内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、黄色の LED がついたベース ステーションおよびその問題の解決策について説明しています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、Cisco Aironet 340 シリーズ ベース ステーションのすべてのモデルおよびすべてのソフトウェア バージョンに適用されます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

ベース ステーションの初期電源投入後に、中央の LED が黄色に点滅し続けることがあります。これは、ベース ステーションが、Base Station Client Utility（BSCU）を介して設定された後で発生します。 この問題は、ベース ステーションがクライアント アダプタからワイヤレス リンク上で設定を受け取っていないことを示しています。

解決方法

このソリューションを使用して、問題を解決してください。

BSCU を起動するには、アイコンをダブルクリックするか、Windows の [Start] メニューから [BSCU] を選択します。次のステップを実行します。

1. [Client] を選択して、[Edit Client Properties] をクリックします。

2. Web 暗号化チェックボックスがオフになっていることを確認します。

3. [OK] を選択して終了します。

4. これで、ベース ステーションとのアソシエーションが可能になりましたが、中央の LED はまだ黄色で点滅しています。

5. PC で Telnet セッションを開始するには、次の手順を実行します。

1. [Start] を選択します。

2. [Run] を選択します。

3. telnet 192.168.200.1 コマンドを入力します。

4. Enter キーを押します。

5. Telnet がベース ステーションに接続したら、次の情報を示す画面が表示されます。

Cisco BSM340 V8.48 Main Menu BSM340_37652a

Option Value Description

1 - SSID [ "tsunami" ] - SSID - Service set identification

2 - EncryptionKey - WEP encryption key in ASCII

3 - HexKey - WEP encryption key in hex

4 - Configure - Use new SSID and key

5 - Mode [ Access Point ] - Operating mode

6 - Name [ "BSM340_37652a" ] - Base station name

7 - DHCP [ on ] - Obtain network address automatically

8 - History - Log and alarm history

9 - Close - Close the telnet session

IP Address : 10.254.013.091 Mask: 255.255.255.192

Gateway: 10.254.013.065

DNS servers: 10.254.006.077, 10.254.006.148

Domain Name: cisco.com

Enter an option number or name

6. 1 を入力して、SSID を設定します。

7. 適切な SSID を入力します。この数字は後で必要になるため、この数字をメモしておきます。

8. Enter キーを押します。

9. 3 を入力して、WEP キーを設定します。

10. 適切な WEP キーを入力します。この数字は後で必要になるため、この数字をメモしておきます。

11. Enter キーを押します。

12. ベース ステーションにより WEP キーを確認するためのプロンプトが表示されたら、手順 9 ～ 11 を繰り返します。

13. 4 を入力して、変更した SSID および WEP キーを有効にします。これらの手順が完了するまで、クライアントとベース ステーションのアソシエーションは失われます。

14. BSCU に戻り、[Client] および [Edit Client Properties] を選択します。

15. Web 暗号化チェックボックスをオンにします。

16. 設定した WEP キーおよび SSID を入力します。

17. 完了したら [OK] をクリックします。

ベース ステーションの中央の LED が緑色に点灯し、クライアントのアソシエーションが再確立されます。

関連情報

- Cisco Aironet ベース ステーション FAQ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems