内容

概要

実例による説明

VoLTE サブスクライバ向けの専用およびデフォルト ベアラのカウント

同じコール ID を共有する専用およびデフォルトのベアラのカウント

専用/デフォルト ベアラに適用される修飾子の混合対すべてのサブスクライバ

概要

このドキュメントでは、「show sub summary」コマンドで報告されるサブスクライバ数の不一致について説明します。通常、「show sub summary」のすべてのサブスクライバの数は、上部の「Total Subscribers」数まで加算されます。ただし、サブスクライバの専用とデフォルトのベアラの両方が存在し、

実例による説明

VoLTE サブスクライバ向けの専用およびデフォルト ベアラのカウント

Voice over Long Term Evolution（VoLTE）の場合、すべての VoLTE コールにとって必須の設定である、IP マルチメディア システム（IMS）アプリケーション ポイント名（APN）のための専用およびデフォルトのベアラがあります。「Show sub summ」は、各サブスクライバが 2 つのベアラを持っている場合でも、各ユニーク サブスクライバに対して「Total Subscribers」フィールドで 1 インクリメントします。ただし、各サブスクライバが 2 つのベアラを持つという事実は、CLI のサブセクションでキャプチャされます。たとえば、pgw-gtp-ipv6 の数は、IMS APN の専用およびデフォルトのベアラの両方の数を表し、一方で Total 数は両方のベアラが同じ IMS APN に対するものであるという事実だけをキャプチャします。このことはさらに、個々のベアラを実際にリストアップする pgw-only 修飾子と、Total フィールドを介して APN ごとにサブスクライバを一度だけカウントする非 pgw-only バージョンなどからも確認できます。

次の例は、LTE と Enhanced High Rate Packet Data（eHRPD）コール タイプの両方を含むパケット データ ネットワーク ゲートウェイ（PGW）から取られています。

pgw-gtp-ipv6（LTE）+ pgw-pmip-ipv6（eHRPD）- 専用ベアラの合計 = 合計サブスクライバであることに注意してください。

[local]PGW> show sub summ apn ims

Sunday August 23 03:58:07 UTC 2015

Total Subscribers:             1851827

Active:                        1851827       Dormant:                   0

hsgw-ipv4-ipv6:                0             pgw-pmip-ipv6:             285069

pgw-pmip-ipv4:                 0             pgw-pmip-ipv4-ipv6:        0

pgw-gtp-ipv6:                  1567307       pgw-gtp-ipv4:              0

[local]PGW> show sub pgw-only summ apn ims

Sunday August 23 03:58:08 UTC 2015

Total Subscribers        : 1851820

Total Home               : 1851816       Total Visitors            : 4

Total Roamers            : 0             Total S6b Assume Positive : 0

Total Bearers            : 1567308

Total Default Bearers    : 1566761       Total Dedicated Bearers   : 547

Total PDNs by RAT-Type

EUTRAN                   : 1566761       UTRAN                     : 0

GERAN                    : 0             WLAN                      : 0

OTHER                    : 285059

pmip-pdn-type-ipv4       : 0

pmip-pdn-type-ipv6       : 285059

pmip-pdn-type-ipv4-ipv6  : 0

gtp-pdn-type-ipv4        : 0

gtp-pdn-type-ipv6        : 1567308

この原理は、修飾子が何もない「show sub」summ にも適用されます。

65 + 1567327 + 285074 + 235124 + 1653 = 3430145 - 547（専用ベアラ）= 3429598 ~= 3429614

[local]PGW> show sub summ

Sunday August 23 03:58:07 UTC 2015

Total Subscribers:             3429614

Active:                        3429614       Dormant:                  0

LAPI Devices:                  0

pdsn-simple-ipv4:              0             pdsn-simple-ipv6:         0

pdsn-mobile-ip:                0             ha-mobile-ipv6:           0

hsgw-ipv6:                     0             hsgw-ipv4:                0

hsgw-ipv4-ipv6:                0             pgw-pmip-ipv6:            285074

pgw-pmip-ipv4:                 65            pgw-pmip-ipv4-ipv6:       235124

pgw-gtp-ipv6:                  1567327       pgw-gtp-ipv4:             1653

pgw-gtp-ipv4-ipv6:             1340902       sgw-gtp-ipv6:             0

このことは、専門ベアラを介して QCI = 1 を使用して音声ファイルを送信する VoLTE サブスクライバのみで修飾する際にも明らかです。この場合、pgw-gtp-ipv6 は各 VoLTE サブスクライバに対する専用およびデフォルトのベアラ両方をカウントするので、サブスクライバの総数がおおよそ 2 倍になることに注意してください。

[local]PGW> show sub summ apn ims qci 1

Sunday August 23 04:34:57 UTC 2015

Total Subscribers:             302

Active:                        302           Dormant:                0

LAPI Devices:                  0

pdsn-simple-ipv4:              0             pdsn-simple-ipv6:       0

pdsn-mobile-ip:                0             ha-mobile-ipv6:         0

hsgw-ipv6:                     0             hsgw-ipv4:              0

hsgw-ipv4-ipv6:                0             pgw-pmip-ipv6:          0

pgw-pmip-ipv4:                 0             pgw-pmip-ipv4-ipv6:     0

pgw-gtp-ipv6:                  605           pgw-gtp-ipv4:           0

[local]PGW> show sub pgw-only summ apn ims qci 1

Sunday August 23 04:34:58 UTC 2015

Total Subscribers        : 302

Total Home               : 302           Total Visitors            : 0

Total Roamers            : 0             Total S6b Assume Positive : 0

Total Bearers            : 605

Total Default Bearers    : 302           Total Dedicated Bearers   : 303

Total PDNs by RAT-Type

EUTRAN                   : 302           UTRAN                     : 0

GERAN                    : 0             WLAN                      : 0

OTHER                    : 0

pmip-pdn-type-ipv4       : 0

pmip-pdn-type-ipv6       : 0

pmip-pdn-type-ipv4-ipv6  : 0

gtp-pdn-type-ipv4        : 0

gtp-pdn-type-ipv6        : 605

同じコール ID を共有する専用およびデフォルトのベアラのカウント

関連する例は、コール ID によってサブスクライバをリストする場合です。単一のコール ID は、任意の APN のすべてのベアラを表し、一方でそのコール ID を共有するすべてのベアラ (2) は個々にリストおよびカウントされます。一方で、Total フィールドは APN のすべてのベアラを表すために一度だけインクリメントします。この例では、IMS のデフォルト ベアラ ID = 5 で、IMS 専用ベアラ ID = 7 です。

[local]PGW> show sub callid 0000d532

Sunday August 23 04:39:54 UTC 2015

vvvvvv CALLID   MSID            USERNAME               IP                                 TIME-IDLE

------ -------- --------------- ---------------------- ----------------------------- ---------

YTCNAT 0000d532 320490143033837 0320490143033837@nai.epc.mnc490.mcc320.3gppnetwork.org 2600:5555:801a:1bee::d5:3201  00h38m02s

YTCNAT 0000d532 320490143033837 0320490143033837@nai.epc.mnc490.mcc320.3gppnetwork.org 2600:5555:801a:1bee::d5:3201  00h38m02s

[local]PGW> show sub summ callid 0000d532

Sunday August 23 04:39:56 UTC 2015

Total Subscribers:             1

Active:                        1             Dormant:                       0

LAPI Devices:                  0

pdsn-simple-ipv4:              0             pdsn-simple-ipv6:              0

pdsn-mobile-ip:                0             ha-mobile-ipv6:                0

hsgw-ipv6:                     0             hsgw-ipv4:                     0

hsgw-ipv4-ipv6:                0             pgw-pmip-ipv6:                 0

pgw-pmip-ipv4:                 0             pgw-pmip-ipv4-ipv6:            0

pgw-gtp-ipv6:                  2             pgw-gtp-ipv4:                  0

[local]PGW> show sub pgw-only callid 0000d532

Sunday August 23 04:39:57 UTC 2015

vvvvvv CALLID   IMSI/IMEI         v   v IP                            APN              TIME-IDLE

------ -------- ----------------- --- - ----------------------------- ---------------- ---------

YECHDN 0000d532 3204900143033837   005 L 2600:5555:801a:1bee::d5:3201  ims           00h38m05s

YECHEN 0000d532 3204900143033837   007 L 2600:5555:801a:1bee::d5:3201  ims           00h38m05s

[local]PGW> show sub pgw-only summ callid 0000d532

Sunday August 23 04:39:59 UTC 2015

Total Subscribers        : 1

Total Home               : 1             Total Visitors            : 0

Total Roamers            : 0             Total S6b Assume Positive : 0

Total Bearers            : 2

Total Default Bearers    : 1             Total Dedicated Bearers   : 1

Total PDNs by RAT-Type

EUTRAN                   : 1             UTRAN                     : 0

GERAN                    : 0             WLAN                      : 0

OTHER                    : 0

pmip-pdn-type-ipv4       : 0

pmip-pdn-type-ipv6       : 0

pmip-pdn-type-ipv4-ipv6  : 0

gtp-pdn-type-ipv4        : 0

gtp-pdn-type-ipv6        : 2

専用/デフォルト ベアラに適用される修飾子の混合対すべてのサブスクライバ

最後の、おそらく最も複雑な例は、ベアラ レベルとサブスクライバ全体に同時に適用される、複数の修飾子が連続で使用されている場合です。この例では、3 番目の修飾子は 1 日よりも長い時間（86400 秒間）接続されている、狭義のサブスクライバに追加されます。 この例は、VoLTE のサブスクライバを表す QCI 1 も使用するので、ヒット リストが空であることを予期するかもしれません。というのも、24 時間以上発信し続ける人がどれほどいるでしょうか。しかし結果は、当然正しい「AND」演算ではありません。つまり、結果は、1日より長く接続されたIMS VoLTEセッションではなく、VoLTEセッションを持ち、default IMSまたはdedicated(VoLTE)IMSセッションが1日より長い間アップしているIMSサブスクライバです(それは珍しいことではない)。

この出力では、connected-time greater-than 修飾子は、コール接続時間を考慮しない修飾子なしの場合とは違い、デフォルト IMS ベアラを介して 1 日よりも長い時間接続されているサブスクライバに出力を限定します。

[local]PGW> show sub summ apn ims qci 1 connected-time greater-than 86400

Sunday August 23 05:18:23 UTC 2015

Total Subscribers:             113

Active:                        113           Dormant:                       0

LAPI Devices:                  0

pdsn-simple-ipv4:              0             pdsn-simple-ipv6:              0

pdsn-mobile-ip:                0             ha-mobile-ipv6:                0

hsgw-ipv6:                     0             hsgw-ipv4:                     0

hsgw-ipv4-ipv6:                0             pgw-pmip-ipv6:                 0

pgw-pmip-ipv4:                 0             pgw-pmip-ipv4-ipv6:            0

pgw-gtp-ipv6:                  226           pgw-gtp-ipv4:                  0

[local]PGW> show sub summ apn ims qci 1

Sunday August 23 05:18:52 UTC 2015

Total Subscribers:             248

Active:                        248           Dormant:                       0

LAPI Devices:                  0

pdsn-simple-ipv4:              0             pdsn-simple-ipv6:              0

pdsn-mobile-ip:                0             ha-mobile-ipv6:                0

hsgw-ipv6:                     0             hsgw-ipv4:                     0

hsgw-ipv4-ipv6:                0             pgw-pmip-ipv6:                 0

pgw-pmip-ipv4:                 0             pgw-pmip-ipv4-ipv6:            0

pgw-gtp-ipv6:                  497           pgw-gtp-ipv4:                  0

接続時間が 1 日よりも長いという条件を満たす特定のサブスクライバに対する完全な出力を伴う例を次に示します。

注：インターネット APN へのデフォルトの接続時間は、コマンドを入力後数分以内なので、1 日よりも長い時間接続されている（8 月 7 日 20:01:23 に接続）という条件を満たすのがデフォルトの IMS ベアラであることを確信することができ、結果としてこのサブスクライバが報告されます。

[local]PGW> show sub apn ims qci 1 connected-time greater-than 86400

Monday August 10 12:04:29 UTC 2015

vvvvvv CALLID   MSID            USERNAME               IP                                 TIME-IDLE

------ -------- --------------- ---------------------- ----------------------------- ---------

YTCNAT 00eff501 320490127668665 0320490127668665@nai.epc.mnc490.mcc320.3gppnetwork.org 2600:5555:8001:9ccb::eff5:101 00h00m00s

[local]PGW> show sub pgw-only full imsi 320490127668665

Monday August 10 12:06:38 UTC 2015

Username: 0320490127668665@nai.epc.mnc490.mcc320.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Fri Aug  7 20:01:23 2015

Auto Delete     : No

Idle time       : 00h00m00s

MS TimeZone     : -4:00               Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 00eff501                       IMSI: 320490127668665

MSISDN: 16036860864

Interface Type: S5S8GTP                Low Access Priority: N/A

Emergency Bearer Type: N/A

IMS-media Bearer: No

S6b Auth Status: Enabled

Access Peer Profile: default

Acct-session-id (C1): 42AE14C2013B7181

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 01C250B4 / 0t-G0QsS

Card/Cpu: 1/1                          Sessmgr Instance: 4

Bearer Type: Default                   Bearer-Id: 5

Bearer State: Active

IP allocation type: N/A

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2600:5555:8001:9ccb::eff5:101

...

S5/S8/S2b/S2a-APN: ims

SGi-APN:   ims

Bearer QoS:

QCI: 5

...

Username: 0320490127668665@nai.epc.mnc490.mcc320.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Aug 10 11:52:51 2015

Auto Delete     : No

Idle time       : 00h00m00s

MS TimeZone     : -4:00               Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 00eff501                       IMSI: 320490127668665

MSISDN: 16036860864

Interface Type: S5S8GTP                Low Access Priority: N/A

Emergency Bearer Type: N/A

IMS-media Bearer: Yes

S6b Auth Status: Enabled

Access Peer Profile: default

Acct-session-id (C1): 42AE14C2013E4AF6

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 01C250B4 / 0t-G0QsS

Card/Cpu: 1/1                          Sessmgr Instance: 4

Bearer Type: Dedicated                 Bearer-Id: 7

Bearer State: Active

IP allocation type: N/A

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2600:5555:8001:9ccb::eff5:101

...

S5/S8/S2b/S2a-APN: ims

SGi-APN:   ims

Bearer QoS:

QCI: 1

Username: 0320490127668665@nai.epc.mnc490.mcc320.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Aug 10 11:51:24 2015

Auto Delete     : No

Idle time       : 00h15m14s

MS TimeZone     : -4:00               Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv4-ipv6    Network Type: IPV4+IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 00f2c514                       IMSI: 320490127668665

MSISDN: 15556860864

Interface Type: S5S8GTP                Low Access Priority: N/A

Emergency Bearer Type: N/A

IMS-media Bearer: No

S6b Auth Status: Enabled

Access Peer Profile: default

Acct-session-id (C1): 42AE14C2013E4AC5

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 01C520A2 / 0umaajjh

Card/Cpu: 1/1                          Sessmgr Instance: 4

Bearer Type: Default                   Bearer-Id: 6

Bearer State: Active

IP allocation type: local pool

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2600:5555:b027:b408::f2c5:1401, 100.84.110.26

...

S5/S8/S2b/S2a-APN: internet

SGi-APN:   internet

Bearer QoS:

QCI: 8

ARP: 0x069

Total subscribers matching specified criteria: 3