内容

概要

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、ASR5500シャーシからsFTPサーバへのsFTP(Secure File Transfer)ファイル転送が、SSH(Secure Shell)設定ファイルsshd_configの誤ったサーバ設定のために失敗する場合に発生するエラーについてについて説明します。

問題

ファイルがASR5kからSFTPに転送されると、エラーが発生します。

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

Failure: "FAILED because unable to write destination",

copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

/etc /ssh/sshd_configファイルの設定:

# Change to yes to enable tunnelled clear text passwords

PasswordAuthentication no

FTPプロトコルを使用している場合、転送は成功します。

解決方法

ラボ内の2台のLinuxサーバのうち、問題を一方のサーバで再現することはできましたが、もう一方のサーバでは再現できませんでした。唯一の違いは、テストでサーバのIPアドレスでした。

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.5:22/localdisk/test

********************************************************************************

Transferred 22789 bytes in 0.002 seconds (11127.4 KB/sec)

[local]ASR5000-2#

[local]ASR5000-2#

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

Failure: "FAILED because unable to write destination",

copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

[local]ASR5000-2#

サーバの設定を確認したところ、/etc /ssh/sshd_configファイルの2つのサーバの設定に違いがあることがわかりました。現用サーバの設定は次のとおりです。

# Change to yes to enable tunnelled clear text passwords

PasswordAuthentication yes

このパラメータをyesに変更し、/etc/init.d/ssh restartコマンドでサービスを再起動すると、SFTPを使用してファイルを正常に転送できます。

[local]ASR5000-1# copy /flash/test2.cfg sftp://root:cisco123@10.201.251.13/localdisk/test2.cfg

Tuesday January 19 08:11:47 PST 2016

Are you sure? [Yes|No]: yes

Tuesday January 19 08:12:15 PST 2016

********************************************************************************

Transferred 33316 bytes in 0.001 seconds (32535.2 KB/sec)

[local]ASR5000-1# copy /flash/test2.cfg sftp://root:cisco123@10.201.251.5/localdisk/test2.cfg

Tuesday January 19 08:13:09 PST 2016

Are you sure? [Yes|No]: yes

Tuesday January 19 08:13:18 PST 2016

********************************************************************************

Transferred 33316 bytes in 0.001 seconds (32535.2 KB/sec)

関連情報

- ASR5500 システム管理ガイド - Cisco Systems

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems