内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

手順

確認

トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、Cisco IOS® リリース 15.2(2)JB 自律コードを実行する Cisco アクセス ポイント（AP）を使用して基本的な無線 LAN（WLAN）接続をセットアップする方法を説明します。

前提条件

要件

この設定を開始する前に、次の項目に関する基本的な知識を得ておくことを推奨します。

- ワイヤレス無線周波数（RF）テクノロジー

- Cisco AP アクセス

このドキュメントでは、PC またはラップトップ コンピュータ用の無線クライアント カードのドライバがすでにインストールされていることを前提としています。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.2(2)JB が稼働する Aironet 1040 シリーズ AP に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

ここでは、GUI を使用して AP を設定する方法について説明します。

GUI を使用して AP にアクセスする方法は 2 つあります。

- デバイスに IP アドレスを割り当ててから、GUI でアクセスする。

- DHCP で IP アドレスを取得する。

手順

IP アドレスの設定後に、ブラウザから AP にアクセスして AP を設定できます。

次のステップを実行します。

1. GUI を使用して AP にアクセスして [Summary Status] ウィンドウを表示するため、次の手順を実行します。

- Web ブラウザを開き、アドレス行に AP の IP アドレスを入力します。

- [Username ] と [Password] を入力します。デフォルトのユーザ名とパスワードはどちらも Cisco です。

[Summary Status] ウィンドウが次のように表示されます。

2. 左側の [Easy Setup] をクリックし、[Network Configuration] をクリックします。

[Express Setup] ウィンドウが表示されます。このウィンドウを使用して、無線接続を確立するために必要な基本的なパラメータのいくつかを設定できます。次に例を示します。

3. [Easy Setup] ウィンドウで次の設定パラメータを入力します。

- AP の [Host Name]

- AP の [IP Address] 設定（IP アドレスがスタティック アドレスの場合）

- [Default Gateway]

- [Username] と [Password]

- Radio 2.4GHz と Radio 5GHz の両方の [SSID]（サービス セット識別子）

- SSID の [Security] 設定およびその他の特定のパラメータ

ヒント:Easy Setupでは、APをリブートするか、APの設定を工場出荷時の状態にリセットできます。
次にウィンドウの例を示します。

4. [Apply] をクリックして、同一ページの特定セクションの変更内容を保存します。

5. [Network Interface Summary] を表示するため、[Network] > [Network Interface] > [Summary] に移動します。

6. GigabitEthernet ポート、Radio 2.4GHz と Radio 5GHz の設定を表示または編集するため、[Network Interface] セクションに移動します。

次にスクリーンショットを示します。

7. [Association] タブをクリックして、クライアントの関連付けを確認します。

8. Autonomous AP は、無線ドメイン サービス（WDS）に使用できます。[Wireless] タブをクリックして、WDS 設定を設定または表示します。

9. 次の AP パラメータを設定するため、[Security] タブをクリックします。

- [Admin Access]：ユーザ名とパスワードを設定し、ローカル サーバまたは認証サーバを使用します。

- [Encryption Manager]：無線の暗号化を設定します。

- [SSID Manager]：SSID を設定します。

- [Server Manager]：RADIUS サーバを追加します。

- [AP Authentication]：AP に証明書を使用します。

- [Intrusion Detection]：管理フレーム保護を設定します。

- [Local RADIUS Server]：AP を RADIUS サーバとして設定します。

- [Advance Security]：MAC アドレスまたはアクセス コントロール リストを使用して MAC アドレス認証を設定します。

次にスクリーンショットを示します。

10. [Services] タブでは、Telnet、セキュア シェル（SSH）、Cisco Discovery Protocol（CDP）など、AP に使用できるサービスを設定できます。

11. AP ソフトウェアのバージョンを確認するか、または AP をアップグレードするには、AP の [Software] タブをクリックします。

確認

設定が完了してプロファイルを有効にすると、クライアント アダプタが AP に接続します。

次にイベント ログの例を示します。イベント ログには [Event Log] タブからアクセスします。

必要なコンテンツを表示するためにイベント ログを変更できます。左側のナビゲーション ウィンドウにある [Configuration Options] を使用して、設定を変更します。

この画面では、AP GUI からの ping の実行、設定の保存、ログアウトもできます。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。