内容

概要

説明

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

概要

この記事は、HSGW での show sub コマンドと show session progress コマンドの間のセッション カウントの違いについて説明します。

コール ID は、コール セッションを表すために ASR5K プラットフォームで使用されるエンティティです。パケット データ ネットワーク ゲートウェイ（PGW）では、特定のサブスクライバの International Mobile Session Identifier （IMSI）の Application Point Name（APN）ごとに固有のコール ID があります。  逆に、eHRPD Serving Gateway（HSGW）では、すべての APN が IMSI で同じコール ID を共有します。show sub コマンドはサブセッションベースで報告するため、このコマンドから得られるカウントには APN 接続の合計数が正しく反映されます。逆に、show session progress コマンドはコール ID 単位で報告するため、カウントは PGW と比べて少なくなり、APN の合計数を反映しません。

説明

PGW では、show subscriber コマンドと「show session progress」では同じ IMSI でもそれぞれ個別に APN 接続がカウントされます。 次に、3 つの異なる APN 経由で接続され、3 種類の個別のコール ID が割り当てられた単一のサブスクライバの例を示します。所定の IMSI の近くでは、コール ID の値が近くなる場合があることに注意してください。

[local]PGW> show sub pgw-only imsi 311480131055555

Tuesday June 09 13:41:24 UTC 2015

+ – アクセス(W) - pgw-gtp-ipv4(Y) - pgw-gtp-ipv6

|種類：     (Z) - pgw-gtp-ipv4-ipv6   (X) - pgw-pmip-ipv4

| (U) - pgw-pmip-ipv6 (V) - pgw-pmip-ipv4-ipv6

| (.) – 不明

|

|+ – アクセス(U) - UTRAN(G) - GERAN

||技術：     (W) - WLAN                (N) - GAN

|| (U) - HSPA Evolution (E) - eUTRAN

|| (H) - eHRPD (.) – 不明

||

||+ – コール(C) – 接続(c) – 接続

|||状態：    (d) - Disconnecting       (u) - Unknown

|||

||+—PLMN:     (H) - Home                (V) - Visiting

|||(R) – ローミング(u) – 不明

||||

|||+ – ベアラ：   (D) - Default             (E) - Dedicated

|||||型

||||||

|||||+ – 緊急：(A) - Authentic IMSI      (U) - Un-Authentic IMSI

||||||| Bearer (O) - IMEI (N) – 緊急事態なし

||||||型

||||||||

|||||| Addr (L) – ローカルプール

||||||型：     (S) - Static (Subscriber Supplied)

|||||| (u) – 不明

||||||||  |

||||||||  |

||||||||+—

|||||| EBI—+   |

||||||||                            |   |

vvvvvv CALLID   IMSI/IMEI         v   v IP                            APN              TIME-IDLE

— — — — —

YECHDN 4d9c05f3 311480131055555   005 L 2600:5555:8007:71a5:0:4d:9c05:f301 APN1 00h16m27s

ZECHDN 4d9c0c9e 311480131055555   006 L 2600:5555:b02f:6bec:0:4d:9c0c:9e01, 100.123.165.246 APN2  00h00m43s

ZECHDN 4da040b5 311480131055555   007 L 2600:5555:9006:9f:0:4d:a040:b501, 10.150.22.115 APN3  00h00m45s

次の出力では、Long Term Evolution（LTE）（gtp）および Evolved High Rate Packet Data（eHRPD）（pmip）カウントが PGW 上で表示されています。この値は show sub sum と show session progress の間で裏付けを取ることができます。

[local]PGW> show subscriber summary

Total Subscribers:             3822449

Active:                        3822449       Dormant:                       0

pdsn-simple-ipv4:              0             pdsn-simple-ipv6:              0

pdsn-mobile-ip:                0             ha-mobile-ipv6:                0

hsgw-ipv6:                     0             hsgw-ipv4:                     0

hsgw-ipv4-ipv6:                0             pgw-pmip-ipv6:                 258454

pgw-pmip-ipv4:                 209           pgw-pmip-ipv4-ipv6:            220120

pgw-gtp-ipv6:                  1793806       pgw-gtp-ipv4:                  6701

pgw-gtp-ipv4-ipv6:             1543679       sgw-gtp-ipv6:                  0

[local]PGW> show session progress

3821347 In-progress calls

6909 In-progress calls @ PDN-TYPE-IPv4 CONNECTED state

2051456 In-progress calls @ PDN-TYPE-IPv6 CONNECTED state

1762878 In-progress calls @ PDN-TYPE-IPv4+IPv6 CONNECTED state

そこで、次のクエリーを実行します。

1793806 + 258454 = 2052260

1543679 + 220120 = 1763799

上述のとおり、HSGW では同じコール ID が所与の IMSI に属するすべての APN で共有されます。この理由は、セッションが作成されるときに、最初の RRQ が送られてきて AAA への認証（STa 経由）を開始すると、HSGW は IMSI だけを認識します。APN の情報は、PPP VSNCP フェーズが始まったとに送られます。 したがって、同じ IMSI に属するすべての APN（すなわち PDN）は、HSGW の 1 つのセッションとして処理されます。

この出力では、2 つの APN を介してそれぞれが接続されているサブスクライバが 2 人いて、APN 名は HSGW によって追跡されず、それぞれの IP タイプ（IPv4、IPv6、または IPv4+IPv6）は認識され、show sub コマンドは以下を適切に反映します。

[HSGWin]HSGW> show sub all

+ – アクセス(S) - pdsn-simple-ip (M) - pdsn-mobile-ip (H) - ha-mobile-ip

|種類：   (P) - ggsn-pdp-type-ppp  (h) - ha-ipsec        (N) - lns-l2tp

| (I) - ggsn-pdp-type-ipv4 (A) - asngw-simple-ip (G) - IPSG

| (V) - ggsn-pdp-type-ipv6 (B) - asngw-mobile-ip (C) - cscf-sip

| (z) - ggsn-pdp-type-ipv4v6

| (R) - sgw-gtp-ipv4 (O) - sgw-gtp-ipv6 (Q) - sgw-gtp-ipv4-ipv6

| (W) - pgw-gtp-ipv4 (Y) - pgw-gtp-ipv6 (Z) - pgw-gtp-ipv4-ipv6

| (@) - saegw-gtp-ipv4 (#) - saegw-gtp-ipv6 ($) - saegw-gtp-ipv4-ipv6

| (&) - cgw-gtp-ipv4 (^) - cgw-gtp-ipv6 (*) - cgw-gtp-ipv4-ipv6

| (p) - sgsn-pdp-type-ppp (s) - sgsn (4) - sgsn-pdp-type-ip

| (6) - sgsn-pdp-type-ipv6 (2) - sgsn-pdp-type-ipv4-ipv6

| (L) - pdif-simple-ip (K) - pdif-mobile-ip (o) - femto-ip

| (F) - standalone-fa (J) - asngw-non-anchor

| (e) - ggsn-mbms-ue (i) - asnpc (U) - pdg-ipsec-ipv4

| (E) - ha-mobile-ipv6 (T) - pdg-ssl (v) - pdg-ipsec-ipv6

| (f) - hnbgw-hnb (g) - hnbgw-iu (x) - s1-mme

| (a) - phsgw-simple-ip (b) - phsgw-mobile-ip (y) - asngw-auth-only

| (j) - phsgw-non-anchor (c) - phspc (k) - PCC

| (X) - HSGW (n) - ePDG (t) - henbgw-ue

| (m) - henbgw-henb (q) - wsg-simple-ip (r) - samog-pmip

| (D) - bng-simple-ip (l) - pgw-pmip (u) – 不明

| (+) - samog-eogre

|

|+ – アクセス(X) - CDMA 1xRTT(E) - GPRS GERAN(I) - IP

||技術：   (D) - CDMA EV-DO         (U) - WCDMA UTRAN     (W) - Wireless LAN

|| (A) - CDMA EV-DO REVA (G) - GPRS Other (M) - WiMax

|| (C) - CDMA Other (N) - GAN (O) - Femto IPSec

|| (P) - PDIF (S) - HSPA (L) - eHRPD

|| (T) - eUTRAN (B) - PPPoE (F) - FEMTO UTRAN

|| (H) - PHS (Q) - WSG (.) – その他/不明

||

||+ – コール(C) – 接続(c) – 接続

|||状態：  (d) - Disconnecting       (u) - Unknown

||| (r) - CSCF-Registering (R) - CSCF-Registered

||| (U) - CSCF-Unregistered

|||

||+ – アクセス(A) – 添付(N) – 未添付

|||| CSCF (.) – 該当しません

||||ステータス：

||||

|||+ – リンク(A) – オンライン/アクティブ(D) – 休止状態/アイドル

||||ステータス：

||||||

|||||+Network (I) - IP (M) - Mobile-IP (L) - L2TP

||||||型：   (P) - Proxy-Mobile-IP    (i) - IP-in-IP          (G) - GRE

|||||| (V) - IPv6-in-IPv4 (S) - IPSEC (C) - GTP

|||||| (A) - R4 (IP-GRE) (T) - IPv6 (u) – 不明

|||||| (W) - PMIPv6(IPv4) (Y) - PMIPv6(IPv4+IPv6) (R) - IPv4+IPv6

|||||| (v) - PMIPv6(IPv6) (/) - GTPv1（SAMOG用） (+) - GTPv2（SAMOG用）

||||||||

||||||||

vvvvvv CALLID   MSID            USERNAME               IP

— — — —

XLCNDv 00004e76 311286039685555  6311480126445555@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:8020:334c:0:e:b6b5:aa01

XLCNDY 00004e76 311286039685555 6311480126445555@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:b027:6f8e:0:e:b6cd:1a01, 100.121.59.239

XLCNDv 0000501c 311289787584444 6311480085164444@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:8027:c7da:0:20:996b:cd01

XLCNDY 0000501c 311289787584444 6311480085164444@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:b020:1fbc:0:20:996c:4201, 100.82.205.107

「show sub summary」と「show session progress」からの出力を比較すると、後者の出力は、show sub summary からの同様の hsgw-ipv6 と比較して、SIMPLE-IPv6 の数がはるかに少なく報告されます。

hsgw-ipv4-ipv6のカウントは基本的にSIMPLE-IPv4+IPv6と同じですが、hsgw-ipv6はSIMPLE-IPv6よりもはるかに大きいため、特定のIMSIがIPv4/IPv6ベースAPNとして接続SIMPLE-IPv4+IPv6。IPv6ベースのAPN（つまりIMSセッション）としても接続されている場合は、SIMPLE-IPv6としてもカウントされません。対応するIPv4+IPv6がない場合にのみSIMPLE-IPv6としてカウントされますIPv6（またはIPv4）接続。言い換えると、show session progress は、その IMSI の APN 接続数にかかわらず、IMSI ごとに 1 つのコールのみを報告します。これは究極的には、HSGW では IMSI ごとに 1 つのコール ID があるという事実に由来します。

[HSGWin]HSGW> show sub summary

Total Subscribers:             460307

Active:                        39756         Dormant:                       420551

hsgw-ipv6:                     247972        hsgw-ipv4:                     1632

hsgw-ipv4-ipv6:                209968        pgw-pmip-ipv6:                 0

[HSGWin]HSGW> show session progress

255045 In-progress calls

20713 In-progress active calls

234332 In-progress dormant calls

811 In-progress calls @ LCP-NEG state

84 In-progress calls @ LCP-UP state

276 In-progress calls @ AUTHENTICATING state

0 In-progress calls @ BCMCS SERVICE AUTHENTICATING state

270 In-progress calls @ AUTHENTICATED state

72 In-progress calls @ SIMPLE-IPv4 CONNECTED state

43944 In-progress calls @ SIMPLE-IPv6 CONNECTED state

209555 In-progress calls @ SIMPLE-IPv4+IPv6 CONNECTED state

上記は、3 つの APN に接続された IMSI が 1 つだけあるコンボ HSGW-PGW LAB ノードから出力を見ると、より理解しやすくなります。show sub summary は 6 つのサブ セッション（HSGW に 3 つと PGW に 3 つ）をすべて示します。基本的な違いは、HSGW セッションはすべて同じコール ID を共有しますが、PGW ではコール ID は一意であることです。

一方、「show session progress」では 4 つのコールが報告されます。そのうちの 3 つは PGW の APN で 1 つは HSGW 上の IPv4+IPv6 APN であり、この 1 つが実質的に 3 つの HSGW APN すべてを表しています。このため、show sub コマンドで報告される実際の 6 つのセッションではなく、合計 4 つのセッションが報告されます。

[local]ASR# show sub summary

Total Subscribers:6

Active:6 Dormant:0

hsgw-ipv6:1       hsgw-ipv4:1

hsgw-ipv4-ipv6:1  pgw-pmip-ipv6:1

pgw-pmip-ipv4:1   pgw-pmip-ipv4-ipv6:1

[local]ASR# show session progress

4 In-progress calls

4 In-progress active calls

1 In-progress calls @ SIMPLE-IPv4+IPv6 CONNECTED state << Accounts for HSGW session

1 In-progress calls @ PDN-TYPE-IPv4 CONNECTED state

1 In-progress calls @ PDN-TYPE-IPv6 CONNECTED state

1 In-progress calls @ PDN-TYPE-IPv4+IPv6 CONNECTED state