内容

はじめに

背景説明

DFSチャネルでの誤ったイベント

参考資料

詳細情報

はじめに

このドキュメントでは、Dynamic Frequency Selection（DFS；動的周波数選択）チャネル理論におけるレーダー検出、およびワイヤレスネットワークに対するその影響を緩和する方法について説明します。

背景説明

ほとんどの規制ドメインでは、802.11ステーションを5 GHz帯域の一部またはすべてのチャネルと併用する場合、動的周波数選択(DFS)を使用する必要があります。  （特定のアクセスポイント/ドメインにDFSを必要とする特定のチャネルについては、該当するチャネルおよび最大電力に関するスプレッドシートを参照してください）。

802.11ステーションは、DFSチャネルで送信する前に、その上にレーダーアクティビティがないことを検証（60秒間リッスン）する必要があります。  また、DFSチャネルの使用中に802.11無線がレーダーを検出した場合は、そのチャネルを迅速に解放する必要があります。  したがって、無線がサービングチャネルでレーダーを検出した場合、別のDFSチャネルに切り替えると、（少なくとも）1分間の停止が発生します。

アクセスポイント(AP)がDFSチャネルを使用していて、レーダー信号が検出されると、APは次の処理を実行します。

- そのチャネルでのデータフレームの送信を停止します。

- 802.11hチャネルスイッチアナウンスメントをブロードキャストします。

- クライアントの関連付けを解除

- DCA (Dynamic Channel Assignment)リストから別のチャネルを選択します

- 選択したチャネルがDFSでない場合、APはビーコンを有効にし、クライアントの関連付けを受け入れます

- APはDFSが必要なチャネルを選択すると、新しいチャネルをスキャンしてレーダー信号を60秒間取得します。新しいチャネルにレーダー信号がない場合、APはビーコンを有効にし、クライアントの関連付けを受け入れます。レーダー信号が検出されると、APは別のチャネルを選択します

DFSによってトリガーされるチャネル変更は、クライアント接続に影響します。  APログを調べると、次のようなメッセージが表示されます。

COS APの場合

[*04/27/2017 17:45:59.1747] Radar detected: cf=5496 bw=4 evt='DFS Radar Detection Chan = 100'

[*04/27/2017 17:45:59.1749] wcp/dfs :: RadarDetection: radar detected

[*04/27/2017 17:45:59.1749] wcp/dfs :: RadarDetection: sending packet out to capwapd, slotId=1, msgLen=386, chanCnt=1 -100

IOS APの場合

Feb 10 17:15:55: %DOT11-6-DFS_TRIGGERED: DFS: triggered on frequency 5320 MHz

Feb 10 17:15:55: %DOT11-6-FREQ_USED: Interface Dot11Radio1, frequency 5520 selected

Feb 10 17:15:55: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio1 due to channel change from 64 to 104

DFSチャネルでの誤ったイベント

「偽のDFSイベント」は、無線がレーダーを誤って検出した場合です。  レーダーではないにもかかわらず、レーダーと見なされるエネルギーパターンを検出します（近くのクライアントの無線からの信号である可能性があります）。  レーダー検出イベントが「偽」かどうかを判断することは非常に困難です。  同じ場所の同じDFSチャネルに複数のAP無線がある場合、経験則として、1つのAPが特定の時間にレーダーを検出すると、それは誤った検出であると想定できますが、複数の無線が同時にレーダーを検出する場合は、「実際の」レーダーであると考えられます。

シスコでは、アクセスポイントの実際のレーダー信号と偽のレーダー信号を区別する機能に数多くの改良を加えていますが、偽のレーダー検出をすべて排除することは不可能です。

一般的に、DFSチャネルが高密度のクライアント構成で使用される場合、AP無線ごとに最大4つの誤ったDFSイベントを処理する準備を行う必要があります。もちろん、実際のレーダーイベントも処理する必要があります。

これらのイベントの影響を軽減/軽減するために、次の操作を実行できます。

- 20 MHzのチャネル幅を使用します。これにより、非DFSチャネルの再利用も向上します。

- DFSチャネルの回避

- FCCドメイン：非DFSチャネルが9つ(36 ～ 48、149 ～ 165)非常に高密度の導入以外は、チャネル数が十分であるため（20 MHz幅を使用する場合）、最大(14 ～ 17 dBm)の電力で同一チャネル干渉を許容できるフルカバレッジを提供できます

- ETSIドメイン：非DFSチャネルは4つのみ(36-48 UNII-1)

- カバレッジエリア全体で少なくとも1つのUNII-1チャネルを使用できるように、チャネルの割り当てを検討します

- その後、DFSチャネルを使用して容量を追加します。

- DFSイベントの影響を軽減するため

- 802.11hチャネルアナウンスメントの有効化：WLCではデフォルトで有効

- スマートDFSの無効化：WLCではデフォルトで有効になっています。

- 優れたレーダー検出機能を備えたCleanAir APの使用

- 1700、2700、3700、1570、2800、3800、4800、および1560シリーズのAPは、CleanAirハードウェアを使用して、誤ったイベントを回避するために追加のDFS信号フィルタリングをサポートできます。

- 1700、2700、3700、1570、2800、3800：これは8.2.170.0、8.3.140.0、8.5.110.0、および8.6で使用可能です(Cisco Bug ID CSCve35938、Cisco Bug ID CSCvf38154、 cisco Bug ID CSCvg43083)

- 1560向け：8.5MR4および8.8MR1リリース(Cisco Bug ID CSCve31869)で使用できます。

- 非CleanAir APでDFSチャネルが必要な場合

- チャネル間の20 MHzスペースは、非CleanAir AP（18XX、1540など）に利点があります。例：use 52, (skip 56), use 60, (skip 64), use 100, (skip 104), use 108, ...

- 1800シリーズのAPでは、8.3.140.0、8.5.120.0、および8.6のCisco Bug ID(CSCvg62039、Cisco Bug ID CSCvf21657)でレーダー検出が改善されています。

参考資料

動的周波数選択

動的周波数選択について – DFSの操作

詳細情報

5 GHz帯域でのスペクトル共有 – DFSのベストプラクティス(IEEE)

ワイヤレス メッシュ ネットワークの基本的なレーダーの調査