内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

理解する

測定

検証と検証

トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、802.11axに重点を置いたアクセスポイントのワイヤレススループットをテストする方法と、想定されるスループットについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントでは、クライアント接続を提供する802.11ax/Wi-Fi 6アクセスポイント(AP)ですでに機能している設定を想定しています

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、802.11ax/Wi-Fi 6テクノロジーと速度に焦点を当てています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

理解する

Wi-Fi 6は、Wi-Fi 6E認定に従って、2.4Ghz、5Ghz、さらには6Ghz帯域の複数の帯域で動作できます。

802.11ac(Wi-Fi 5)Wave 2

802.11ax(Wi-Fi 6)

チャネル幅

20、40、80、80 ～ 80、160 Mhz

20、40、80、80 ～ 80、160 Mhz

最大空間ストリーム数

8

8

最大変調

256-QAM(MCS9)

1024-QAM(MCS11)

理論上の最大データレート

3.47 Gbps(3 SS)～ 6.9 Gbps(8 SS)

9.6

達成可能な最大スループット（最高のMCSデータレートで65 %のMAC効率を想定）

1.5 Gbps（3空間ストリーム）

1.5 Gbps（2空間ストリームクライアント）

802.11acには2つの波が押し寄せました。第2波では、MU-MIMOと理論上の最大8空間ストリームに加え、160Mhzチャネルがサポートされました。

これらの数値は標準の理論上の数値にすぎず、特定のAPデータシートによって異なる値が適用されます。

802.11axはデータレート速度では直接定義されず、12の変調符号化方式(MCS 0 ～ MCS 11)、20mhz（1チャネル）から160Mhz（8チャネル）、空間ストリーム数（通常1 ～ 2、3空間ストリーム製品はあったものの、実際にはそれらがどんどん少なくなっています）の組み合わせです。

短、中、長のガードインターバル(GI)でも、これに約10 %の変更が加えられています。

次の表は、これらすべての要因を把握している場合にMbps単位でデータレートを評価する方法を示しています。

空間ストリーム

VHT

MCS

インデックス

変調

符号化レート

20 MHz

データレート（Mb/秒）

40 MHz

データレート（Mb/秒）

80 MHz

データレート（Mb/秒）

160 MHz/80+80 MHz

データレート

（Mb/秒）

800ナノ秒GI

1600 ns GI（ギガビットイーサネットインターフェイス）

3200ns GI（ギガビットイーサネットインターフェイス）

800ナノ秒GI

1600 ns GI（ギガビットイーサネットインターフェイス）

3200ns GI（ギガビットイーサネットインターフェイス）

800ナノ秒GI

1600 ns GI（ギガビットイーサネットインターフェイス）

3200ns GI（ギガビットイーサネットインターフェイス）

800ナノ秒GI

1600 ns GI（ギガビットイーサネットインターフェイス）

3200ns GI（ギガビットイーサネットインターフェイス）

1

0

BPSK

1/2

8.6

8.1

7.3

17.2

16.3

14.6

36

34

30.6

72.1

68.1

61.3

1

QPSK

1/2

17.2

16.3

14.6

34.4

32.5

29.3

72.1

68.1

61.3

144.1

136.1

122.5

2

QPSK

3/4

25.8

24.4

21.9

51.6

48.8

43.9

108.1

102.1

91.9

216.2

204.2

183.8

3

16-QAM

1/2

34.4

32.5

29.3

68.8

65

58.5

144.1

136.1

122.5

288.2

272.2

245

4

16-QAM

3/4

51.6

48.8

43.9

103.2

97.5

87.8

216.2

204.2

183.8

432.4

408.3

367.5

5

64-QAM

2/3

68.8

65

58.5

137.6

130

117

288.2

272.2

245

576.5

544.4

490

6

64-QAM

3/4

77.4

73.1

65.8

154.9

146.3

131.6

324.3

306.3

275.6

648.5

612.5

551.3

7

64-QAM

5/6

86

81.3

73.1

172.1

162.5

146.3

360.3

340.3

306.3

720.6

680.6

612.5

8

256-QAM

3/4

103.2

97.5

87.8

206.5

195

175.5

432.4

408.3

367.5

864.7

816.7

735

9

256-QAM

5/6

114.7

108.3

97.5

229.4

216.7

195

480.4

453.7

408.3

960.8

907.4

816.7

10

1024-QAM

3/4

129

121.9

109.7

258.1

243.8

219.4

540.4

510.4

459.4

1080.9

1020.8

918.8

11

1024-QAM

5/6

143.4

135.4

121.9

286.8

270.8

243.8

600.5

567.1

510.4

1201

1134.3

1020.8

2

0

BPSK

1/2

7.2

16.3

14.6

34.4

32.5

29.3

72.1

68.1

61.3

144.1

136.1

122.5

1

キュー空

1/2

34.4

32.5

29.3

68.8

65

58.5

144.1

136.1

122.5

288.2

272.2

245

2

QPSK

3/4

51.6

48.8

43.9

103.2

97.5

87.8

216.2

204.2

183.8

432.4

408.3

367.5

3

16-QAM

1/2

68.8

65

58.5

137.6

130

117

288.2

272.2

245

576.5

544.4

490

4

16-QAM

3/4

103.2

97.5

87.8

206.5

195

175.5

432.4

408.3

367.5

864.7

816.7

735

5

64-QAM

2/3

137.6

130

117

275.3

260

234

576.5

544.4

490

1152.9

1088.9

980

6

64-QAM

3/4

154.9

146.3

131.6

309.7

292.5

263.3

648.5

612.5

551.3

1297.1

1225

1102.5

7

64-QAM

5/6

172.1

162.5

146.3

344.1

325

292.5

720.6

680.6

612.5

1441.2

1361.1

1225

8

256-QAM

3/4

206.5

195

175.5

412.9

390

351

864.7

816.7

735

1729.4

1633.3

1470

9

256-QAM

5/6

229.4

216.7

195

458.8

433.3

390

960.8

907.4

816.7

1921.6

1814.8

1633.3

10

1024-QAM

3/4

258.1

243.8

219.4

516.2

487.5

438.8

1080.9

1020.8

918.8

2161.8

2041.7

1837.5

11

1024-QAM

5/6

286.8

270.8

243.8

573.5

541.7

487.5

1201

1134.3

1020.8

2402

2268.5

2041.7

3

0

BPSK

1/2

25.8

24.4

21.9

51.6

48.8

43.9

108.1

102.1

91.9

216.2

204.2

183.8

1

QPSK

1/2

51.6

48.8

43.9

103.2

97.5

87.8

216.2

204.2

183.8

432.4

408.3

367.5

2

QPSK

3/4

77.4

73.1

65.8

154.9

146.3

131.6

324.3

306.3

275.6

648.5

612.5

551.3

3

16-QAM

1/2

103.2

97.5

87.8

206.5

195

175.5

432.4

408.3

367.5

864.7

816.7

735

4

16-QAM

3/4

154.9

146.3

131.6

309.7

292.5

263.3

648.5

612.5

551.3

1297.1

1225

1102.5

5

64-QAM

2/3

206.5

195

175.5

412.9

390

351

864.7

816.7

735

1729.4

1633.3

1470

6

64-QAM

3/4

232.3

219.4

197.4

464.6

438.8

394.9

972.8

918.8

826.9

1945.6

1837.5

1653.8

7

64-QAM

5/6

258.1

243.8

219.4

516.2

487.5

438.8

1080.9

1020.8

918.8

2161.8

2041.7

1837.5

8

256-QAM

3/4

309.7

292.5

263.3

619.4

585

526.5

1297.1

1225

1102.5

2594.1

2450

2205

9

256-QAM

5/6

344.1

325

292.5

688.2

650

585

1441.2

1361.1

1225

2882.4

2722.2

2450

10

1024-QAM

3/4

387.1

365.6

329.1

774.3

731.3

658.1

1621.3

1531.3

1378.1

3242.6

3062.5

2756.3

11

1024-QAM

5/6

430.1

406.3

365.6

860.3

812.5

731.3

1801.5

1701.4

1531.3

3602.9

3402.8

3062.5

より完全な表については、https://mcsindex.com/を参照してください。

注：データレートが、期待される達成可能なスループットと等しくありません。これは、管理オーバーヘッド（管理フレーム、コンテンション、コリジョン、確認応答など）が多く発生する802.11標準の特性に関連しており、リンクのSNR、RSSI、およびその他の重要な要因によって異なる場合があります。

これは経験則です。

予想スループット=データレートx 0.65

実際の例を見てみましょう。2空間ストリームに対応した最新のWi-Fi 6対応スマートフォンを搭載したCisco 9120 AP。20 Mhzチャネルを使用する高密度環境では、ガードインターバルに応じて、使用される最大データレートは240 ～ 280 Mbpsです。つまり、クリーンな環境とテスト環境では、1台のクライアントで160 ～ 200 Mbps（プロトコル効率の65 ～ 70 %）の速度でデータを転送できます。これは、プロトコルが最大のデータスループットに最適化されている実際の大規模な転送または速度テストを実行する場合にのみ有効です。他のアプリケーションを使用している場合、パケットのping-pongを実行し、確認応答を待ってから次に進むプロトコルでも遅延が関係するため、スループットは低下します。

ワイヤレスは共有環境であることに注意してください。これは、APに接続されているクライアントの数が相互に実効スループットを共有していることを意味します。速度テストを実行している1台のクライアントが160 ～ 200 Mbpsに到達できる場合、これは速度テストを同時に実行している2台のクライアントがそれぞれ80 ～ 100 Mbpsを認識することを意味します。4台のクライアントが同時に速度テストを行うと、それぞれ40 ～ 50 Mbpsと表示され、次のように表示されます。

さらに、クライアントの増加はコンテンションの増加を意味し、必然的にコリジョンの増加につながります。クライアントの数が増えると、カバレッジセルの効率は大幅に低下します。そのため、接続されているクライアントの数や、ネットワーク上でのクライアントの動作をアクティビティの観点から制御できない場所で、スループットに関するあらゆる種類のSLAを設定することは非現実的です。

測定

一般的に、スループットテストを実行する際には、次の2つのシナリオが考えられます。

- APがFlexconnectローカルスイッチングにある場合

- APはローカルモードまたはFlexconnect中央スイッチングです

これらのシナリオを1つずつ取り上げます。

（図1）

図1の場合、APはFlexconnect中央スイッチングのローカルモードであると想定します。

これは、すべてのクライアントトラフィックがCAPWAPトンネルにカプセル化され、WLCで終端されることを意味します。

(ダイアグラム 2)

図2の赤い線は、ワイヤレスクライアントからのトラフィックフローを示しています。

iPerfサーバは、トラフィック終端ポイントにできるだけ近い場所に配置する必要があります。できれば、WLC自体と同じスイッチに接続し、同じVLANを使用します。

Flexconnectローカルスイッチングの場合、クライアントトラフィックはAP自体で終端されます。iPerfサーバはワイヤレスクライアントトラフィックの終端ポイントの近くに設定する必要があると考えて、iPerfサーバをAPが接続されているのと同じスイッチおよび同じVLANに接続します。

この例では、これはアクセススイッチです（図3）。

(ダイアグラム 3)

iPerfテストは、アップストリームとダウンストリームの2つのカテゴリに細分できます。

iPerfサーバがリッスンしており、iPerfクライアントがトラフィックを生成していることを考慮すると、iPerfサーバが有線側にある場合は、アップストリームテストと見なされます。

ワイヤレスクライアントはiPerfアプリケーションを使用して、トラフィックをネットワークにプッシュしている。

ダウンストリームテストはその逆です。つまり、iPerfサーバはワイヤレスクライアント自体に設定され、iPerfクライアントはワイヤレスクライアントにトラフィックをプッシュする有線側にあります。このシナリオでは、これはダウンストリームと見なされます。

このテストは、TCPおよびUDPを使用して行う必要があります。テストを実行するには、次のコマンドを使用できます。

iperf3 -s  <- this command starts iPerf server

iperf3 -c SERVER_ADDRESS -u -b700M <- this command initiates UDP iPerf test with bandwidth of 700 Mbps

iperf3 -c SERVER_ADDRESS <- this command initiates a simple TCP iPerf test

iperf3 -c SERVER_ADDRESS  -w WINDOW_SIZE  -P NUM_OF_PARALLEL_TCP_STREAMS <- this commands initiates a more complex  TCP iPerf test where you can adjust the window size as well the number of parallel TCP streams.

Please not that in this case you should consider the sum of all the streams as the result

iPerf3の出力例：

TCP iPerf3:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec   188 MBytes   157 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.05  sec   304 MBytes   254 Mbits/sec                  receiver

With 10 parallel TCP streams:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec  88.6 MBytes  73.9 Mbits/sec                  receiver

[  7]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  7]   0.00-10.06  sec  79.2 MBytes  66.0 Mbits/sec                  receiver

[  9]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  9]   0.00-10.06  sec  33.6 MBytes  28.0 Mbits/sec                  receiver

[ 11]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 11]   0.00-10.06  sec  48.7 MBytes  40.6 Mbits/sec                  receiver

[ 13]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 13]   0.00-10.06  sec  77.0 MBytes  64.2 Mbits/sec                  receiver

[ 15]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 15]   0.00-10.06  sec  61.8 MBytes  51.5 Mbits/sec                  receiver

[ 17]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 17]   0.00-10.06  sec  46.1 MBytes  38.4 Mbits/sec                  receiver

[ 19]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 19]   0.00-10.06  sec  43.9 MBytes  36.6 Mbits/sec                  receiver

[ 21]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 21]   0.00-10.06  sec  33.3 MBytes  27.8 Mbits/sec                  receiver

[ 23]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 23]   0.00-10.06  sec  88.8 MBytes  74.0 Mbits/sec                  receiver

[SUM]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[SUM]   0.00-10.06  sec   601 MBytes   501 Mbits/sec                  receiver

UDP iPerf3:

UDPを使用する場合は、パケット損失を最小限に抑えることが重要です。スループットの数値が非常に高い場合もありますが、パケット損失が50 %の場合は、実際にはその量のデータは転送していません。

iPerfが誤動作して、UDPテストの最後に平均帯域幅を与えないことがあります。

ただし、1秒あたりの帯域幅を合計し、それを秒数で割ることは可能です。

Accepted connection from 192.168.240.38, port 49264

[  5] local 192.168.240.43 port 5201 connected to 192.168.240.38 port 51711

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-1.00   sec  53.3 MBytes   447 Mbits/sec  0.113 ms  32/6840 (0.47%)

[  5]   1.00-2.00   sec  63.5 MBytes   533 Mbits/sec  0.129 ms  29/8161 (0.36%)

[  5]   2.00-3.00   sec  69.8 MBytes   586 Mbits/sec  0.067 ms  30/8968 (0.33%)

[  5]   3.00-4.00   sec  68.7 MBytes   577 Mbits/sec  0.071 ms  29/8827 (0.33%)

[  5]   4.00-5.00   sec  68.0 MBytes   571 Mbits/sec  0.086 ms  55/8736 (0.63%)

[  5]   5.00-6.00   sec  68.6 MBytes   576 Mbits/sec  0.076 ms  70/8854 (0.79%)

[  5]   6.00-7.00   sec  66.8 MBytes   561 Mbits/sec  0.073 ms  34/8587 (0.4%)

[  5]   7.00-8.00   sec  67.1 MBytes   563 Mbits/sec  0.105 ms  44/8634 (0.51%)

[  5]   8.00-9.00   sec  66.7 MBytes   559 Mbits/sec  0.183 ms  144/8603 (1.7%)

[  5]   9.00-10.00  sec  64.1 MBytes   536 Mbits/sec  0.472 ms  314/8415 (3.7%)

[  5]  10.00-10.05  sec   488 KBytes  76.0 Mbits/sec  0.655 ms  2/63 (3.2%)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.655 ms  783/84688 (0.92%)

[SUM]  0.0-10.1 sec  224 datagrams received out-of-order

注:Flexconnectローカルスイッチングでは、中央スイッチングのシナリオと比較して、iPerfの結果がわずかに向上すると予想されます。

これは、クライアントトラフィックがCAPWAPにカプセル化されるため、トラフィックのオーバーヘッドが増加し、すべてのワイヤレスクライアントトラフィックの集約ポイントであるWLCが一般的にボトルネックとして機能することが原因です。

また、UDP iPerfテストは、接続が信頼できる場合に最も効率的な転送方法であるため、クリーンな環境でより良い結果を得ることが期待されます。ただし、TCPは重いフラグメンテーション（TCP Adjust MSSが使用されている場合）または信頼性の低い接続の場合に勝利する可能性があります

を参照。

検証と検証

クライアントが接続されているデータレートを確認するには、WLC CLIで次のコマンドを発行します。

WLC#show wireless client mac e88d.a6b0.3bca det

Client MAC Address : e88d.a6b0.3bca

Client MAC Type : Universally Administered Address

Client DUID: NA

Client IPv4 Address : 192.168.1.44

Client IPv6 Addresses : fe80::7798:a5a:a957:ec89

Client Username: N/A

AP MAC Address : 18f9.354d.9d60

AP Name: 9164-etage

AP slot : 1

Client State : Associated

Policy Profile : Darchispp

Flex Profile : default-flex-profile

Wireless LAN Id: 2

WLAN Profile Name: Darchis6

Wireless LAN Network Name (SSID): Darchis6

BSSID : 18f9.354d.9d6f

Connected For : 103 seconds

Protocol : 802.11ax - 5 GHz

Channel : 52

Client IIF-ID : 0xa0000003

Association Id : 2

Authentication Algorithm : Open System

Idle state timeout : N/A

Session Timeout : 80000 sec (Remaining time: 79899 sec)

Session Warning Time : Timer not running

Input Policy Name  : None

Input Policy State : None

Input Policy Source : None

Output Policy Name  : None

Output Policy State : None

Output Policy Source : None

WMM Support : Enabled

U-APSD Support : Disabled

Fastlane Support : Disabled

Client Active State : Active

Power Save : ON

Current Rate : m10 ss2

Supported Rates : 54.0

AAA QoS Rate Limit Parameters:

QoS Average Data Rate Upstream             :  (kbps)

QoS Realtime Average Data Rate Upstream    :  (kbps)

QoS Burst Data Rate Upstream               :  (kbps)

QoS Realtime Burst Data Rate Upstream      :  (kbps)

QoS Average Data Rate Downstream           :  (kbps)

QoS Realtime Average Data Rate Downstream  :  (kbps)

QoS Burst Data Rate Downstream             :  (kbps)

QoS Realtime Burst Data Rate Downstream    :  (kbps)

Mobility:

Move Count                  : 0

Mobility Role               : Local

Mobility Roam Type          : None

Mobility Complete Timestamp : 02/26/2024 14:35:10 Central

Client Join Time:

Join Time Of Client : 02/26/2024 14:35:10 Central

Client State Servers : None

Client ACLs : None

Policy Manager State: Run

Last Policy Manager State : IP Learn Complete

Client Entry Create Time : 103 seconds

Policy Type : WPA3

Encryption Cipher : CCMP (AES)

Authentication Key Management : FT-SAE

AAA override passphrase : No

SAE PWE Method : Hash to Element(H2E)

Transition Disable Bitmap : None

User Defined (Private) Network : Disabled

User Defined (Private) Network Drop Unicast : Disabled

Encrypted Traffic Analytics : No

Protected Management Frame - 802.11w : Yes

EAP Type : Not Applicable

VLAN Override after Webauth : No

VLAN : default

Multicast VLAN : 0

VRF Name : N/A

WiFi Direct Capabilities:

WiFi Direct Capable           : No

Central NAT : DISABLED

Session Manager:

Point of Attachment : capwap_90000002

IIF ID             : 0x90000002

Authorized         : TRUE

Session timeout    : 80000

Common Session ID: 00000000000041B8E5D75432

Acct Session ID  : 0x00000000

Auth Method Status List

Method : FT-SAE

Local Policies:

Service Template : wlan_svc_Darchispp (priority 254)

VLAN             : 1

Absolute-Timer   : 80000

Server Policies:

Resultant Policies:

VLAN Name        : default

VLAN             : 1

Absolute-Timer   : 80000

DNS Snooped IPv4 Addresses : None

DNS Snooped IPv6 Addresses : None

Client Capabilities

CF Pollable : Not implemented

CF Poll Request : Not implemented

Short Preamble : Not implemented

PBCC : Not implemented

Channel Agility : Not implemented

Listen Interval : 0

Fast BSS Transition Details :

Reassociation Timeout : 20

11v BSS Transition : Implemented

11v DMS Capable : No

QoS Map Capable : No

FlexConnect Data Switching : Local

FlexConnect Dhcp Status : Local

FlexConnect Authentication : Local

Client Statistics:

Number of Bytes Received from Client : 64189

Number of Bytes Sent to Client : 85831

Number of Packets Received from Client : 808

Number of Packets Sent to Client : 244

Number of Data Retries : 66

Number of RTS Retries : 0

Number of Tx Total Dropped Packets : 0

Number of Duplicate Received Packets : 0

Number of Decrypt Failed Packets : 0

Number of Mic Failured Packets : 0

Number of Mic Missing Packets : 0

Number of Policy Errors : 0

Radio Signal Strength Indicator : -41 dBm

Signal to Noise Ratio : 52 dB

Fabric status : Disabled

Radio Measurement Enabled Capabilities

Capabilities: None

Client Scan Report Time : Timer not running

Client Scan Reports

Assisted Roaming Neighbor List

Nearby AP Statistics:

EoGRE : Pending Classification

Device Classification Information:

Device Type      : Un-Classified Device

Device Name      : Unknown Device

Protocol Map     : 0x000001  (OUI)

Max Client Protocol Capability:

WiFi to Cellular Steering : Not implemented

Cellular Capability : N/A

Advanced Scheduling Requests Details:

Apple Specific Requests(ASR) Capabilities/Statistics:

Regular ASR support: DISABLED

この特定のクライアントが次の速度で接続されていることがわかります。

現在のレート..................................... m10 ss2

つまり、クライアントは2空間ストリーム(ss2)でMCS 10(m10)インデックスを使用しています

「show wireless client mac <MAC> det」コマンドでは、クライアントが20/40/80 MHzチャネルボンディングで接続されているかどうかを確認できません。

これはAPで直接実行できます。

9164の例

#show controllers dot11Radio 2 client E8:8D:A6:B0:3B:CA

mac radio vap aid state       encr  Maxrate Assoc   Cap is_wgb_wired      wgb_mac_addr

E8:8D:A6:B0:3B:CA     2   0  33   FWD AES_CCM128 MCS112SS HE-6E HE-6E        false 00:00:00:00:00:00

Configured rates for client E8:8D:A6:B0:3B:CA

Legacy Rates(Mbps): 6 9 12 18 24 36 48 54

HE Rates: 1SS:M0-11 2SS:M0-11

HT:yes     VHT:no     HE:yes     40MHz:no     80MHz:yes     80+80MHz:no     160MHz:yes

11w:yes     MFP:no     11h:no     session_timeout: 79950     encrypt_policy: 4

_wmm_enabled:yes     qos_capable:yes     WME(11e):no     WMM_MIXED_MODE:no

short_preamble:no     short_slot_time:no     short_hdr:no     SM_dyn:no

short_GI_20M:no     short_GI_40M:no     short_GI_80M:no     LDPC:no     AMSDU:yes     AMSDU_long:no

su_mimo_capable:no     mu_mimo_capable:no     is_wgb_wired:no     is_wgb:no

HE_DL-MIMO:yes     HE_UL-MIMO:yes     HE_DL-OFDMA:yes     HE_UL-OFDMA:yes     HE_TWT_CAPABLE:no

Additional info for client E8:8D:A6:B0:3B:CA

RSSI: -52

SNR: 41

PS  : Legacy (Sleeping)

Tx Rate: 1297100 Kbps

Rx Rate: 1921600 Kbps

VHT_TXMAP: 0

CCX Ver: 0

Rx Key-Index Errs: 0

Statistics for client E8:8D:A6:B0:3B:CA

mac   intf TxData TxMgmt TxUC TxBytes TxFail TxDcrd TxCumRetries RxData RxMgmt RxBytes RxErr                      TxRt(Mbps) RxRt(Mbps) idle_counter stats_ago expirat

ion

E8:8D:A6:B0:3B:CA apr2v0    391      4  391  129127      0      0           97    559      4   74055     0 HE-160,2SS,MCS6,GI0.8 ,BF(1297)         12          295  8.674000      79

950

Per TID packet statistics for client E8:8D:A6:B0:3B:CA

Priority Rx Pkts Tx Pkts Rx(last 5 s) Tx (last 5 s)

0     539     383           84            28

1       0       0            0             0

2       0       2            0             0

3       0       0            0             0

4       0       0            0             0

5       0       0            0             0

6      20       3            5             1

7       0       3            0             0

Rate Statistics:

Rate-Index    Rx-Pkts    Tx-Pkts Tx-Retries

0        176          3          0

5          0         62          0

6          4        178         21

7        250        152         52

8        100          2         22

9         51          0          0

10          1          0          0

11          0          0          2

webauth done: true

Pre-WebAuth ACLs:

Post-Auth ACLs:

Acl name Quota Bytes left In bytes Out bytes In pkts Out pkts Drops-in Drops-out

iPSK TAG: \<0000000000000000>

MAC Allow HIT iPSK tag

E8:8D:A6:B0:3B:CA  true   0      \<>

接続レートを確認する最後のオプションは、OTAキャプチャです。データパケットの無線情報には、必要な情報が含まれています。

このOTAキャプチャは、11ac MacBookクライアントで取得されたものです。

トラブルシューティング

テスト中に予期した結果が得られない場合は、TACケースをオープンする前に、問題をトラブルシューティングし、必要な情報を収集する方法がいくつかあります。

この問題は、次の原因によって発生する可能性があります。

– クライアント

-AP

– 有線パス（スイッチング関連の問題）

-WLC

クライアントのトラブルシューティング

- 最初の手順では、ワイヤレスクライアントデバイスのドライバを最新バージョンに更新します

- 2番目の手順では、異なるワイヤレスアダプタを持つクライアントでiPerfテストを実行して、同じ結果が得られるかどうかを確認します

APのトラブルシューティング

APがトラフィックをドロップするシナリオや、特定のフレームまたはその他の誤動作が発生するシナリオがあります。

これについてさらに詳しく調べるには、APスイッチポートでOver The Air(OTA)キャプチャ+ SPANセッションが必要です（APが接続されているスイッチでSPANを実行する必要があります）

OTAキャプチャとSPANは、テスト中にオープンSSIDを使用して、APに渡されるトラフィックとAPがクライアントに渡すトラフィックを表示し、その逆も同様に表示する必要があります。

この動作にはいくつかの既知の不具合があります。

CSCvg07438:AP3800：フラグメント化パケットと非フラグメント化パケットの両方でAPでのパケット廃棄によるスループット低下

CSCva58429:Cisco 1532i AP：低スループット（FlexConnectローカルスイッチング+ EoGRE）

有線パスのトラブルシューティング

スイッチ自体に問題がある可能性があります。インターフェイスでのドロップの量を確認し、テスト中にこれらが増加するかどうかを確認する必要があります。

スイッチの別のポートを使用して、APまたはWLCに接続してみます。

もう1つのオプションは、クライアントを同じスイッチ（クライアントターミネーションポイント[AP/WLC]が接続されているスイッチ）に接続して同じVLANに配置し、同じVLAN上の有線に有線で接続されたテストを実行して、有線パスに問題があるかどうかを確認することです。

WLCトラブルシューティング

WLCがクライアントからのトラフィックをドロップしている（APがローカルモードの場合）可能性があります。

APをFlexconnectモードにして、WLANをローカルスイッチングにして、テストを実行できます。

ローカルモード（中央スイッチング）のスループットがFlexconnectローカルスイッチングと大きく異なり、WLCに接続されているスイッチに問題がない場合は、WLCがトラフィックをドロップしている可能性が高いです。

これをトラブルシューティングするには、アクションプランを適用します。

- WLCスイッチポートでのSPANキャプチャ（スイッチで実行する必要があります）

- APポートでのSPANキャプチャ

– クライアントのOTAキャプチャ

このトラブルシューティングを実行し、結果をTACに提供することで、トラブルシューティングプロセスがスピードアップします。