内容

概要

PSCの構成と配置の要件

関連情報

概要

このドキュメントでは、すべてのラインカードがCiscoアグリゲーションサービスルータ(ASR)5000シリーズシャーシで使用可能であることを保証するために満たす必要がある、配置と設定に関するパケットサービスカード(PSC)の要件について説明します。

PSCの構成と配置の要件

ラインカードの機能に関しては、PSCの配置と設定に関するいくつかの要件があります。ポートイーサネットを使用してラインカードポートを設定しようとすると、Failureが発生する場合があります。no such portエラーメッセージが表示されます。

ラインカードを使用可能にするには、その背後にあるPSCのモードをアクティブに設定する必要があります。PSCがスタンバイモードとして設定されている場合、接続できるアクティブモードで設定されたPSCが十分にあっても、ラインカードは使用できず、レディ状態が報告されます。これは、フルサイズのXGLC（10ギガビットイーサネットラインカード）とハーフサイズのラインカードの両方に適用されます。これは、例を使用して説明するのが最適です。

この例では、開始点は8つのPSCのうち7つのアクティブモードとして設定され、PSC 16はスタンバイモードとして設定されています。さらに、PSC 16は以前の移行によってアクティブになります。次の出力のラインカード32の状態をメモします。この状態はPSC 16(16 + 16 = 32)に物理的に接続されており、ready状態になります。これは、PSC 16がスタンバイモードに設定されているためです。

card 4

mode active

#exit

card 5

mode active

#exit

card 6

mode active

#exit

card 11

mode active

#exit

card 12

mode active

#exit

card 13

mode active

#exit

card 14

mode active

#exit

port ethernet 28/1

link-aggregation member global group 40

no shutdown

#exit

port ethernet 29/1

link-aggregation master global group 40

link-aggregation redundancy standard hold-time 10 preferred slot 28

no shutdown

vlan 2016

no shutdown

#exit

vlan 2020

no shutdown

#exit

vlan 2019

no shutdown

#exit

vlan 2021

no shutdown

#exit

vlan 2010

no shutdown

bind interface 28/1_gn ivan_gn

#exit

vlan 2011

no shutdown

bind interface 28/1_internet ivan_gi

#exit

vlan 2012

no shutdown

bind interface 28/1_gy ivan_gy

#exit

#exit

port ethernet 30/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/2

no shutdown

#exit

port ethernet 37/3

no shutdown

#exit

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Standby        -       -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

48: LC       None                                    -              -       -

その後、PSC 16はアクティブモードに設定されます。

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode active

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

これにより、PSC 4はアクティブモードに移行します。これは、システムが設計により、アクティブに構成されているPSCの数だけアクティブ化を試行するためです。また、ラインカード32がスタンバイ状態に移行し、設定/使用が可能になり、PSC 16に接続されます。

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 4 type

Packet Services Card 2

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 17:59:41 2015 Internal trap notification 93 (CardStandby) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    32  -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      16

次の出力では、PSC 16がスタンバイモードに戻され、接続されているラインカード32がレディ状態に戻ります。予期しないセッションの損失を回避するために、システムで予防措置として、PSCがスタンバイモードに設定されている場合、強制的にリブートされない限り、アクティブなままになります。

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

Thu Jun 11 18:02:05 2015 Internal trap notification 60 (CardDown) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 18:02:06 2015 Internal trap notification 5 (CardUp) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

ラインカードが設定され（シャットダウンなし）、接続先のPSCがスタンバイモードに設定されると、ラインカードの設定は永久に失われます。

show config

...

port ethernet 32/1

no shutdown

vlan 30

#exit

#exit

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

show config

...

no config for port 32/1

準備状態のポートを構成しようとすると、[Failure]が発生します。no such portエラー：

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# port ethernet 32/1

Failure: no such port

[local]ASR5000-2(config)#

関連情報

- ASR 5000インストールガイド – Cisco Systems

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems