内容

概要

説明

出力例

ASR 5000

ASR 5500

概要

リンク アグリゲーション（LAG）を実装すると、「show port npu counters」および「show port utilization table」コマンドの動作が変化します。ポート コマンドはポートとスループットに関連する問題のトラブルシューティングで重要です。特にそれらの出力は非 LAG ポートと比較するとわかりにくいため、出力を正しく解釈することが重要になります。つまり個々のポート単位では LAG のポート npu カウンタが使用できず、本書の執筆時点で StarOS v18 までしか LAG グループ全体に対して報告されません。これは今後のリリースで変更される可能性があります。

説明

設計/アーキテクチャ上の制約により、ポート npu カウンタの報告が個々のポート レベルではなく LAG グループ内のすべてのポートの集合に制限されています。ポートのデータリンク カウンタは問題なく報告し続けるため、この問題は適用されません。

LAGの実装ではLAGのすべてのポートをアクティブにする必要があるため、「show port utilization table」では、ASR 5000/5500の両方でLAGポートが分散（アクティブ）または合意（スタンバイ）しているかどうかにかかわらず、すべてのLAGポートの使用率がを報告します。通常、合意されたポートにはトラフィックが表示されませんが、合意されたポートの Rx/Tx 方向でトラフィックが運ばれる例はあります（この記事の対象ではなく単なる指摘）。

一方、非 LAG ポートでは ASR 5500 と ASR 5000 で報告されるものには違いがあります。ASR 5000 はスタンバイ ポートの使用率を報告しませんが、ASR 5500 はスタンバイ ポートの使用率を報告する（これらのポートの動作はダウンしているにもかかわらず）

先ほどの言及と一致して、LAG の「show port table」はすべてのポートを動作中であるものとして報告するのに対して、非 LAG の場合、ポート ペアのアクティブ ポートのみを動作中として報告します。

「show port npu counters」ではすべての LAG ポートがリストアップされますが、実際には次のとおりです。

- ASR 5000：

– プライマリ（設定済み）ポートの下のカウンタは、現在アクティブなすべてのポートの合計カウントです

– 他のすべてのポート（プライマリポートのペアを含む）のカウンタは関係なく、使用しないでください

- ASR 5500：

– プライマリポートとそのスタンバイポートのカウンタは、現在アクティブなすべてのポートの合計カウントです（両方とも同じ値ですが、若干異なる値を報告します。どちらか1つを使用します）。

- 他のすべてのポートのカウンタは 0 となる

非 LAG ポートでは、アクティブ ポートのカウンタだけが報告されます。スタンバイ ポートは NPU レベルの出力にリストされることさえありません（決してリストされない）。

出力例

次の出力は、上記の説明をサポートします。これは次のようなハードウェア構成に基づいています。

ASR 5000：LAG ポート 19/20、23/26、27/28、および非 LAG ポート 21/37

ASR 5500：LAG ポート 5/ 10、11、15、16、6/ 10、11、15、16、および非 LAG ポート 5/28 と 6/28、5/29 と 6/29

注意：この記事では LAG ポートのカウンタに注目しています。

ASR 5000

******** show port utilization *******

Wednesday May 28 12:28:04 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

19/1  10G Ethernet              514     572      503     534      490     517

20/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

21/1  1000 Ethernet             0       0        0       0        0       0

23/1  10G Ethernet              460     529      448     516      431     510

26/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

27/1  10G Ethernet              674     532      634     519      619     499

28/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

******** show port table all *******

Wednesday May 28 12:28:03 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

19/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -        None  LA+ 19/1

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2423         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2424         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2401         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2009         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2010         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2007         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2498         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2499         Enabled  Up   -    Active   -     -

20/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

21/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        37/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Active   -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Up   -    Active   -     -

23/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

26/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

27/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

28/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

37/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        21/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Down -    Standby  -     -

******** show port npu counters *******

Counters for port 19/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast              74783944546254086740066587874 69151428800023783215178712378

Counters for port 20/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 23/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 26/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 27/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 28/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

非 LAG ではアクティブ ポートのみがリストアップされ、それらの値は妥当です。

Counters for port 21/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

ASR 5500

[local]PGW> show port utilization table

Sunday June 01 03:57:59 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

5/10 10G Ethernet              1919    1973     1982    2066     2025    2094

5/11 10G Ethernet              1911    1751     1976    1828     2023    1883

5/15 10G Ethernet              1910    2064     1975    2064     2004    2130

5/16 10G Ethernet              1933    1943     1987    2012     2014    2019

5/28 10G Ethernet              9       69       9       70       9       71

5/29 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/10 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/11 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/15 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/16 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/28 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/29 10G Ethernet              1       0        1       10       1       11

[local]PGW> show port table all

Sunday June 01 03:58:48 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

5/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/10 LA+  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/11 LA+  5/10

5/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/15 LA+  5/10

5/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/16 LA+  5/10

5/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/10 LA~  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

6/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/11 LA~  5/10

6/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/15 LA~  5/10

6/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/16 LA~  5/10

6/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Up   -    Active   -     -

[local]PGW> show port npu counters

Counters for port 5/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936150697918 636869996072149  9369282682521055230987905964

Counters for port 5/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast                          0               0             0               0

Counters for port 5/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 5/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936156167721 636873912574349  9369336716261055237102737046

Counters for port 6/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

ここでも、このコマンドではアクティブ ポートのみが表示されます。

Counters for port 5/28

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/29

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes