内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

Virtual 9800(9800-CL)のパスワード回復手順

ROMMONを使用したアプライアンスのパスワード回復手順

USB経由のアプライアンスのパスワード回復手順

ROMMONからのWLCの起動

USB経由でイメージをロード

TFTPからのイメージのロード

トラブルシュート

その他の便利なROMMONコマンド

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、ROMMONモードに基づいてCatalyst 9800コントローラを回復し、フラッシュにイメージがない場合の回復方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Catalystワイヤレスコントローラ9800

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Catalyst 9800バージョン16.10.1

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

Virtual 9800(9800-CL)のパスワード回復手順

ステップ 1：9800-CLをリブートします。ブート選択画面が即座に表示されます。

ステップ 2：grubプロンプトを表示するには、この画面でCキーを押します。

ステップ 3：config  0x2142コマンドを使用すると、そのプロンプトのコンフィギュレーションレジスタを変更できます。

ステップ 4：Escキーを押してブート選択プロンプトに戻り、通常のイメージでブートする packages.confを選択します。

ステップ 5：WLCが設定なしで起動します。取り戻せ。

手順 6：ステップ1の手順を繰り返し、コンフィギュレーションレジスタを元の値0x2002に戻して設定を保存し、リブート時にロードするのを忘れないでください。

ROMMONを使用したアプライアンスのパスワード回復手順

ステップ 1：イメージをロードするシステムのコンソールに#####と表示されたら、breakキーを送信します。その後、システムはブートアッププロセスを中断し、ROMMONプロンプトに移動します。この操作は、キーボードのbreakキーまたはctrl+breakキーを押すことで実行できます。ターミナルプログラムからブレークを送信することもできます(たとえば、Putty Special Command > Break、Teraterm Control > Send Break)。

注意：パスワード回復を実行するには、システムをROMMONにドロップする必要があります。従来のCisco IOS®では、config-register設定によって、システムをROMMONに戻せるかどうかが決定されます。コンフィギュレーションレジスタ0x2102を使用すると、ブレークが発行されたときにROMMONに戻れなくなります。 デフォルトでは、すべての9800アプライアンス(9800-40、9800-80、9800-L)のconfig-registerセットは0x2102です。ただし、これらのルータでLinuxベースのCisco IOS XE®が稼働しているため無視され、ROMMONに戻らないようにする唯一の方法は、コマンドno service password-recoveryを設定することです。

警告：16.12(3r)より前のROMMONが稼働する9800-Lでは、config-registerのこのビットによって、パスワード回復を行うためのROMMONへの割り込みが防止されます。

修正：古いROMMONを実行している場合は、『Cisco Catalyst 9800-Lワイヤレスコントローラのフィールドプログラマブルのアップグレード』に記載されている手順に従ってROMMONをアップグレードしてください。

回避策：アップグレードができない場合は、回避策としてconfig-registerを0x2002に変更し、ROMMONからロックアウトされないようにします。

File size is 0x01d191f3

Located C9800-rpboot.16.10.01.SPA.pkg

Image size 30511603 inode num 874837, bks cnt 7450 blk size 8*512

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##########################################################

Boot image size = 30511603 (0x1d191f3) bytes

ROM:RSA Self Test Passed

ROM:Sha512 Self Test Passed

Package header rev 3 structure detected

Calculating SHA-1 hash...done

validate_package_cs: SHA-1 hash:

calculated e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29

expected   e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29

Validating main package signatures

monitor: command "boot" aborted due to user interrupt

rommon 1 >

ステップ2:ROMMONプロンプトでconfreg 0x2142コマンドを使用して、コンフィギュレーションレジスタを0x2142に変更します。

rommon 1 > confreg 0x2142

You must reset or power cycle for new config to take effect

ステップ 3：rommonの設定変更を保存するには、rommonプロンプトでsync を実行し、rommonプロンプトから適用された変更にreset  rommonを実行します。

rommon 2 > sync

rommon 3 > reset

Resetting .......

Initializing Hardware ...

System integrity status: 90170200 12030107

System Bootstrap, Version 16.10(2r), RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2018  by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM0

Last reset cause: LocalSoft

C9800-40-K9 platform with 33554432 Kbytes of main memory

File size is 0x000015c9

Located packages.conf

Image size 5577 inode num 874834, bks cnt 2 blk size 8*512

#

File size is 0x01d191f3

Located C9800-rpboot.16.10.01.SPA.pkg

Image size 30511603 inode num 874837, bks cnt 7450 blk size 8*512

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##########################################################

Boot image size = 30511603 (0x1d191f3) bytes

ROM:RSA Self Test Passed

ROM:Sha512 Self Test Passed

Package header rev 3 structure detected

Calculating SHA-1 hash...done

validate_package_cs: SHA-1 hash:

calculated e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29

expected   e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29

Validating main package signatures

RSA Signed RELEASE Image Signature Verification Successful.

Image validated

Jun 21 02:30:21.565: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Jun 21 02:30:24.561: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Both links down, not waiting for other chassis

Chassis number is 1

Jun 21 02:30:25.327: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Jun 21 02:30:27.293: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Jun 21 02:30:33.770: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Jun 21 02:30:37.045: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software [Gibraltar], C9800 Software (C9800_IOS XE), Version 16.10.1, R

ELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 19-Nov-18 08:27 by mcpre

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR

LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO SOFTWARE PRODUCT, PRODUCT FEATURE,

AND/OR SUBSEQUENTLY PROVIDED SOFTWARE FEATURES (COLLECTIVELY, THE

"SOFTWARE"), AND/OR WITH SUCH SOFTWARE CONSTITUTES YOUR FULL

ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU

ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

Your use of the Software is subject to the Cisco End User License Agreement

(EULA) and any relevant supplemental terms (SEULA) found at

http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html.

You hereby acknowledge and agree that certain Software and/or features are

licensed for a particular term, that the license to such Software and/or

features is valid only for the applicable term and that such Software and/or

features may be shut down or otherwise terminated by Cisco after expiration

of the applicable license term (for example, 90-day trial period). Cisco reserves

the right to terminate any such Software feature electronically or by any

other means available. While Cisco may provide alerts, it is your sole

responsibility to monitor your usage of any such term Software feature to

ensure that your systems and networks are prepared for a shutdown of the

Software feature.

cisco C9800-40-K9 (1GL) processor (revision 1GL) with 7866660K/6147K bytes of me

mory.

FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled

Processor board ID TTM22500DAL

1 Virtual Ethernet interface

4 Ten Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

33554432K bytes of physical memory.

26255359K bytes of eUSB flash at bootflash:.

234365527K bytes of SATA hard disk at hard disk:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Base Ethernet MAC Address          : D4:C9:3C:CC:F2:E0

Installation mode is INSTALL

Press RETURN to get started!

*Jun 21 02:31:00.165: %IOS XE_PLATFORM-3-WDC_NOT_FOUND: WDC returned length: 0

*Jun 21 02:31:00.185: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled

features is not allowedAdding registry invocations for the WLC platform

*Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is ini

tialized

*Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is e

nabled

*Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled

features is not allowed

*Jun 21 02:31:04.732: mcp_pm_subsys_init : Init done sucessfullyRA Tracing tool

registry return: 0SID Manager, starting initialization ...

*Jun 21 02:31:05.511: Notifications initializedSID Manager, completed initializa

tion ...

*Jun 21 02:31:07.298: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for typ

e vlan

*Jun 21 02:31:08.999: %CRYPTO-4-AUDITWARN: Encryption audit check could not be p

erformed

*Jun 21 02:31:09.081: %VOICE_HA-7-STATUS: CUBE HA-supported platform detected.

*Jun 21 02:31:09.317: %IOSXE_VMAN-3-MSGINITFAIL: Failed to initialize required V

irt-manager resource: Initalize MQIPC

*Jun 21 02:31:09.333: mcp_pm_init_done : Called

*Jun 21 02:31:09.338: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi0, changed state to up

*Jun 21 02:31:09.345: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC0, changed state to up

*Jun 21 02:31:09.345: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VoIP-Null0

, changed state to up

*Jun 21 02:31:09.346: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LI-Null0,

changed state to up

*Jun 21 02:31:09.346: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state

to down

*Jun 21 02:31:09.351: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN0, changed state to up

*Jun 21 02:30:33.738: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 1 R0/0: pvp: Empty e

xecutable used for process bt_logger

*Jun 21 02:30:37.011: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 1 R0/0: pvp: Empty e

xecutable used for process bt_logger

*Jun 21 02:30:39.576: %CMFP-6-CRYPTO_MODULE: Chassis 1 R0/0: cman_fp: Crypto Har

dware Module is present

*Jun 21 02:31:01.754: %LMRP-3-RTU_UNINITIALIZED: Chassis 1 R0/0: lman: RTU not y

et initialized: stack enabled 0

*Jun 21 02:31:09.489: %SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED: Smart Agent HA role changed

to Active.

*Jun 21 02:31:10.295: %IOSXE_MGMTVRF-6-CREATE_SUCCESS_INFO: Management vrf Mgmt-

intf created with ID 1, ipv4 table-id 0x1, ipv6 table-id 0x1E000001

*Jun 21 02:31:10.344: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha

nged state to down

*Jun 21 02:31:10.345: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lsmpi0, ch

anged state to up

*Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EOBC0, cha

nged state to up

*Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth

ernet0, changed state to down

*Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LIIN0, cha

nged state to up

*Jun 21 02:31:10.966: %ONEP_BASE-6-SS_ENABLED: ONEP: Service set Base was enable

d by Default

*Jun 21 02:31:12.842: %SYS-6-STARTUP_CONFIG_IGNORED: System startup configuratio

n is ignored based on the configuration register setting.

*Jun 21 02:31:12.854: %IOSXE_OIR-6-REMSPA: SPA removed from subslot 0/0, interfa

ces disabled

*Jun 21 02:31:12.913: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) offline in

subslot 0/0

*Jun 21 02:31:12.919: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0

*Jun 21 02:31:12.920: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0

*Jun 21 02:31:12.946: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0

*Jun 21 02:31:12.946: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0

*Jun 21 02:31:13.111: % Redundancy mode change to SSO

*Jun 21 02:31:13.112: %VOICE_HA-7-STATUS: NONE->SSO; SSO mode can not take effe

ct until after a platform reload.

*Jun 21 02:31:13.231: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0

*Jun 21 02:31:14.793: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco IOS Software [Gibraltar], C9800 Software (C9800_IOSXE), Version 16.10.1, R

ELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 19-Nov-18 08:27 by mcpre

*Jun 21 02:31:14.834: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF

*Jun 21 02:31:14.834: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF

*Jun 21 02:31:16.976: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state

to up

*Jun 21 02:31:17.079: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  325

seconds

*Jun 21 02:31:17.977: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth

ernet0, changed state to up

*Jun 21 02:31:21.579: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) online in s

ubslot 0/0

*Jun 21 02:31:21.638: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, li

nk down due to remote fault

*Jun 21 02:31:21.708: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/1, li

nk down due to local fault

*Jun 21 02:31:21.748: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, li

nk down due to local fault

*Jun 21 02:31:21.788: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, li

nk down due to local fault

*Jun 21 02:31:21.855: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Start

up Config Present)

*Jun 21 02:31:23.541: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed

state to down

*Jun 21 02:31:23.571: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/1, changed

state to down

*Jun 21 02:31:23.572: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, changed

state to down

*Jun 21 02:31:23.575: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, changed

state to down

*Jun 21 02:31:24.680: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, li

nk down due to local fault

*Jun 21 02:31:23.618: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0,

changed state to down

*Jun 21 02:31:29.036: %PKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK: PKI functions can not be i

nitialized until an authoritative time source, like NTP, can be obtained.

*Jun 21 02:31:29.491: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed

state to up

*Jun 21 02:31:30.492: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabit

Ethernet0/0/0, changed state to up

*Jun 21 02:31:29.491: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0,

changed state to up

*Jun 21 02:31:30.495: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha

nged state to up

*Jun 21 02:31:37.119: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named CISCO_IDEVID_SU

DI_LEGACY has been generated or imported by pki-sudi

*Jun 21 02:31:39.050: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named CISCO_IDEVID_SU

DI has been generated or imported by pki-sudi

ステップ 4：これで、設定なしでシステムがブートします。 スタートアップ構成ウィザードを無視します。

ステップ 5：システムが起動したら、startup-configをrunning-configにコピーします。

手順 6：イネーブルパスワードまたはログインクレデンシャルを再設定し、telnetまたはsshでデバイスにアクセスできるかどうかを確認します。

C9800-40#telnet 172.22.175.1

Trying 172.22.175.1 ... Open

User Access Verification

Username: admin

Password:

C9800-40#

手順 7：config-registerを0x2002に戻します。

C9800-40(config)#config-register 0x2002

注:0x2102は使用しないでください。0x2102では、ブレークの送信は許可されなくなりました。

ステップ 8：configを保存します。

C9800-40#write memory

Building configuration...

[OK]

USB経由のアプライアンスのパスワード回復手順

ROMMONからのWLCの起動

ROMMONのままになり、ブートが機能しない場合は、次のコマンドを実行します。

rommon 12 > boot

File size is 0x0001dfe6

Located memleak.tcl

Image size 122854 inode num 12, bks cnt 30 blk size 8*512

##

Boot image size = 122854 (0x1dfe6) bytes

Unsigned package found, aborting package loading...

Failed to Free memory block at address 0x00000000cd50b000

File size is 0x00000023

Located pnp-tech-time

Image size 35 inode num 13, bks cnt 1 blk size 8*512

Boot image size = 35 (0x23) bytes

Unsigned package found, aborting package loading...

Failed to Free memory block at address 0x00000000cd4d3000

File size is 0x0001ad3f

Located pnp-tech-discovery-summary

Image size 109887 inode num 14, bks cnt 27 blk size 8*512

#

Boot image size = 109887 (0x1ad3f) bytes

Unsigned package found, aborting package loading...

Failed to Free memory block at address 0x00000000cd49b000

File size is 0x00000268

Located vlan.dat

Image size 616 inode num 15, bks cnt 1 blk size 8*512

Boot image size = 616 (0x268) bytes

Unsigned package found, aborting package loading...

Failed to Free memory block at address 0x00000000cd463000

boot: cannot determine first file name on device "bootflash:/"

rommon 13 >

このフラッシュには、ブート元のイメージがありません。

rommon 13 > dir bootflash:

File System: EXT2/EXT3

11         16384     drwx------     lost+found

850305     4096      drwxr-xr-x     .installer

588673     4096      drwxrwxrwx     .prst_sync

948417     4096      drwxr-xr-x     .rollback_timer

1381745    4096      drwxr-xr-x     dc_profile_dir

12         122854    -rw-r--r--     memleak.tcl

506913     4096      drwxr-x---     vman_fdb

670433     4096      drwxr-xr-x     .dbpersist

793073     4096      drwxr-xr-x     onep

13         35        -rw-r--r--     pnp-tech-time

14         109887    -rw-r--r--     pnp-tech-discovery-summary

15         616       -rw-r--r--     vlan.dat

このボックスは、次のいずれかの方法で回復できます。

- USBペンドライブを使用してイメージをロードする。

- Gigabit0（アウトオブバンド管理インターフェイス）を介したイメージのロード。

USB経由でイメージをロード

ステップ 1：9800コントローラに.binファイルをロードしたUSBペンドライブを用意します。(9800-80では、Cisco Bug ID CSCvn82287が原因で、USB 3.0フラッシュドライブをROMMONで認識できません)。

注：手順は仮想9800-CLの場合と同じですが、VMhostにUSBドライブを接続し、VMにマッピングする必要があります。

ステップ 2：USBドライバを9800のUSBポート0に接続します。

正面図：

ステップ 3：コンソールからコントローラにログインし、USBを読み取ることができることを確認します。

rommon 19 > dir usb0:

File System: FAT32

!

!--Output omitted--

!

335644   1009389904-rw-     <filename>SSA.bin

ステップ 4：USBイメージからブートするように9800を設定します。

rommon 21 > boot usb0:

.bin

Located qwlc-universalk9_wlc.BLD_V169_THROTTLE_LATEST_20180601_191011.SSA.bin, start cluster is 335644

########################################################################################################

########################################################################################################

########################################################################################################

ステップ 5：9800が稼働したら、USBからbootflash：にイメージをコピーします。

WLC# copy usb0:

.bin bootflash:

Destination filename [qwlc-universalk9_wlc.BLD_V169_THROTTLE_LATEST_20180601_191011.SSA.bin]?

Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

手順 6：9800をバンドルモードからインストールモードに変更します。

USBからコントローラを起動すると、バンドルモードで起動します。

!

!--Output omitted--

!

FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled

Processor board ID TTM22071510

1 Virtual Ethernet interface

4 Ten Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

33554432K bytes of physical memory.

26910719K bytes of eUSB flash at bootflash:.

234365527K bytes of SATA hard disk at hard disk:.

15243680K bytes of USB flash at usb0:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Base Ethernet MAC Address          : 00:A3:8E:23:A2:40

Installation mode is BUNDLE

%INIT: waited 0 seconds for NVRAM to be available

16.12以降では、UIで、次のアップグレード時にインストールモードに移行することを選択できます。INSTALLモードに移行する最新リリースを含むソフトウェアファイルを提供します。

手順 7：packages.confファイルがまだ指定されていない場合は、boot 変数を編集します。

WLC#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

WLC(config)#no boot system

WLC(config)#boot system bootflash:packages.conf

WLC(config)#end

WLC#write

Building configuration...

[OK]

WLC#show boot

BOOT variable = flash:packages.conf,12;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102

Standby not ready to show bootvar

コンフィギュレーションレジスタが0x2002であることを確認します。

ステップ 8：WLCをリロードします。

WLC#reload

その後、コントローラはインストールモードで起動します。

WLC#show version

!

!--Output omitted--

!

Installation mode is INSTALL Configuration register is 0x2002

TFTPからのイメージのロード

ネットワークからイメージをロードするには、GigabitEthernet0管理ポートがアクセスポートに物理的に接続されている必要があります。

ROMMONでは、setコマンドを使用していつでも変数を確認できます。

rommon 1 > set

PS1=rommon ! >

?=0

DEFAULT_GATEWAY=10.1.1.1

ETHER_SPEED_MODE=4

TFTP_RETRY_COUNT=36

SWITCH_NUMBER=1

DLC_DONE=TRUE

RET_2_RTS=

RET_2_RCALTS=

MCP_STARTUP_TRACEFLAGS=00000000:00000000

TFTP_MACADDR=00:db:ad:ba:d0:52

IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0

IP_ADDRESS=10.1.1.152

TFTP_SERVER=10.1.1.1

TFTP_FILE=C9800-80-universalk9_wlc.BLD_V1610_1_THROTTLE_LATEST_20181016_174328_2.bin

BSI=0

RANDOM_NUM=1650632109

その後、変数を1つずつ設定できます。他のデバイスのROMMONで行うように、変数名の前にset と入力する必要はありません。並べ替えの確認が行われないため、変数名を入力するときは入力を避けてください。

rommon 2 > IP_ADDRESS=10.48.71.113

rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.128

rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=10.48.71.5

IP設定が完了したら、次のコマンドを使用してTFTPイメージから起動できます。

rommon 5 > boot tftp://10.48.39.33/C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin

IP_ADDRESS: 10.48.71.113

IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.128

DEFAULT_GATEWAY: 10.48.71.5

TFTP_SERVER: 10.48.39.33

TFTP_FILE: C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin

TFTP_MACADDR: 70:6d:15:35:99:ff

TFTP_VERBOSE: Progress

TFTP_RETRY_COUNT: 36

TFTP_TIMEOUT: 7200

TFTP_BLKSIZE: 1460

TFTP_CHECKSUM: Yes

ETHER_PORT: 3

ETHER_SPEED_MODE: 1000MB/HD

link up

Receiving C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin from 10.48.39.33

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cisco IOSコマンドラインで終了します。Cisco IOSイメージを実際にフラッシュまたはハードディスクにコピーし、ブート変数を正しく設定することを忘れないでください。ファイルがフラッシュまたはハードディスクにコピーされたら、前のステップ6のUSBから手順を再開できます。

トラブルシュート

メモリ、USB、またはTFTP上のファイルからブートする際に、「Please reset before booting」というrommonメッセージが表示され続ける場合は、次のように入力します（PCの電源を入れる前にリセットしてください）。

rommon 4 > boot bootflash:C9800-L-universalk9_wlc.V176_1.SPA.bin

Please reset before booting

コンフィギュレーションレジスタを無効にしてリセットするだけです。この問題はリブート後に解決し、任意のソースからブートできます。

confreg 0x0

reset

その他の便利なROMMONコマンド

dev コマンドは、使用可能なストレージデバイス（ブートフラッシュ、ハードディスク、usbなど）の一覧を表示します。

コマンドshowmon はROMMONのバージョンを表示します。

関連情報

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード