内容

はじめに

前提条件

問題

解決方法

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、syslogメッセージ「Unregistered 9800-CL can only be used in lab」とその解決方法について説明します。

前提条件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)の設定

- Cisco Smart Software Manager(CSSM)ポータル

問題

デバイスが未登録状態で、アクセスポイント(AP)の数が50を超えると、WLCは、で毎日1回syslogメッセージをスローして、APがスロットリングされないようにするためにデバイスを登録する必要があることを通知します。

APの数が後で50に減ることがあっても、デバイスがライセンスマネージャに登録されるまでは、メッセージが続きます。

ログ「Unregistered 9800-CL can only be used in lab.実稼働環境で使用する場合は、このデバイスをX日以内に登録してください。これを怠ると、この後に許可されるアクセスポイントの数が50に制限されます」は、ライセンスの動作がCisco IOS®バージョンCuppertino 17.7.1から変更されたためです。

この問題は、『リリースノートCisco IOS® Cuppertino 17.7.x』（セクション「ライセンス、ノート」）に記載されています。

解決方法

この問題を解決し、これらの警告メッセージを取り除くには、CSSMポータルにWLCを登録します。

WLCを登録するには、ライセンス用のトポロジ（直接接続、CSLU、オンプレミスなど）を選択する必要があります。詳細については、「ポリシー(SLUP)を使用したスマートライセンスによるCatalyst 9800 WLCライセンスの設定とトラブルシューティング」を参照してください。

選択したトポロジを実装します。

- 直接接続の場合：Direct Connect CSSM

- CSLUの場合：CSLUに接続されます。

- SSMオンプレミスの場合：SSMオンプレミスに接続されています。

- HTTPsプロキシを介したスマートトランスポートを設定する場合：HTTPsプロキシを介したスマートトランスポートの設定

その後、設定が正しければ、警告メッセージが再度表示されるのを停止する必要があります。

関連情報

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード

- 9800 ワイヤレス LAN コントローラライセンスの導入：FAQ

- コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS® Cupertino 17.9.x:章：ポリシーを使用したスマートライセンス

- シスコソフトウェアライセンスガイド