- Hostpot 2.0のサポート

- 有線ゲスト

- パブリッククラウドの拡張サポート（最大6,000台のAP）

- Catalyst 9100 APのOFDMAサポート

- Wi-fi allianceの俊敏なマルチバンドオペレーション

- MFPサポート

- メッシュ上のエアタイムフェアネス

- WLC Web UIのベストプラクティスチェッカーウィンドウ

- カレンダープロファイルを使用したワイヤレスクライアントセッションの確立の拒否

- ファブリックモードクライアントおよび認証前後のACLに対するIPv6サポート

- IPv6マルチキャストツーユニキャスト

- IPv6 Prime Infrastructureのサポート

- セキュリティが強化されたLinux許可モード

- RadioActiveトレースをWeb UIから利用可能

- RadioActiveはマルチキャストグループIPアドレスをトレースします。

- 以前のリリースへのロールバックを許可(「show install rollback」)

- FIPS認定

- スタンドアロンWLC用のLACP

ジブラルタル – 16.11.1

- ハードウェア

- 9115、9117、9120 11ax WiFi6 APモデルのサポート

- Cat9400、Cat9500での組み込みワイヤレスサポート（特に16.11.1c）

- 9800 WLCでのmDNSゲートウェイ/プロキシサポート

- AAAオーバーライドによる双方向レート制限

- リモートAP加入のためのCAPWAPでのPATサポート（NAT/PATの背後）

- AP Device Packのアップグレード機能

- サイトまたはAPモデルごとのAP SMUアップグレード

- ロビーアンバサダー

- FlexConnectモードのAPでのLAGサポート

- EoGREサポート

- NATをサポートするルートメッシュAP上のDHCP

- AP内部のBLE無線のサポート

- Flex上のIpv6 ACLに対するローカルWeb認証(LWA)サポート

- メッシュCAC

- アプライアンスのゲストシェル[9800-40/9800-80]

- RESTCONF構成管理プロトコル(RESTCONF)

- NETCONFおよびRESTCONFサービスレベルアクセスコントロールリスト

- CMX IPアドレスを使用したNMSPプロセスのRadioActiveトレース

- 「show wireless stats mobility messages」コマンドによる、9800でのモビリティプロトコル統計情報

- グループごとにAPをリブートする

- Web UIアップグレードページでSFTPオプションをサポート

- SDAのパッシブクライアント

- パケットトレーサのフィルタとしてMACアドレスをサポート

- ポリシー分類エンジン

- ローカルプロファイリングを使用した不明なデバイスのアクションプロファイル：

ジブラルタル – 16.10.1

これは、9800コントローラをサポートする最初のリリースです。

- サポート対象プラットフォーム

- 9800-40（RPポート用SFPサポート、USB 3.0サポートを含む）

- 9800-80

- 9800-CL(ESXi、KVM、ENCS(NFviS)上)

- AWSでの9800-CL

- 9800-SW:Cat9300でのファブリックサポート

- APモード

- Local

- FlexConnect

- ブリッジ（メッシュ）

- スニファ

- モニタ

- OEAPサポート

- 一般

- CAPWAPフラグメンテーション

- データ DTLS

- ワイヤレス管理インターフェイス

- ワイヤレス経由の管理

- 規制ドメイン（20の国番号をサポート）

- スマートライセンスのサポート

- 特定のライセンス予約

- L2ポートチャネル

- L3アクセスリスト

- 2048ビットのRSAキーを生成するWLC

- CSR証明書

- PKIローカル署名証明書(LSC)

- 合法的傍受：AAA属性

- スリーピングクライアント

- Webサーバ

- 個人所有デバイスの持ち込み(BYOD)

- 暗号化トラフィック分析(ETA)

- 動的テレメトリサブスクリプションの作成をサポート

- ベストプラクティスと修正

- プラグアンドプレイの機能拡張

- Day 0ウィザード

- vEWLC UIおよびスタンドアロンアプリケーションでホストされるプライベートおよびパブリッククラウド向けの既存の導入に使用する移行ツール

- Smart Call Home

- スタジアムのビジョン

- Embedded Packet Capture

- データプレーンパケットトレーサ

- TrustSec SGT:WLCでのSGACLとインラインタギング

- 無線ブロードキャスト

- DNS ACL、FQDN事前認証ACL、URLフィルタリング

- プログラマビリティとテレメトリ

- ネットワーク サービス

- DNS

- RADIUS （レルム別のRADIUS選択を含む）

- ping

- Telnet

- SSH

- HTTP

- NTP

- SNMP

- syslog（ホスト名によるsyslogホストの設定のサポートを含む）

- WLAN

- 新しい構成モデル

- 中央認証(WPA/WPA2、EAP-FAST/EAP-PEAP、WPA2-PSK)

- スタティック WEP

- WPA-PSK/TKIP

- MAB

- [LDAP]

- セキュアLDAP

- CCKM

- マルチPSK(MPSK)セキュリティ（SSIDごとに最大5キーを使用）

- 認可変更(CoA)

- 複数の認証方式(PSK+LWA/CWA、MAB+iPSK+LWA、do1x+LWA)：非ゲスト（外部/アンカー）クライアント専用。

- WLANアドバンスド

- クライアントロードバランス

- クライアント制限

- P2P ブロッキング

- Band Select

- 802.11h

- 11 w

- 11r

- 11v（BSS移行、アイドルタイムアウト、ダイレクトマルチキャストサービス）

- P2Pクライアントのサポート

- AAA オーバーライド

- VLANのグループ化

- IPソースガードv4/v6

- DHCP

- 内部 DHCP サーバ

- IP盗用

- DHCPリレー（オプション82を含む）

- DHCPオプション82（AP名 – SSID、APグループ名、フレックスグループ名、APロケーション、AP MAC、AP名+ VLAN、APイーサネットMAC）、

- DHCPサブオプション5、151/152（Cisco IOSおよびCOS AP）

- NATを使用するAPでのDHCP（ipv4のみ）

- DHCPオプション60 +ベンダー名

- ローカルモード/中央スイッチング

- ローカルモード：オープン認証+ MAB

- ローカルモード：WPA/WPA2-PSK/802.1x

- ローカルモード：LWA/CWA

- ローカルモード：クライアントIPv6

- ローカルモード：RFグループ化/TPC/DCA/CHD

- ローカルモード：802.11k

- ローカルモード：ACL

- ローカルモード：RxSoP

- ローカルモード：スマートローミング

- ローカルモード：Clean Air

- ローカルモード：EDRRM

- ローカルモード：XoR

- ローカルモード：WLCのSXPv4サポート

- ローカル向けDNAC自動化および保証ワークフロー

- FlexConnect

- 中央スイッチング/中央DHCP

- 効率的なFlexConnect(FC)イメージアップグレード

- テレワーカー

- TrustSec:FlexモードのSGTインラインタギング

- イーサネットフォールバック

- AP上のイーサネットVLANタグ

- スプリットトンネル、NAT-PAT、Radiusフォールバック、中央DHCP（ローカルSW）

- クライアントV6

- プロキシ ARP

- 1815のリモートLAN(RLAN)サポート

- TrustSec SGT:SGACLとインラインタギングによる柔軟性

- NAT経由のFlex APからWLCリンクダウンの場合、Flex APはローカルDHCPサーバとして動作します

- Flex向けDNAC自動化および保証ワークフロー

- メッシュ

- 最適な親の選択：容易な計算、親の決定、SNRの平滑化、ループ防止、優先される親

- 複数のRAP

- 5GHz RAPでのRRM

- 屋外でのGPSサポート

- 導入モード：ワイヤレスバックホール、ユニバーサルアクセス、ポイントツーマルチポイントワイヤレスブリッジング、P-Pブリッジング

- ローカル署名証明書(LSC)

- さまざまな認証メカニズム：MACアドレス、RADIUS、PSK、LSC

- WGB

- 複数のVLANを持つWGB（マイニング機能）

- ユニバーサルWGB

- 高速ローミング（WGBおよびWLC）

- 静的アンカーWGB

- RF/RRM/不正

- RF グループ化

- Dynamic Channel Assignment（DCA; ダイナミック チャネル割り当て）

- Transmit Power Control（TPC; 伝送パワー制御）

- カバレッジホール検出

- Rx-SOP

- EDCAパラメータ

- 11ac - 80 Mhz

- FRA

- XOR

- ダイナミックバンド選択(DBS)

- 第3無線モジュールのサポート

- SSIDごとの有効/無効日レート

- DFSおよび非DFSチャネルスキャン

- 省電力(U-APSD)

- クライアント リンク

- wIPS自動SPT（スイッチポートトレース）:Prime必須

- Rogue/RLDP：単一コントローラ

- APごとの不正

- Airtimeの利用資格

- CleanAir

- 18xx APのスペクトルインテリジェンス

- 柔軟なDFS

- AP

- AP プライオリティ

- APローカル認証内部

- APローカル認証外部

- APクラッシュファイルのアップロード

- APのCDP

- APイメージの事前ダウンロード

- APのNTP

- AP認証リスト

- AP パケット ダンプ

- AP LAG（ローカルモード）

- TCP MSS調整（ローカルモード、Flexconnectおよびファブリックモード）

- APフィルタ

- APプロビジョニングPnP

- スタティックIPアドレスを使用したAPでのDNSおよびAPドメインの指定

- ダウンストリームデバイス接続用にWave 2 APで有効にされたAUXイーサネットポート

- モビリティ

- IRCM(IRCM)

- ゲスト アクセス

- L2モビリティ（シングルインスタンス）オープン認証

- L2モビリティMAB/dot1x

- L2モビリティLWA/CWA

- L3モビリティOpenauth

- L3モビリティDot1x、MAB

- L3モビリティCWA、LWA

- アンカーのユースケース（GS機能）のセキュリティプロファイルの更新

- Apple L3モビリティ

- スタティッククライアントのローミング

- DNSベースのACLの自動アンカーサポート

- ゲスト

- ゲストアンカー

- 内部/外部Web認証

- [CWA]

- ゲストアンカーグループの冗長性

- Mac障害時のWeb認証

- WebAuthでのシームレスなローミングの保留

- 外部マップのサポート

- ハイ アベイラビリティ

- HA APおよびクライアントSSO [RMIなし、ゲートウェイチェックなし、スタンバイサービスポートへのリモートアクセスなし]

- HA：スイッチ上の組み込みワイヤレスのN+1冗長性(9800-SW)

- スイッチ上の組み込みワイヤレスに対するプロセス再起動およびパッチ適用のサポート(9800-SW)

- SMU +ローリングAPアップグレード

- コントローライメージのフルアップグレードのためのN+1ローリングAPアップグレード

- QoS/音声/ビデオ

- Voice over Wireless(VoWLAN)

- 自動 QoS

- 音声モビリティ

- QoS:BSSID

- QoS：クライアント

- QoS：ファーストレーン

- SDNのQoS

- QoS TCLAS、SIP

- QoS SIP音声コールスヌーピング

- SIP CAC(SIP CAC)

- Dot1Pマーキング

- おおよその公平な帯域幅

- 音声診断

- 音声メトリック

- ビデオCAC

- AVC/プロファイリング

- NBARプロトコル検出

- Flexible NetFlow

- アプリケーションの可視性と制御（AVC）

- ネイティブプロファイリング

- 動的なProtocol Packアップグレード

- マルチキャスト/mDNS

- マルチキャスト – IPv4

- マルチキャスト – L2ローミング（単一インスタンス）

- VLAN選択およびL2/L3マルチキャスト最適化

- メディアストリーミング(MC2UC)

- IPV6

- ネイティブIPv6

- IPソースガードV6

- Web認証IPv6

- IPv6クライアント – モビリティ/ローミング

- IPv6クライアント – SDAワイヤレス（のみ）

- IPV6マルチキャストマルチキャスト

- IPv6内部DHCPサーバ

- Cisco Cloud Connect PnPワークフローによるAPのパブリッククラウドへの参加

- Cisco DNA-Center PnPワークフローまたは通常のDHCP/DNS/プライミングオプションを使用したAPのプライベートクラウドへの参加

- 場所

- NMSP

- HyperLocation

- RSSIと場所のプローブ

- CMXクラウドのサポート

- CleanAirのNMSPサポート

- RFIDタグのサポート

- Hyperlocation:CMX、HA、およびAPフィルタリング

- ハイパーロケーションのサポート：ファブリックモード

- SDA

- Over the Top(OTT)/Flexのサポート

- 1800sセンサーのサポート

- ファブリックのDNAC自動化および保証ワークフロー

- SDAのIRCM

- NetFlowサポートファブリックエッジ

- 安全なコントロールプレーン

- 複数のファブリックドメイン用に1つのWLC（APグループごとにMAPサーバ）

- 屋外の AP のサポート

- AP4800のiCAPサポート