内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

AP LANポートへのRLANのマッピング

APイーサネットポートのLANポートデータのローカルスイッチングのためのWLCの例

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、AP1810Wのローカル外部有線LANポートでVLANとイーサネットのポートマッピングを設定する方法について説明し、アクセスポイント(AP)でローカルにトラフィックをブリッジングし、ワイヤレスLANコントローラ(WLC)で中央スイッチングののの設定例をを示します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- トランクを使用してAPとWLCをサポートするためのトランキングおよびスイッチポート設定に関する基礎知識。

- Unified Wireless LAN ControllerでのダイナミックインターフェイスとリモートLAN機能(RLAN)の使用に関する基礎知識。

- 製品の詳細については、Cisco AP1810Wデータシートを、その他の導入トピックについては『Cisco 1810W導入ガイド』を参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- コードバージョン8.2.130.0*をサポート可能なCisco Unified Wireless LAN Controller

- Cisco AP1810Wワイヤレスアクセスポイント

* AP1810W使用時にTAC推奨のAireOSをインストールすることを強くお勧めします

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco AP1810Wデュアルバンドアクセスポイントは次世代のAPで、AP702Wに引き継がれます。802.11n/acワイヤレス機能と外部ギガビットイーサネットポートを小さなフォームファクタで組み合わせ、寮やホテルの客室などのエリアでワイヤレスおよび有線ソリューションを提供したり、ワイヤレスおよびローカルの有線接続オプションを利用できます。1810Wには3つのLANポートがあり、そのうちの1つはPower-over-Ethernet(PoE)機能も備えています。

設定

注：

- AP1810WにLANポートマッピングを実装する手順は、AP702wとは異なります。  この手順はAP1810Wでのみ有効であり、AP702wと混同しないでください。

- AP1810WのLANポートに接続されたデバイスのトラフィックのローカルブリッジングは、ローカルモードをサポートしません。  AP181Wがローカルモードに設定されている場合、LANポートデータはRLANと出力インターフェイスのマッピングに基づいてWLCで中央でスイッチングされます。APがFlexConnectモードで、RLANがローカルスイッチングで設定されている場合、APでのLANポートデータのローカルブリッジングがサポートされます。Cisco Bug ID CSCva56348 - AP1810W Support Local Switching of LAN Port in Local Modeを参照してください。

1810WでのポートとVLANのマッピング設定では、まずWLCでRLANを設定する必要があります。WLCのRLANエントリは、APのイーサネットポートに適用される論理定義を作成するために使用されます。各LANポートは、同一または一意のRLANに個別にマッピングできます。AP1810WのLANポートに接続されたデバイスのトラフィックは、APのイーサネットポートでローカルにブリッジするか、WLCで中央でスイッチングして、RLAN設定で制御できます。ローカルモードAP1810WsのすべてのLANポートトラフィックは、WLCで中央スイッチングされます。

注意として、APスイッチポートのトランク設定が正しいこと、および適切なVLANが定義され、許可されていることを確認してください。また、設定の前に、FlexConnect APのFlexConnect VLANサポートとVLANマッピング情報が正しいことを確認します。VLANサポートとAPのネイティブVLAN設定が正しくない場合、クライアントデータの不適切な処理が発生する可能性があります。

AP LANポートへのRLANのマッピング

RLANをAP LANポートにマッピングするには、次の手順を実行します。

1. WLCでRLANエントリを作成します。

2. RLAN上のクライアントトラフィックをWLCで中央でスイッチングするか、APのイーサネットポートでローカルにブリッジするかを選択します。

3. RLANがマッピングされる特定のLANポートのトラフィックがAPでローカルにスイッチングされる場合は、RLANでFlexConnectローカルスイッチングを有効にして、VLAN IDを指定します。

4. APグループを作成します。

5. 1810WをAPグループに追加します。

6. APグループにマッピングするRLANを追加します。

7. APグループのRLAN間ポートマッピングを設定します。

注：FlexConnectローカルスイッチングがRLANで有効になっているが、APがローカルモードの場合、LANポートデータはWLC上で中央からRLANがマッピングされているダイナミックインターフェイスに切り替わります。

APイーサネットポートのLANポートデータのローカルスイッチングのためのWLCの例

次のステップを実行します。

1. WLCでRLANを作成します。[Apply] をクリックします。

注：新しいRLANが作成されると、MACフィルタリングはデフォルトで有効になります。使用しない場合は、必ず無効にしてください。

2. 作成したら、[RLAN]をクリックします。RLANを有効にし、[Advanced]タブをクリックします。

3. [FlexConnect Local Switching]チェックボックスをオンにします。[VLAN Id]フィールドに、このRLANがAPでローカルにLANポートデータをマッピングするVLAN IDを入力します。変更を保存するには [Apply] をクリックします。

注：FlexConnectローカルスイッチングがRLANで有効になっているが、APがローカルモードの場合、LANポートデータはWLC上で中央からRLANがマッピングされているダイナミックインターフェイスに切り替わります。

注：RLANでローカルスイッチングが有効になっている場合、LANポートデータは常に[Advanced]タブで指定されたVLAN IDにマッピングされます。  AP固有のFlexconnect VLANサポートマッピングがAPまたはFlexconnectグループレベルで設定されている場合、RLANで設定されているVLAN IDが常に優先されます。  ただし、AAA OverrideがRLANで有効になっており、RADIUSが特定のVLANマッピングを送信する場合、その値はRLANのVLAN ID値よりも優先されます。

4. APグループを作成し、[WLANs]タブでRLANをグループに追加します。適切なRLANが追加されば、[Add]をクリックします。

注：RLANポートマッピングのAPレベルの設定は現在サポートされていません。ただし、GUIには、APレベルでポートを有効/無効にするセクションがあります。変更はグループレベルを上書きし、デフォルトのままにしておく必要があります。

5. APグループの[Ports/Module]タブをクリックします。

6. 目的のLANポートをRLANにマップし、[適用]をクリックします。

注：

- LANポート1では、PoEがサポートされており、有効または無効にできます。  PoE（I電話など）が必要なデバイスの場合は、LAN1を使用して、APグループでPoEを有効にします。

- Cisco Bug ID CSCva90690を参照してください – 1810W LAN Port allows unauthenticated device traffic in local switching(8.2.130.0以降で修正済み)

確認

ローカルスイッチングが機能するかどうかを確認するには、show mac address-table dynamicコマンドを入力して、APのスイッチのMACアドレステーブルを確認し、接続されているクライアントのMACアドレスが適切なポートとVLANで学習されていることを確認します。

RLANでローカルスイッチングが有効な場合にLANポートクライアントデータトラフィックが中央でスイッチングされる場合は、APでFlexConnect VLANサポートとVLANマッピング設定が正しいことを確認します。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。