内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

出力例

フィールド定義

関連情報

概要

show controllers e1 コマンドは、コントローラのハードウェアに特有のコントローラ状態を表示します。表示される情報は一般に診断タスクで役立ちます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

出力例

show controllers e1 コマンドを使用する際に生成される情報を説明するために、出力例を示します。

Bru#show controllers e1

E1 0 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

No alarms detected.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Primary.

Data in current interval (251 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

E1 1 is down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Secondary.

Data in current interval (200 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 200 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 200 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

E1 2 is administratively down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.

Data in current interval (249 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 249 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 249 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

フィールド定義

この出力に表示されているデータの意味を見て行きましょう。次の表で、各フィールドとその定義について説明しています。

フィールド

説明

E1 0 is up

E1 コントローラ 0 が動作中であることを示します。コントローラの状態は、up（アップ）、down（ダウン）、または administratively down（管理上ダウン）です。ループバック状況は、ローカル ループまたはリモート ループとして表示されます。

Applique Type

ハードウェアのアップリケ タイプと、それが平衡型、非平衡型のいずれかであるかを示します。

Framing

現在のフレーミング タイプを示します。E1 のデフォルトのフレーミングは、Cyclic Redundancy Check 4（CRC4; 巡回冗長検査 4）です。

Line Code

現在のライン コードを示します。E1 のデフォルトのライン コーディングは HDB3 です。

No alarms detected

コントローラによって検出されたアラームはすべて、ここに表示されます。可能性のあるアラームには次のものがあります。

- トランスミッタがリモート アラームを送信

- トランスミッタが Alarm Indication Signal（AIS; アラーム表示信号）を送信

- レシーバの信号消失

- レシーバが AIS を受信

- レシーバのフレーム消失

- レシーバのリモート アラーム

- レシーバのアラームなし

Data in current interval (251 seconds elapsed)

現在の累積期間を示します。15 分ごとに 24 時間累積バッファに取り込まれます。累積期間は 1 〜 900 秒です。最も古い 15 分の期間は、24 時間の累積バッファから破棄されます。

Line Code Violations

Bipolar Violation（BPV; 極性違反）または Excessive Zeros（EXZ; 過剰ゼロ）のいずれかのエラー イベントの発生を示します。

Path Code Violations

D4 形式および E1-no CRC 形式のフレーム同期ビット エラー、または Extended Superframe（ESF; 拡張スーパーフレーム）形式および E1-CRC 形式の CRC エラーを示します。

Slip secs

Domestic Trunk Interface（DS1）フレームのペイロード ビットの複製や削除を示します。同期受信側ターミナルと受信された信号のタイミングに差がある場合、スリップが生じることがあります。

Fr loss secs

Out of Frame(OOF; フレーム同期外れ）エラーが検出された秒数を示します。

Line Err secs

Line Errored Seconds（LES; 回線エラー秒数）は、1 つ以上のライン コード バイオレーション エラーが検出された秒数です。

Degraded mins

degraded minute は、予測エラー レートが 1E-6 を超え、1E-3 を超えない期間の分を表します。

Errored secs

ESF リンクおよび E1 CRC リンクで、エラード セカンドは、次のエラーのいずれかが検出された秒数です。

- 1 つ以上のパス コード違反

- 1 つ以上の制御スリップ イベント

SF リンクおよび E1 no-CRC リンクについては、極性違反が存在する場合にもエラード セカンドがトリガーされます。

Bursty Err secs

パス コード違反エラーが 2 〜 319 の範囲で、重大エラー フレームや着信 AIS エラーが検出されなかった秒数。制御スリップはこのパラメータに含まれません。

Severly Err secs

ESF 信号の場合、次のエラーのいずれかが検出された秒数です。

- 320 以上のパス コード違反エラー

- 1 つ以上のフレーム同期外れエラー

- AIS エラー

E1-CRC 信号の場合、次のエラーのいずれかが検出された秒数です。

- 832 以上のパス コード違反エラー

- 1 つ以上のフレーム同期外れエラー

E1-nonCRC 信号の場合、2048 以上のライン コード バイオレーションがある秒数です。D4 信号の場合、フレーミング エラーがある 1 秒間隔のカウント、フレーム同期外れエラー、または 1544 のライン コード バイオレーションを意味します。

Unavail Secs

インターフェイス上の合計秒数のカウント。このフィールドは、インターフェイスが使用できない秒数をカウントすることで計算されます。

関連情報

- E1 に関するトラブルシューティング

- テクニカルサポート - Cisco Systems