内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、エラー「Failure:Unable to update boot configuration」というメッセージが表示されます。

問題

このエラーは、ブートシステムプライオリティが更新されると報告されます。

[local]StarOS(config-ctx)# boot system priority 44 image /flash/AAA.B.C.ABCDE.Production.bin config /flash/latest.cfg

Failure: Unable to update boot configuration

解決方法

このエラーは、コンフィギュレーションファイルが別のユーザによって開かれていることを意味します。

1.接続されているユーザをクリアし、設定の保存を再試行します。コマンドshow administrators session id は、接続されている管理者とそのセッションIDを表示します。

# show administrators session id

# clear administrators session id <id>

# clear administrators name <name>

2.管理カードの移行を実行して、ノードに接続されているすべてのユーザーをクリアします。

# card switch from <card number> to <card number>