内容

概要

使用するコンポーネント

[アクション（Actions）]

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

概要

AIR-ANT2566P4W-R のアンテナの約 12,000 ユニットの実稼働実行では、アンテナに適用されたラベルに、ゲインとして、2.4 GHz および 5 GHz の要素に対して 6 dBi の正しい値ではなく 7 dBi の値が示された状態で出荷されました。  このラベルは、ユニットのこの単一バッチにのみ適用されるものであり、すべてのアンテナに影響があるわけではありません。  アンテナは生成される他のすべての AIR-ANT2566P4W-R で同一で、機能上の違いはありませんが、適用されるラベルには誤った値が印刷されています。

使用するコンポーネント

AIR-ANT2566P4W-R、屋内/屋外用壁面取り付け型デュアル バンド パッチ アンテナ。1600、2600、3600 などのデュアル バンド ポートを持つアクセス ポイント用に設計されています。

[アクション（Actions）]

アンテナに影響があるかどうかを確認するには、ベースのラベルを確認します。  ゲインが 6dbi と示されていれば、そのラベルは正しく、それ以降の処理は必要ありません。  リストされているゲインが 7dbi であれば、そのラベルは誤っており、必要に応じて、アンテナに適用される正しいラベルをシスコから入手可能です。

交換用ラベルを注文するには、Cisco Technical Assistance Center（TAC）オンライン（www.cisco.com/support）で、または http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html に記載の電話番号を使用して電話で、サポート ケースを依頼してください。

TAC が請求者の連絡先と住所の情報を収集して、交換用ラベルの郵送を担当する無線製品管理に知らせます。