内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

WLC のデータベース サイズ

設定

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）のローカル データベースのサイズを設定し、表示する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- WLCとシスコアクセスポイントを基本動作用に設定する方法に関する知識。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ソフトウェアバージョン 8.8.110.0 を実行している Cisco WLC 3504。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。

このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

WLC のデータベース サイズ

WLCのローカルデータベースには、次の項目のエントリが保存されます。

- ローカル管理ユーザ（ロビー アンバサダーを含む）

- ローカル ネットワーク ユーザ（ゲスト ユーザを含む）

- MAC フィルタ エントリ

- 除外リスト エントリ

- アクセス ポイントの許可リスト エントリ

ローカル ユーザ データベースは最大 12000 エントリに制限されます。有効な範囲は512 ～ 12000で、デフォルト設定は12000です。これらの値を組み合わせると、設定されている最大値を超えることはできません。

設定

設定

データベース サイズは、WLC の CLI または GUI を使用して設定できます。

CLI を使用してローカル データベースを設定するには、次のコマンドを入力してください。

config database size

例:

(Cisco Controller) >config database size ?

<count>        Enter the maximum number of entries (512-12000).

Please save the configuration and reset the system ("reset system") for the change to take effect.

GUIを使用してデータベースを設定するには、WLCの[Security] > [General]ページに移動します。次に示すように、データベース サイズを設定できます。

コントローラの CLI または GUI を使用してデータベース サイズを設定したら、設定を有効にするためコントローラを再起動する必要があります。

確認

「 show data summary コマンドは、リブート後の現在のデータベースエントリ数とデータベースエントリ数をリストします。

このコマンドには引数やキーワードはありません。このコマンドには、デフォルトはありません。このコマンドはバージョン 4.1 から導入されました。

例:

(Cisco Controller) >show database summary

Maximum Database Entries......................... 12000

Maximum Database Entries On Next Reboot.......... 12000

Database Contents

MAC Filter Entries........................... 1

Exclusion List Entries....................... 0

AP Authorization List Entries................ 1

Management Users............................. 1

Local Network Users.......................... 1

Local Users.............................. 1

Guest Users.............................. 0

Total........................................ 4

設定されているMACフィルタの数を表示するには、show macfilter summaryコマンドを使用します。

(Cisco Controller) >show macfilter summary

MAC Filter RADIUS Compatibility mode............. Cisco ACS

MAC Filter Delimiter............................. None

MAC Filter Entries............................... 1

Local Mac Filter Table

MAC Address WLAN Id IP Addr Description

----------------------- -------------- --------------- --------------------------------

f8:0b:cb:e4:7f:40 Any unknown

設定されているローカルネットユーザの数を表示するには、show netuser summaryコマンドを使用します。

(Cisco Controller) >show netuser summary

Maximum logins allowed for a given user name..... Unlimited

User Name WLAN Id User Type Lifetime Description

------------------------ -------- --------- ------------------------------ --------------------------------

testuser Any Permanent N/A

トラブルシュート

設定されたデータベースの最大サイズに達すると、ローカル データベースにユーザを追加しようとしたときに、次のいずれかのエラーが表示される場合があります。

- 長いMACフィルタリストにMACアドレスを追加しようとすると、「Error in creating MAC filterer」というエラーメッセージが表示される場合があります。

- 多数のユーザをローカル データベースに追加すると、メッセージは表示されずに一部のユーザ エントリが無視される状況になる場合があります。

- 同様に、AP の SSC を追加するときにこれ以上のエントリを追加できない場合、「Authorization entry does not exist in Controller's AP Authorization List」 メッセージが確認できます。