内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

WLC での認証

レイヤ 1 ソリューション

レイヤ 2 ソリューション

レイヤ 3 ソリューション

設定例

レイヤ 1 セキュリティ ソリューション

レイヤ 2 セキュリティ ソリューション

レイヤ 3 セキュリティ ソリューション

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

関連情報

概要

このドキュメントでは、Wireless LAN Controller（WLC; ワイヤレス LAN コントローラ）での、レイヤ 1、レイヤ 2、およびレイヤ 3 で種類の異なる認証方式の設定方法を説明する設定例を紹介しています。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- Lightweight Access Point（LAP; Lightweight アクセス ポイント）および Cisco WLC の設定に関する知識

- 802.11i セキュリティ標準に関する知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ファームウェア リリース 6.0.182.0 が稼動している Cisco 4400 WLC

- Cisco 1000 シリーズ LAP

- ファームウェア リリース 2.6 が稼働している Cisco 802.11a/b/g ワイヤレス クライアント アダプタ

- Cisco Secure ACS サーバ バージョン 3.2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

WLC での認証

Cisco Unified Wireless Network（UWN）セキュリティ ソリューションでは、複雑になる場合もあるレイヤ 1、レイヤ 2、およびレイヤ 3 の 802.11 Access Point（AP; アクセス ポイント）のセキュリティ コンポーネントが、ワイヤレス LAN（WLAN）ごとにシステム全体のセキュリティ ポリシーをカスタマイズする簡単なポリシー マネージャにバンドルされています。Cisco UWN セキュリティ ソリューションは、簡単で統合的、体系的なセキュリティ マネジメント ツールを提供します。

これらのセキュリティ メカニズムは WLC 上に実装できます。

レイヤ 1 ソリューション

連続して失敗した試行の回数に基づいて、クライアント アクセスを制限します。

レイヤ 2 ソリューション

None Authentication:[Layer 2 Security]ドロップダウンリストからこのオプションを選択すると、WLANではレイヤ2認証が実行されません。これは 802.11 標準のオープン認証と同じです。

Static WEP：Static Wired Equivalent Privacy（WEP）を使用した場合、特定の WLAN 上のすべての AP とクライアントの無線 NIC で、同じ暗号キーが使用される必要があります。各送信元のステーションでは、送信前に各フレームの本文が WEP キーを使用して暗号化されます。また、受信側のステーションでは、受信時に同一キーを使用してそれが復号化されます。

802.1x:802.1xベースの認証を使用するようにWLANを設定します。IEEE 802.1X を使用して、保護されたネットワークに送信されるユーザ トラフィックの認証および制御、暗号キーの動的な変更を実施するための効果的なフレームワークが提供されます。802.1X では、有線 LAN メディアと WLAN メディアの両方に Extensible Authentication Protocol（EAP）と呼ばれるプロトコルを適用することにより、複数の認証方式がサポートされます。

Static WEP + 802.1x：このレイヤ2セキュリティ設定では、802.1xとStatic WEPの両方を有効にします。クライアントでは、ネットワークへの接続に Static WEP と 802.1x 認証のどちらも使用できます。

Wi-Fi Protected Access(WPA):WPAまたはWPA1およびWPA2は、WLANシステムにデータ保護とアクセス制御を提供するWi-Fi Allianceの標準ベースのセキュリティソリューションです。WPA1 には IEEE 802.11i 標準との互換性がありますが、この標準規格の批准前に実装されたものです。WPA2 は、批准された IEEE 802.11i 標準の、Wi-Fi Alliance による実装です。

デフォルトでは、WPA1 ではデータ保護のために Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）や Message Integrity Check（MIC）が使用されます。WPA 2 では、Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol（CCMP）を使用して、より強力な Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）の暗号化アルゴリズム（AES-CCMP）が使用されます。 WPA1 と WPA2 では、デフォルトでは、どちらも認証キー管理に 802.1X が使用されます。ただし、PSK、CCKM、および CCKM+802.1x といったオプションも利用できます。CCKM を選択する場合、Cisco では CCKM をサポートするクライアントだけが許容されます。CCKM+802.1x を選択する場合、Cisco では非 CCKM クライアントも許容されます。

CKIP：Cisco Key Integrity Protocol（CKIP）は、802.11 メディアを暗号化するための Cisco 独自のセキュリティ プロトコルです。CKIP では、キー置換（key permutation）、MIC、およびメッセージ シーケンス番号を使用して、インフラストラクチャ モードでの 802.11 セキュリティが改善されます。ソフトウェア リリース 4.0 では、スタティック キーによる CKIP がサポートされます。この機能が正しく動作するためには、WLAN で Aironet IE（Information Element; 情報要素）を有効にする必要があります。WLAN 内で指定された CKIP 設定は、関連付けを試行するすべてのクライアントに必須です。WLAN が CKIP キー置換と MMH MIC の両方に設定されている場合、クライアントではどちらもサポートする必要があります。WLAN がこれらの機能の 1 つだけに設定されている場合、クライアントではその CKIP 機能だけをサポートする必要があります。WLC では、（スタティック WEP と同様に）スタティック CKIPだけがサポートされます。WLC では、802.1x（ダイナミック CKIP）による CKIP はサポートされません。

レイヤ 3 ソリューション

None:Layer 3 Securityドロップダウンリストからこのオプションが選択されている場合、WLANではレイヤ3認証は実行されません。

注：No Layer 3 AuthenticationとNo Layer 2 Authenticationの設定例については、「None Authentication」の項で説明します。

Web ポリシー（Web 認証と Web パススルー）：通常、Web 認証はゲストアクセス ネットワークの導入を検討しているカスタマーによって使用されます。ゲストアクセス ネットワークでは、最初にユーザ名とパスワードの認証がありますが、それに続くトラフィックではセキュリティは不要です。一般的な展開では、T-Mobile やスターバックスなどの「ホット スポット」の場所がこれに該当します。

Cisco WLC の Web 認証は、ローカルに実行されます。インターフェイスを作成した後で、そのインターフェイスに WLAN または Service Set Identifier（SSID）を関連付けます。

Web 認証によって、サプリカントやクライアントなしで簡単な認証が提供されます。Web 認証はデータ暗号化を提供しないことを注意してください。一般に Web 認証は、接続性が唯一の問題である「ホット スポット」またはキャンパス環境に対するシンプルなゲスト アクセスとして使用されます。

Web パススルーは、ワイヤレス ユーザがインターネットに接続する際に、認証を受けることなく、アクセプタブル ユース ポリシーのページにリダイレクトされるソリューションです。このリダイレクションは WLC 自体によって行われます。唯一の要件は、基本的にクレデンシャルを入力する必要がない Web 認証である Web パススルーに対応した WLC を設定することです。

VPN パススルー：VPN パススルーは、クライアントが特定の VPN サーバだけを使用してトンネルを確立できるようにする機能です。したがって、設定された VPN サーバおよび別の VPN サーバやインターネットに安全にアクセスする必要がある場合、コントローラ上で有効にされた VPN パススルーではこれは可能ではありません。

次のセクションでは、それぞれの認証メカニズムの設定例が紹介されています。

設定例

WLAN と認証タイプの設定を行う前に、WLC の基本動作を設定し、WLC に LAP を登録する必要があります。このドキュメントでは、基本動作用に WLC が設定されており、WLC に LAP が登録されていることを前提としています。WLC で LAP との基本動作を初めて設定する場合は、『ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）への Lightweight AP（LAP）の登録』を参照してください。

レイヤ 1 セキュリティ ソリューション

WLAN ネットワークへのアクセスに連続して失敗した試行回数に基づいて、ワイヤレス クライアントのアクセスを制限できます。デフォルトでは、下記の条件でクライアントの除外が発生します。これらの値は変更できません。

- 連続した 802.11 認証の失敗（連続 5 回、6 回目の試行は除外）

- 連続した 802.11 関連付けの失敗（連続 5 回、6 回目の試行は除外）

- 連続した 802.1x 認証の失敗（連続 3 回、4 回目の試行は除外）

- 外部ポリシー サーバの失敗

- 別のデバイスにすでに割り当てられている IP アドレスの使用を試行（IP 盗難または IP 再利用）

- 連続した Web 認証（連続 3 回、4 回目の試行は除外）

クライアント除外ポリシーにアクセスするには、[Security] をクリックし、次にページ左側の [Wireless Protection Policies] > [Client Exclusion Policies] を選択します。

除外タイマーを設定できます。除外オプションは、コントローラごとに有効または無効にできます。除外タイマーは、WLAN ごとに有効または無効にできます。

単一ユーザー名の最大同時ログイン数は、デフォルトで0です。0 ～ 8の任意の値を入力できます。このパラメータは、「SECURITY」>「AAA」>「User Login Policies」で設定でき、単一クライアント名の最大同時ログイン数、1 ～ 8、無制限を指定できます。以下が一例です。

レイヤ 2 セキュリティ ソリューション

None Authentication

この例では、No Authentication に設定された WLAN を示しています。

注：この例は、レイヤ3認証なしにも使用できます。

WLC を No Authentication に設定する

このセットアップのために WLC を設定するには、次の手順を実行します。

1. WLAN を作成するために、コントローラの GUI で [WLANs] をクリックします。

WLANs ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、コントローラに設定されている WLAN の一覧が表示されます。

2. [Go] をクリックして新規の WLAN を設定します。

3. WLAN のパラメータを入力します。例では、この WLAN の設定を示しています。

4. [Apply] をクリックします。

5. [WLAN] > [Edit] ウィンドウで、WLAN に固有のパラメータを定義します。

6. [Security] タブをクリックし、レイヤ 2 および レイヤ 3 セキュリティに [None] を選択します。

注：  WLAN がアクティブになるためには、ステータスをイネーブルにする必要があります。イネーブルにするには、[General] タブの下の [Status] チェックボックスをオンにします。

これにより、WLAN に対して No Authentication が有効になります。

7. 設計要件に従って、他のパラメータを選択します。この例ではデフォルトを使用しています。

8. [Apply] をクリックします。

ワイヤレス クライアントを No Authentication に設定

この設定にワイヤレス LAN クライアントを設定するには、次の手順を実行します。

注：このドキュメントでは、ファームウェア3.5が稼働するAironet 802.11a/b/gクライアントアダプタを使用し、ADUバージョン3.5でのクライアントアダプタの設定について説明します。

1. 新しいプロファイルを作成するには、ADU の [Profile Management] タブをクリックします。

2. [New] をクリックします。

3. [Profile Management（General）] ウィンドウが表示されたら、次の手順を実行して、Profile Name、Client Name、および SSID を設定します。

1. [Profile Name] フィールドにプロファイル名を入力します。

この例では、プロファイル名として NoAuthentication を使用しています。

2. [Client Name] フィールドにクライアント名を入力します。

クライアント名は WLAN ネットワークで無線クライアントを識別するために使用します。この設定では、クライアント名として Client 1 を使用しています。

3. [Network Names] の下に、このプロファイルに使用される SSID を入力します。

この SSID は、WLC で設定した SSID と同じです。この例では、SSID は NullAuthentication です。

4. [Security] タブをクリックします。

5. [Set Security Options] で [None] オプション ボタンをクリックし、次に [OK] をクリックします。

SSID がアクティブになると、次に示すように、認証なしでワイヤレス クライアントが WLAN に接続されます。

スタティック WEP

この例では、Static WEP に設定された WLAN を示しています。

WLC を Static WEP に設定

このセットアップのために WLC を設定するには、次の手順を実行します。

1. WLAN を作成するために、コントローラの GUI で [WLANs] をクリックします。

WLANs ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、コントローラに設定されている WLAN の一覧が表示されます。

2. 新しい WLAN を設定するために [New] をクリックします。

3. WLAN ID と WLAN SSID を入力します。

この例では、WLAN は StaticWEP という名前が付けられ、WLAN ID は 2 です。

4. [Apply] をクリックします。

5. [WLAN] > [Edit] ウィンドウで、WLAN に固有のパラメータを定義します。

1. [Layer 2] ドロップダウン リストから、[Static WEP] を選択します。

これで、この WLAN で Static WEP が有効になります。

2. Static WEP パラメータで、WEP キー サイズ、キー インデックスを選択し、Static WEP の暗号キーを入力します。

キー サイズには、40 ビット または 104 ビットを指定できます。キーインデックスは1 ～ 4の範囲で指定できます。各WLANには1つの一意なWEPキーインデックスを適用できます。WEP キー インデックスは 4 つしかないため、静的 WEP レイヤ 2 暗号化には 4 つの WLAN しか設定できません。この例では、104 ビットの WEP が使用されており、使用される WEP キーは 1234567890abcdef です。

3. Radius サーバに認証が設定されているかどうかをチェックします。Radius サーバは、[AAA] > [Radius] > [Authentication] の [Security] タブで設定できます。設定が完了したら、認証のために、Radius サーバを WLAN に割り当てる必要があります。Radius サーバの認証に WLAN に割り当てるには、[WLANs] > [Security] > [AAA Servers] を開きます。

この例では、10.77.244.196 が Radius サーバです。

6. 設計要件に従って、他のパラメータを選択します。

この例ではデフォルトを使用しています。

7. [Apply] をクリックします。

注：WEPは常に16進数（16進数）で表されます。 ASCII で WEP キーを入力すると、ASCII WEP 文字列が 16 進数に変換され、これがパケットの暗号化に使用されます。ベンダーが 16 進数を ASCII に変換するのに標準の方式はなく、パディングを行うベンダーもあれば、行わないベンダーもあります。そのため、ベンダー間の互換性を最大にするには、WEP キーに 16 進数を使用します。

注：WLANで共有キー認証を有効にする場合は、[Static WEP Parameters]の下の[Allow Shared-Key Authentication]チェックボックスをオンにします。この方法によって、クライアントにも共有キー認証が設定されている場合でも、WLAN では共有キー認証に続いてパケットの WEP 暗号化が実行されます。

スタティック WEP 用のワイヤレス クライアントを設定する

この設定にワイヤレス LAN クライアントを設定するには、次の手順を実行します。

1. 新しいプロファイルを作成するには、ADU の [Profile Management] タブをクリックします。

2. [New] をクリックします。

3. [Profile Management（General）] ウィンドウが表示されたら、次の手順を実行して、Profile Name、Client Name、および SSID を設定します。

1. [Profile Name] フィールドにプロファイル名を入力します。

この例では、プロファイル名として StaticWEP を使用しています。

2. [Client Name] フィールドにクライアント名を入力します。

クライアント名は WLAN ネットワークで無線クライアントを識別するために使用します。この設定では、クライアント名として Client 2 を使用しています。

3. [Network Names] の下に、このプロファイルに使用される SSID を入力します。

この SSID は、WLC で設定した SSID と同じです。この例では、SSID は StaticWEP です。

4. [Security] タブをクリックします。

5. [Set Security Options] の [Pre-Shared Key (Static WEP)] を選択します。

6. [Configure] をクリックし、WEP キー サイズと WEP キーを定義します。

これは、この WLAN の WLC に設定された WEP キーと一致している必要があります。

7. [Apply] をクリックします。

SSID がアクティブになると、ワイヤレス クライアントが WLAN に接続され、Static WEP キーを使用してパケットが暗号化されます。

802.1x 認証

この例では、802.1x 認証に設定された WLAN を示しています。

WLC を 802.1x 認証に設定する

このセットアップのために WLC を設定するには、次の手順を実行します。

1. WLAN を作成するために、コントローラの GUI で [WLANs] をクリックします。

WLANs ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、コントローラに設定されている WLAN の一覧が表示されます。

2. 新しい WLAN を設定するために [New] をクリックします。

この例では、WLANに802.1xという名前を付け、WLAN IDを3に設定します。プロファイル名も追加する必要があります。

3. [Apply] をクリックします。

4. [WLAN] > [Edit] ウィンドウで、WLAN に固有のパラメータを定義します。

1. [Layer 2 Security] ドロップダウン メニューから、[802.1x] を選択します。

注：802.1xではWEP暗号化のみを使用できます。暗号化には 40 ビットまたは 104 ビットを選択します。また、レイヤ 3 セキュリティには None を設定してください。

これで、この WLAN で 802.1x 認証が有効になります。

2. RADIUS サーバ パラメータで、クライアントのクレデンシャルを認証するために使用される RADIUS サーバを選択します。

3. 設計要件に従って、他のパラメータを選択します。

この例ではデフォルトを使用しています。

5. [Apply] をクリックします。

注：

- Layer 2 Security に ［802.1x］ が選択されると、CCKM は使用できません。

- Layer 2 Security に ［WPA 1］ または [WPA 2] が選択されると、Auth Key Management の下に次のオプションが表示されます。

- 802.1x+CCKM：このオプションを選択すると、CCKMクライアントと非CCKMクライアントの両方がサポートされます（CCKMオプション）。

- 802.1x：このオプションを選択すると、802.1xクライアントだけがサポートされます。

- CCKM：このオプションを選択すると、CCKM クライアントだけがサポートされ、クライアントは認証のために外部サーバに導かれます。

- PSK：このオプションを選択すると、WLC とクライアントで事前共有キーが使用されます。また、先行標準より前に、すべての標準が使用されるように設定されます。たとえば、同時に使用される場合、CCKM よりも WPA/WPA2 が優先されます。

クライアントの検証に使用される EAP 認証の種類は、RADIUS サーバとワイヤレス クライアントで設定された EAP の種類によって異なります。802.1x が WLC で有効になると、WLC では LAP、ワイヤレス クライアント、および RADIUS サーバ間でのフローで、EAP パケットのすべての種類が許容されます。

次のドキュメントに、EAP 認証の種類の一部についての設定例が説明されています。

- ACS 4.0 と Windows 2003 を使用した Cisco Unified Wireless Network 環境での PEAP

- ACS 4.0 と Windows 2003 を使用した Unified Wireless Network 環境での EAP-TLS

- EAP 認証と WLAN コントローラ（WLC）の設定例

ワイヤレス クライアントを 802.1x 認証に設定

この設定にワイヤレス LAN クライアントを設定するには、次の手順を実行します。

1. 新しいプロファイルを作成するには、ADU の [Profile Management] タブをクリックします。

2. [New] をクリックします。

3. [Profile Management（General）] ウィンドウが表示されたら、次の手順を実行して、Profile Name、Client Name、および SSID を設定します。

1. [Profile Name] フィールドにプロファイル名を入力します。

この例では、プロファイル名として EAPAuth を使用しています。

2. [Client Name] フィールドにクライアント名を入力します。

クライアント名は WLAN ネットワークで無線クライアントを識別するために使用します。この設定では、クライアント名として Client 3 を使用しています。

3. [Network Names] の下に、このプロファイルに使用される SSID を入力します。

この SSID は、WLC で設定した SSID と同じです。この例では、SSID は 802.1x です。

4. [Security] タブをクリックします。

5. [802.1x] オプション ボタンをクリックします。

6. [802.1x EAP Type] ドロップダウン リストから、使用される EAP の種類を選択します。

7. [Configure] をクリックして、選択した EAPの種類に固有のパラメータを設定します。

8. [Apply] をクリックします。

SSID がアクティブになると、802.1x 認証を使用して、ワイヤレス クライアントが WLAN に接続されます。セッションにはダイナミックな WEP キーが使用されます。

Static WEP + 802.1x 認証

この例では、Static WEP + 802.1x 認証に設定された WLAN を示しています。

このセットアップのために WLC を設定するには、次の手順を実行します。

1. WLAN を作成するために、コントローラの GUI で [WLANs] をクリックします。

WLANs ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、コントローラに設定されている WLAN の一覧が表示されます。

2. 新しい WLAN を設定するために [New] をクリックします。

3. WLAN ID と WLAN SSID を入力します。

この例では、WLAN に WEP+802.1x と名前が付けられ、WLAN ID は 4 です。

4. [Apply] をクリックします。

5. [WLAN] > [Edit] ウィンドウで、WLAN に固有のパラメータを定義します。

1. [Layer 2] ドロップダウン リストから、[Static-WEP+802.1x] を選択します。

これで、この WLAN で Static WEP と 802.1x 認証が有効になります。

2. RADIUS サーバ パラメータの下で、802.1x を使用してクライアントのクレデンシャルを認証するために使用される RADIUS サーバを選択し、前の例で示したのと同様に RADIUS サーバを設定します。

3. 前の図で示したのと同様に、Static WEP パラメータで、WEP キー サイズ、キー インデックスを選択し、Static WEP の暗号キーを入力します。

4. 設計要件に従って、他のパラメータを選択します。

この例ではデフォルトを使用しています。

ワイヤレス クライアントを Static WEP と 802.1x に設定

ワイヤレス クライアントの設定方法の詳細は、「ワイヤレス クライアントを 802.1x 認証に設定する」セクションと「ワイヤレス クライアントを Static WEP に設定する」セクションを参照してください。

クライアント プロファイルが作成されると、Static WEP に設定されているクライアントは LAP に関連付けられます。ネットワークへ接続するには、SSID WEP+802.1x を使用します。

同様に、802.1x 認証を使用するように設定されているワイヤレス クライアントは、EAP を使用して認証され、同じ SSID WEP+802.1x を使用してネットワークにアクセスします。

Wi-Fi Protected Access

この例では、802.1x の WPA に設定された WLAN を示しています。

WLC を WPA に設定する

このセットアップのために WLC を設定するには、次の手順を実行します。

1. WLAN を作成するために、コントローラの GUI で [WLANs] をクリックします。

WLANs ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、コントローラに設定されている WLAN の一覧が表示されます。

2. [Go] をクリックして新規の WLAN を設定します。

種類とプロファイル名を選択します。この例では、WLAN に WPA という名前を付け、WLAN ID は 5 です。

3. [Apply] をクリックします。

4. [WLAN] > [Edit] ウィンドウで、WLAN に固有のパラメータを定義します。

1. [Security] タブをクリックし、[Layer 2] タブをクリックし、[Layer 2 Security] ドロップダウン リストから [WPA1+WPA2] を選択します。

2. [WPA1+WPA2 Parameters] の下で、WPA1 をイネーブルにするには [WPA1 Policy] チェックボックスをオンにし、WPA2 をイネーブルにするには [WPA2 Policy] チェックボックスをオンにします。WPA1 と WPA2 の両方をイネーブルにするには、両方のチェックボックスをオンにします。

WPA1とWPA2の両方でデフォルト値は無効です。WPA1とWPA2の両方を無効のままにすると、アクセスポイントはビーコンとプローブ応答情報要素を選択した認証キーの管理方法に対してのみアドバタイズします。

3. WPA1、WPA2、またはその両方について、AES データ暗号化を有効にするには、[AES] チェックボックスをオンにし、TKIP データ暗号化を有効にするには、[TKIP] チェックボックスをオンにします。

デフォルト値は WPA1 では TKIP、WPA2 では AES です。

4. [Auth Key Mgmt] ドロップダウン リストから、次のキー管理方式のいずれかを選択します。

- 802.1X：このオプションを選択すると、802.1xクライアントだけがサポートされます。

- CCKM：このオプションを選択すると、CCKM クライアントだけがサポートされ、クライアントは認証のために外部サーバに導かれます。

- PSK：このオプションを選択すると、WLC とクライアントで事前共有キーが使用されます。また、先行標準より前に、すべての標準が使用されるように設定されます。たとえば、同時に使用される場合、CCKM よりも WPA/WPA2 が優先されます。

- 802.1x+CCKM：このオプションを選択すると、CCKM クライアントと非 CCKM クライアントの両方がサポートされます（CCKM オプション）。

次の例では、802.1x が使用されています。

注：[PSK]を選択した場合は、[PSK Format]ドロップダウンリストから[ascii]または[hex]を選択し、空のフィールドに事前共有キーを入力します。WPA 事前共有キーは、8 ～ 63 文字の ASCII テキスト文字か、64 桁の 16 進数の文字で構成されている必要があります。

5. [Apply] をクリックして変更を適用します。

ワイヤレス クライアントを WPA に設定する

この設定にワイヤレス LAN クライアントを設定するには、次の手順を実行します。

1. ADU の [Profile Management] ウィンドウで、 [New] をクリックして新しいプロファイルを作成します。

2. ［General］ タブをクリックして、クライアント アダプタが使用するプロファイル名と SSID を入力します。

この例では、プロファイル名と SSID に WPA を使用しています。この SSID は、WLC 上で WPA 用に設定されている SSID と一致している必要があります。

3. [Security] タブで、[WPA/WPA2/CCKM] をオプション ボタンをクリックし、[WPA/WPA2/CCKM EAP Type] ドロップダウン リストから適切な EAP の種類を選択します。この操作によって、WPA が有効になります。

4. [Configure] をクリックして、選択した EAP の種類に固有の EAP 設定を定義します。

5. [OK] をクリックします。

注：このプロファイルがアクティブになると、クライアントは802.1xを使用して認証され、認証が成功すると、クライアントはWLANに接続します。ADU Current Status をチェックして、クライアントが TKIP 暗号化（WPA1 によって使用されるデフォルトの暗号化）と EAP 認証を使用していることを確認します。

CKIP

この例では、CKIP に設定された WLAN を示しています。

WLC を CKIP に設定する

このセットアップのために WLC を設定するには、次の手順を実行します。

1. WLAN を作成するために、コントローラの GUI で [WLANs] をクリックします。

WLANs ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、コントローラに設定されている WLAN の一覧が表示されます。

2. 新しい WLAN を設定するために [New] をクリックします。

種類とプロファイル名を選択します。この例では、WLAN に CKIP と名前が付けられ、WLAN ID は 6 です。

3. [WLAN] > [Edit] ウィンドウで、WLAN に固有のパラメータを定義します。

1. [Layer 2] ドロップダウン リストから、[CKIP] を選択します。

これで、この WLAN で CKIP がイネーブルになります。

2. UCKIP パラメータで、キー サイズ、キー インデックスを選択し、Static 暗号キーを入力します。

キー サイズには、40 ビット、104 ビット、または 128 ビットを指定できます。キーインデックスは1 ～ 4の範囲で指定できます。各WLANには1つの一意のWEPキーインデックスを適用できます。WEP キー インデックスは 4 つしかないため、静的 WEP レイヤ 2 暗号化には 4 つの WLAN しか設定できません。

3. CKIP に [MMH Mode] と [Key Permutation] のオプションのどちらか、または両方を選択します。

注：CKIPが正常に動作するには、これらのパラメータのいずれか、または両方を選択する必要があります。これらのパラメータが選択されていない場合は、WLAN はディセーブル状態のままです。

この例では、104 ビット キーが使用され、使用されるキーは 1234567890abc です。

4. 設計要件に従って、他のパラメータを選択します。

この例ではデフォルトを使用しています。

5. [Apply] をクリックします。

注：CKIPは1100、1130、および1200 APでは機能しますが、AP 1000では機能しません。この機能が動作するためには、Aironet IE を有効にする必要があります。CKIP によって暗号キーが 16 バイトに拡張されます。

ワイヤレス クライアントを CKIP に設定する

この設定にワイヤレス LAN クライアントを設定するには、次の手順を実行します。

1. 新しいプロファイルを作成するには、ADU の [Profile Management] タブをクリックし、次に [New] をクリックします。

2. [Profile Management（General）] ウィンドウが表示されたら、次の手順を実行して、Profile Name、Client Name、および SSID を設定します。

1. [Profile Name] フィールドにプロファイル名を入力します。

この例では、プロファイル名として CKIP を使用しています。

2. [Client Name] フィールドにクライアント名を入力します。

クライアント名は WLAN ネットワークで無線クライアントを識別するために使用します。この設定では、クライアント名として Client6 を使用しています。

3. [Network Names] の下に、このプロファイルに使用される SSID を入力します。

この SSID は、WLC で設定した SSID と同じです。次の例では、SSID は CKIP です。

3. [Security] タブをクリックします。

4. [Set Security Options] にある [Pre-Shared Key (Static WEP)] を選択します。次に、[Configure] をクリックして WEP キー サイズと WEP キーを定義します。

これらの値は、この WLAN の WLC で設定された WEP キーに一致する必要があります。

5. [OK] をクリックします。

SSID がアクティブになると、パケットの暗号化に CKIP を使用するために、ワイヤレス クライアントは LAP および WLC とネゴシエーションします。

レイヤ 3 セキュリティ ソリューション

Web ポリシー（Web 認証と Web パススルー）

WLAN ネットワーク内で Web 認証を有効にする方法の詳細は、『ワイヤレス LAN コントローラ Web 認証の設定例』を参照してください。

WLAN 内で外部 Web 認証と Web パススルーを設定する方法の詳細については、『ワイヤレス LAN コントローラを使用した外部 Web 認証の設定例』を参照してください。

WLAN ネットワークで Web パススルーをイネーブルにする方法の詳細は、『ワイヤレス LAN コントローラ Web パススルーの設定例』を参照してください。

スプラッシュ ページ メカニズムは、クライアント認証に使用される、WLC バージョン 5.0 で導入されたレイヤ 3 セキュリティです。詳細は、『ワイヤレス LAN コントローラのスプラッシュ ページ リダイレクトの設定例』を参照してください。

VPN パススルー

WLAN で VPN パススルーを設定する方法の詳細については、『WLC を使用したワイヤレス LAN 上のクライアント VPN の設定例』を参照してください。

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

次の debug コマンドを使用して、設定のトラブルシューティングを行うことができます。

Web 認証のデバッグ

- debug mac addr <client-MAC-address xx:xx:xx:xx:xx>：クライアントのMACアドレスデバッグを設定します。

- debug aaa all enable：すべての AAA メッセージのデバッグを設定します。

- debug pem state enable：Policy Manager ステート マシンのデバッグを設定します。

- debug pem events enable：Policy Manager イベントのデバッグを設定します。

- debug dhcp message enable：このコマンドを使用して、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP; ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル）クライアント アクティビティに関するデバッグ情報を表示し、DHCP パケットのステータスを監視します。

- debug dhcp packet enable：DHCP パケット レベル情報を表示するには、このコマンドを使用します。

- debug pm ssh-appgw enable：アプリケーション ゲートウェイのデバッグを設定します。

- debug pm ssh-tcp enable：ポリシー マネージャ tcp 処理のデバッグを設定します。

WEP のデバッグ：P でデバッグが実行されるため WEP にはデバッグを行いませんが、debug dot11 all enable をオンにします。

802.1X/WPA/RSN/PMK キャッシングのデバッグ

- debug mac addr <client-MAC-address xx:xx:xx:xx:xx>：クライアントのMACアドレスデバッグを設定します。

- debug dot1x all enable：802.1X デバッグ情報を表示するには、このコマンドを使用します。

- debug dot11 all enable：無線機能のデバッグを有効にするには、このコマンドを使用します。

- debug pem events enable：Policy Manager イベントのデバッグを設定します。

- debug pem state enable：Policy Manager ステート マシンのデバッグを設定します。

- debug dhcp message enable：このコマンドを使用して、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP; ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル）クライアント アクティビティに関するデバッグ情報を表示し、DHCP パケットのステータスを監視します。

- debug dhcp packet enable：DHCP パケット レベル情報を表示するには、このコマンドを使用します。

- debug mobility handoff enable (for intra-switch roaming)：モビリティ パケットのデバッグを設定します。

- show client detail <mac>：MAC アドレスごとにクライアントの詳細情報を表示します。WLAN と RADIUS セッションのタイムアウト設定をチェックします。

関連情報

- WLC と Cisco Secure ACS を使用した SSID に基づく WLAN アクセス制限の設定例

- Wireless LAN Controller での ACL の設定例

- Cisco ワイヤレス LAN コントローラ コンフィギュレーション ガイド、リリース 4.0

- ワイヤレスに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems