内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ワイヤレス LAN コントローラ DNS ディスカバリ

設定

設定

確認

トラブルシュート

概要

シスコの Wireless Unified Architecture が展開されている場合、Cisco Aironet Lightweight アクセス ポイント（LAP）では、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）がその LAP とは別のサブネットにある場合でも、DNS サーバを使用して WLC を検出できます。

このドキュメントでは、WLC ディスカバリ用の Microsoft Windows 2016 DNS サーバを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- DNS サーバに関する基礎知識

- Control and Provisioning of Wireless Access Points(CAPWAP)プロトコルに関する基礎知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ワイヤレス LAN コントローラ DNS ディスカバリ

Lightweight AP(LAP)は、ドメインネームサーバ(DNS)を介してコントローラを検出できます。 アクセス ポイント（AP）でこれを実行するには、CISCO-LWAPP-CONTROLLER.localdomain への応答としてコントローラの IP アドレスを返すよう、DNS を設定する必要があります。ここで、localdomain は AP ドメイン名です。APは、DHCPサーバからIPアドレスとDNS情報を受信すると、DNSに接続してCISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomainを解決します。DNS からコントローラの IP アドレスのリストを受信すると、AP はコントローラに検出要求を送信します。

APはDNS名CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomainの解決を試みます。APがこの名前を1つ以上のIPアドレスに解決できる場合、APは解決されたIPアドレスにユニキャストCAPWAPディスカバリメッセージを送信します。 CAPWAPディスカバリ要求メッセージを受信した各WLCは、APに対するユニキャストCAPWAPディスカバリ応答で応答します。

次のセクションでは、WLC ディスカバリ用の Microsoft Windows 2016 サーバを設定する方法について説明します。

設定

設定

1. Windowsのスタートメニューから'mmc'コマンドを実行します。

[Microsoft Management Console] ウィンドウが表示されます。

2. [File] メニューから、[Add-Remove Snap-in] を選択します。

3. 左側のパネルで[DNS]を選択し、[追加]をクリックして、[Selected snap-ins]セクションに移動します。次に、「OK」を押します。

4. DNS が [MMC] ウィンドウに表示されます。

5. 各ゾーンでWLC管理IPアドレスの「A」レコードタイプを作成する必要があります。

6. この時点で、「CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain」をWLC管理アドレスに解決するようにDNSが正しく設定されているかどうかを確認できます。

確認

LAPが起動してコントローラの検出を実行すると、APはDNS名CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomainの解決を試みます。WLCの管理IPアドレスが判明すると、コントローラにユニキャストCAPWAPディスカバリ要求メッセージを送信し、コントローラがディスカバリ応答で応答します。

完了したら、参加のプロセスを開始します。CAPWAPのディスカバリおよび加入プロセスの詳細については、『ワイヤレスLANコントローラ(WLC)へのLightweight AP(LAP)の登録』を参照してください。

すべてが正しく設定されている場合は、APコンソールにWLCのIPアドレスを解決できることを確認し、登録を続行します。

[*01/10/2019 14:07:07.1735] IP DNS 10.48.39.129, 10.48.39.130; Domain wlaaan.com

[*01/10/2019 14:07:07.1735] [*01/10/2019 14:07:07.1735] CAPWAP State: Discovery

[*01/10/2019 14:07:07.1742] IP DNS query for CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.wlaaan.com

[*01/10/2019 14:07:07.1776] DNS resolved CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.wlaaan.com

[*01/10/2019 14:07:07.1776] DNS discover IP addr: 10.48.71.20

[*01/10/2019 14:07:07.1804] Discovery Request sent to 10.48.71.20, discovery type DNS(3)

...

トラブルシュート

ディスカバリはさまざまな理由で失敗する可能性があります。最も一般的な原因は次のとおりです。

- APはDHCPサーバからIPアドレスを取得していないため、DNSルックアップを実行できません

- DNSサーバのIPアドレスやドメイン情報がDHCPプールで正しく設定されていない（スタティック設定の場合はAPで静的に設定されている）

- ルーティングの問題またはファイアウォールルールにより、APサブネットからDNSサーバに到達できません。

- DNSサーバー転送ゾーンが正しく構成されていません。