目次

はじめに

表1：-B ドメイン AP サポート付きソフトウェア リリース

AP802 に関する特記

概要

2016 年 5 月 1 日以降、米国連邦通信委員会（FCC）は米国内での新たな -A ドメイン アクセス ポイントの配布を制限しました。  この新規の FCC 規制に完全に準拠するために、新たに -B ドメインが導入されました。  シスコでは -B ドメイン用の新しい AP SKU をリリースしました。次の表は、-B ドメインのサポートが導入されているソフトウェア リリースを示しています。

FCC の変更の詳細については、「新しい - B ドメインの製品速報」を参照してください。

表1：-B ドメイン AP サポート付きソフトウェア リリース

AP シリーズ

7.4.150.0

(（15.2(2) JB6）

8.0.132.0

(（15.3(3)JA7）

8.2.110.0

(（15.3(3) JC1）

8.3.102.0

(（15.3(3) JD）

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

Polaris

16.1.3

Polaris 16.2.2

Polaris

16.3.1

AP-3700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552（IoT）

✓

✓

✓

✓

IW-3702

✓

✓

✓

AP803（IR829 内）

✓

✓

ASA55xx（AP702 組み込み）

✓

✓

AP802 に関する特記

AP802（各種の 800 シリーズ ISR モデルに内蔵）は、-B SKU では使用できません。  2016 年 5 月 1 日以降に販売された -A SKU AP802 内蔵 800 シリーズ ISR は、FCC 規制に準拠しています（UNII-1 および UNII-3 バンドのみをサポート）。