内容

はじめに

背景説明

無線リセット履歴の詳細

無線リセット コードのテーブル

はじめに

このドキュメントでは、アクセス ポイント（AP）の無線リセット コードについて説明します。

背景説明

この記事は、8.5.135.0 / 15.3(3)JF8以前を実行しているCisco IOS® APに関連しています。

8.5.140.0 / 15.3(3)JF9以降では、無線リセットコードが変更されています。現在の動作については、『Ciscoアクセスポイント無線リセットコードリファレンス』を参照してください。

無線リセットコードは、AP CLIでshow controller dot11radio 0またはshow controller dot11radio 1コマンドを使用して表示できます。

出力の最後にあるRadio Reset Codeは、無線リセットの理由を特定するのに役立ちます。

ランダム データの例は次のとおりです。

AP#show controllers dot11Radio 0 | i reset

Driver TX blocks: in use 0, high 0, at reset 0, fail 0 drop 0

Last radio reset code: 37

Radio resets - total:8 retries:0 failed:0

AP#show controllers dot11Radio 1 | i reset

Driver TX blocks: in use 0, high 0, at reset 0, fail 0 drop 0

Last radio reset code: 37

Radio resets - total:8 retries:0 failed:0

無線リセット履歴の詳細

無線のリセット履歴を表示するには、APで次の特権EXECモードコマンドを入力します。

ap#show trace dot11_rst display time format local

ap#show trace dot11_rst

無線のリセット履歴を一般的なAPログ(show ap logコマンド)と比較して、リセット前後に何が起こったのか、および無線が使用できなかった期間を判別します。

無線リセット コードのテーブル

リセット コード #

リセット コード

無線リセットの理由

1

RADIO_FC_FLASH

無線が "dot11 flash" コマンドに応答しませんでした。802.11n 無線には適用されません。

2

RADIO_FC_RESET

無線がインターフェイスをリセットする要求に応答しませんでした。

3

RADIO_FC_START

無線を開始できませんでした。

4

RADIO_FC_CLIENT_FREE

無線または無線ドライバが、無線で対応されなくなったクライアントを完全に削除することができませんでした。

5

RADIO_FC_TX_STATE

完了したパケット送信で、ハードウェアから予期しないステータス コードが示されました。このエラーにより、自動的に無線コアダンプがフラッシュ ファイル システムに記述されます。

6

RADIO_FC_TX_STOPPED

送信される無線に 1 つ以上のパケットが提出されましたが、60 秒以内の完了がレポートされませんでした。

7

RADIO_FC_TX_STUCK

--未使用--

8

RADIO_FC_TX_RING_ADDR

送信を完了したパケットは、無効な内部メモリ アドレスがあるとレポートされました。802.11n 無線には適用されません。

9

RADIO_FC_TX_ACTIVE_Q

送信パケットの空のキューからの削除が試行されました。

10

RADIO_FC_TX_INPROG

ドライバは、無線で進行中のパケットの解放を試行します。

11

RADIO_FC_TX_REF_CNT

完了した送信のメモリの解放が 2 回試行されます。

12

RADIO_FC_TX_AMSDU_STATE

送信された集約 MAC サービス データ ユニット（AMSDU）パケットのステータスが不確定です。

13

RADIO_FC_BA_LOST

802.11n Block Ack パケットは存在しないクライアントに対して構築されています。

14

RADIO_FC_CMD_TIMEOUT

AP から無線へのコマンドは、応答なしで 12 秒かかりました。

15

RADIO_FC_CMD_FAILED

無線は、AP からのコマンドが実行されなかったことをレポートしました。

16

RADIO_FC_CMD_BUSY

AP から無線へのコマンドが完了していないようです。802.11n 無線には適用されません。

17

RADIO_FC_BAP_ERR

無線レジスタにアクセスすると、PCMCIAタイムアウトが発生します。802.11n無線には適用されません。802.11n無線に適用されます。無線レジスタにアクセスしたときにPCMCIAタイムアウトが発生しました。802.11n無線には適用されません。無線レジスタにアクセスしたときにPCMCIAタイムアウトが発生しました。802.11n無線には適用されません。無線レジスタにアクセスしたときにPCMCIAタイムアウトが発生しました。802.11n 無線には適用されません。

18

RADIO_FC_LOAD_TIMEOUT

無線ファームウェアをロードしようとしたときにAPがタイムアウトしました。

19

RADIO_FC_LOAD_FAIL

AP から無線への無線ファームウェアのコピーが完了しましたが、無線によって受け入れられませんでした。

20

RADIO_FC_RX_PTR

受信パケットは、メモリの無効な領域をポイントしています。

21

RADIO_FC_BUS_RESET

予期しない無線リセットが 4 無線システムで発生しました。

22

RADIO_FC_GET_CODE

AP は、無線にロードする適切な無線ファームウェアを検出できないか、ロードできませんでした。これは、ファームウェアイメージが破損しているか、存在しない場合に発生する可能性があります。

23

RADIO_FC_TX_JAMMED

無線ハードウェア トランスミッタ ウォッチドッグが、スタックしたパケットを検出し、ハードウェア トランスミッタのみのリセットが失敗しました。

24

RADIO_FC_CLIENT_STUCK

クライアント パケットを送信できません。クライアント パケットが 60 秒以上無線でスタックしています。

25

RADIO_FC_SPECTRUM

Clean Air モジュールからのスペクトルのファームウェアでは無線のリセットが必要です。

26

RADIO_FC_RX_RING_ADDR

無線パケット受信バッファに問題があります。不良 RX リング アドレス。

27

RADIO_FC_NDP_STUCK

--未使用--

28

RADIO_RC_RF_MON

CLI が無線周波数（RF）モニタ/ストア モードを有効にするため、無線はモニタ モードのオンとオフが切り替わります。

29

RADIO_RC_RF_MON_PROM

RF モニタ無差別モードのオン/オフのため、無線は無差別モニタ モードのオンとオフが切り替わります。

30

RADIO_RC_TRACE

すべての Dot11 ドライバ トレーシングの開始または停止により、無線のデバッグ トレースがオン/オフになります。

31

RADIO_RC_PCI_RESET

ハードウェアの無線がリセットされます。PCI バスがリセットされます。

32

RADIO_RC_ANT_ALIGN

指向性アンテナの調整用に特殊モードの無線を開始します。

33

RADIO_RC_DFS_NON_ROOT

非ルート無線の動的周波数選択がリセットされます。

34

RADIO_RC_DFS_NO_CHAN

使用可能なチャネルがないため、動的周波数選択がリセットされます。

35

RADIO_RC_DFS

動的周波数選択チャネルを変更します。

36

RADIO_RC_DFS_CHAN_WAIT

Dynamic Frequency Selection（DFS；動的周波数選択）のリセットは、使用可能なチャネルを待機します。

37

RADIO_RC_IDB_RESET

無線インターフェイスがリセットされます。

38

RADIO_RC_IOS_RELOAD

Cisco IOS®ソフトウェアのリロードの前に無線がリセットされます。

39

RADIO_RC_IOS_IP_ADR_CHG

Cisco IOS® IPアドレスの変更による無線のリセット。

40

RADIO_RC_REFLASH

無線のリフレッシュ前に無線がリセットされます。

41

RADIO_RC_CCK_TX

デュアル アンテナの CCK 送信を有効または無効にします。

42

RADIO_RC_WME

ワールド モード IE を有効または無効にします。

43

RADIO_RC_FCC_TST_STOP

FCC準拠テストモードを停止します。

44

RADIO_RC_FCC_TST

FCC準拠テストモードを開始します。

45

RADIO_RC_CAR_BUSY_TST

CLI によるキャリア ビジー テスト。

46

RADIO_RC_DRIVER_CHK

無線が無効になるとリセットされます。

47

RADIO_RC_COMP_MODE

FCC テスト モードのインターフェイスがリセットされます。

48

RADIO_RC_CONFIG

設定変更により、無線がリセットされます。

49

RADIO_RC_MESH_BACKHAUL

メッシュ型バックホールをクリアします。

50

RADIO_RC_MESH_LISTEN

メッシュのリスナーとして設定します。802.11b 上のブロードキャストのリスニングの有効化/無効化により無線がリセットされます（メッシュ AP 用）。

51

RADIO_RC_RST_TX_COMP

送信の完了時にリセットされます。

52

RADIO_RC_DFER_MCAST

保留されたマルチキャスト パケットの完了時にリセットされます。

53

RADIO_RC_IDB_ENABLE

無線インターフェイスが有効になっています。

54

RADIO_RC_IDB_SHUTDOWN

無線インターフェイスはシャットダウンされました。

55

RADIO_RC_DOT11_GO_DN

Cisco IOS®ソフトウェアインターフェイスがダウンします。

56

RADIO_RC_ETHER_GO_DN

Cisco IOS®イーサネットリンクがダウンします。

57

RADIO_RC_IF_GO_UP

Cisco IOS®ソフトウェアインターフェイスが起動します。

58

RADIO_RC_UPLINK_CLNT_DN

アップリンク クライアントがダウン状態です。

59

RADIO_RC_UPLINK_CLNT_UP

アップリンク クライアントがアップ状態です。

60

RADIO_RC_SET_CONFIG

無線設定を変更します。

61

RADIO_RC_UPD_PHON_SUP

シンボル フォンの内線サポートは、有効または無効になっています。

62

RADIO_RC_SET_CHANNEL

無線チャネル セットです。Control and Provisioning of Wireless Access Points(CAPWAP)からのチャネルが設定されている間にリセットされます。

63

RADIO_RC_HANDLE_UA

ユニバーサル アクセス（Mesh）は無効です。

64

RADIO_RC_RLDP_START

Rogue Location Discovery Protocol を開始します。

65

RADIO_RC_RLDP_START

Rogue Location Discovery Protocol を停止します。

66

RADIO_RC_DFS_DEBUG

動的周波数選択のデバッグ モードです。テスト動的周波数選択（DFS）コマンドによりリセットします。

67

RADIO_RC_HOSTNAME_CHG

関連付け後、ホスト名を変更します。

68

RADIO_RC_CMD_ROUTINE

コマンド ルーチンから無線インターフェイスをリセットします。station_role/beamforming/Space-Time Block Coding(STBC)CLIコマンドの設定中にリセットします。

69

RADIO_RC_EXIT_LOW_PWR

無線は、インラインの Cisco Discovery Protocol（CDP）の低電力モード ホールドダウンを終了します。

70

RADIO_FC_FREQ_CMD_TO

無線上でコマンド タイムアウトが頻繁に発生します。無線のコマンド タイムアウトはしきい値（10 のタイムアウト）を超えています。

71

RADIO_RC_NO_REPORT

コントローラで無線状態が更新されている間は、リセットが報告されないことを示します。

72

RADIO_RC_INIT

--未使用--

73

RADIO_FC_TX_DONE

不正 Tx の実行（または）不正なオフチャネルの実行。

74

RADIO_FC_RX_INPROG_PTR

無線からパケットを受信したときの、不正受信が進行中であることを示すポインタ。

75

RADIO_RC_PROM_SERV

無差別モードのサービングチャネルが設定されている間にリセットします。

76

RADIO_FC_BAD_TXE_PTR

不正 Tx ポインタ。

77

RADIO_FC_RX_RING_INDEX

不正 Rx リング インデックス。

78

RADIO_FC_TX_STUCK_462

--未使用--

79

RADIO_FC_IFACE_BUS_DOWN

無線インターフェイス バスがダウンしています。

80

RADIO_FC_TX_CMPL_PAK

Tx 完了パケットの不正な解放。

81

RADIO_RC_RST_OFFC_COMP

無線が停止を待機中に進行中の Offchannel が完了（ゼロ）しました。

82

RADIO_FC_PAK_POISON

--未使用--

83

RADIO_FC_EU_STUCK_738

8864 無線チップセット固有の暗号化エンジンのスタック状態になっています。

84

RADIO_FC_BEACON_STUCK

最後の 10 分でビーコンが送信されません。

85

RADIO_FC_BAD_DTX_IN_Q

送信キューの不正パケット。

86

RADIO_FC_INFINITE_LOOP

デバッグ コード リセット [Cisco Bug ID CSCul63678]- 無限ループが Tx リキュー クライアントで検出されました。

87

RADIO_FC_PREFETCH

DMA エンジンがロックされました：[War for Cisco Bug ID CSCui54586 / BZ868]。

88

RADIO_RC_DEAUTH_COMPL

Deauth クライアントが完了しました。