内容

概要

要件

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

復元手順

関連情報

概要

Cisco IOS オペレーティング システムを実行する Cisco Aironet 製品は、IOS GUI（グラフィカル ユーザ インターフェイス）を使用した方が簡単に設定できます。 HTTP インターフェイス（IOS GUI）を介した Web ベースの管理は、ソフトウェアの破損やアップグレード プロセスの失敗が原因で使用できなくなる場合があります。このドキュメントでは、既存の設定を失わずに IOS GUI を復元する方法について説明します。

注：IOS GUIを復元するには、『設定ガイド』の「MODEボタンを使用したアクセスポイントイメージの再ロード」の手順に従ってください。ただし、デバイスの既存の設定は失われます。

要件

前提条件

「使用するコンポーネント」にリストされているハードウェアとソフトウェアに加えて、次の事柄も確認してください。

- 該当デバイスへのイーサネット接続

- 該当デバイスにイーサネット接続できるコンピュータで実行する TFTP サーバ アプリケーション。IOS イメージが TFTP サーバのルートまたは指定ディレクトリに存在する必要があります。TFTP サーバ ソフトウェアは、インターネットの複数の Web サイトから利用可能です。Tftpd64で利用可能なシェアウェアのTFTPユーティリティを推奨しま す。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS を実行している Cisco Aironet デバイス

- Cisco IOS ソフトウェア バージョン 12.2(4)JA 以降

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

問題

IOS GUI が利用できない場合は、通常の IOS GUI ではなく Web コンソール ページが表示される場合があります。Web コンソールページの例を次に示します。

解決方法

復元手順

この手順は、既存のデバイスの設定に影響を与えずに IOS GUI を復元する方法について説明します。

1. 該当デバイスに Telnet します。ユーザ名とパスワードを設定しない場合、デフォルトのユーザ名とパスワードは両方とも Cisco（大文字と小文字を区別する）です。

2. enable コマンドを実行して、特権コマンド モードを開始します。

ap> enable

Password:

ap#

3. 次の形式で archive download コマンドを使用して、IOS.tar ファイルの新しいイメージを該当デバイスにコピーします。

archive download /overwrite /force-reload tftp://<ip address of tftp server>/<filename>

ap# archive download /overwrite /force-reload tftp://10.0.0.2/c1200-k9w7-tar.122-13.JA1.tar

4. プロセスが完了すると、IOS GUI が利用可能になります。

関連情報

- 『アクセスポイント設定ガイド』の「トラブルシューティング」の章

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems