内容

概要

SNMP Notif-Thresholdコマンドの動作

設定例

関連情報

概要

このドキュメントでは、コマンドラインインターフェイス(CLI)で、簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)通知しきい値、snmp notif-thresholdのcountおよびlow_countの説明を説明します。CLIリファレンスの「StarOS is clear.この記事は、このコマンドとその使用方法を明確にすることを目的としています。

SNMP Notif-Thresholdコマンドの動作

コマンド構文は次のとおりです。

snmp notif-threshold  <max-threshold> low <low-threshold> period <polling-period>

この設定から、トラップ作成率はperiodパラメータで設定されているように定期的に監視されます。1周期で作成されたトラップの数が、設定されているmax-threshold値を超えると、トラップの作成は無効になります。トラップの作成が再度有効になるのは、トラップの作成の数が設定されている<low-threshold>値を下回っている場合に限り、トラップの作成は無効のままになります。

設定例

snmp notif-threshold  100 low 20 period 300

この例では、300秒ごとに最大100個のトラップが設定されています。StarOSソフトウェアリリース18.0以前のリリースでは最大しきい値が100ですが、ソフトウェアリリース19.0以降では最大しきい値が300になっています。シャーシが300秒以内に100を超えるトラップを受信すると、SNMPトラップは無効になります。その後、シャーシが300秒以内に20トラップ（またはそれ以下）を受信すると、シャーシはSNMPトラップを再度有効にします。トラップ生成が300秒間に20トラップより大きい値のままである場合、SNMPトラップは無効のままになります。

デフォルト値を調べるには、『コマンド・ライン・インタフェース・リファレンス』を参照して、ソフトウェア・レベルに対応してください。

これらのコマンドは、SNMPトラップの生成を確認するために使用できます。

設定値

[local]ASR5500-2# show config | grep -i notif

snmp notif-threshold 1000 low 800 period 10

トラップ統計情報

[local]ASR5500-2# show snmp trap statistics

SNMP Notification Statistics:

Total number of notifications   : 2

Last notification sent         : Tuesday October 07 12:00:27 CDT 2014

Notification sending is         : enabled

Notifications have never been disabled

Notifications have never been cleared

Notifications in current period : 0

Notifications in previous period: 1

Notification monitor period     : 10 seconds

SNMPサーバ情報

[local]ASR5500-2# show snmp server

SNMP Server Configuration:

Server State             : enabled

SNMP Port                : 161

sysLocation              :

sysContact               :

authenticationFail traps : Disabled

EngineID                 :

Alert Threshold          : 1000 alerts in 10 seconds

Alert Low Threshold      : 800 alerts in 10 seconds

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

- Cisco ASR 5000シリーズコンフィギュレーションガイド