内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

アラームの識別

アラームのトラブルシューティング

rxLOS/Receiver has Loss of Signal

rxLOF/Receiver has Loss of Frame

rxAIS/レシーバがAISを取得

rxRAI/Receiver has Remote Alarm

txRAI/トランスミッタがリモートアラームを送信

txAIS

関連情報

概要

このドキュメントでは、T3 回線のさまざまなアラームを識別してトラブルシューティングする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

アラームの識別

次のCisco IOS®ソフトウェアコマンドは、使用されているポートアダプタのタイプに基づいて、コントローラハードウェアに固有のT3インターフェイスステータスを表示します。

- PA-T3：show interfaces serial

dodi#show interfaces serial 5/0

Serial5/0 is down, line protocol is down

...

rxLOS active, rxLOF inactive, rxAIS inactive

txAIS inactive, rxRAI inactive, txRAI active

- PA-MC-T3：show controllers T3

dodi#show controllers T3 4/0

T3 4/0 is down.

...

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal. Framing is M23, Line Code is B3ZS,

Clock Source is Internal

...

この情報は、テクニカルサポート担当者が行う診断タスクに役立ちます。

アラームのトラブルシューティング

このセクションでは、さまざまなタイプのアラームについて説明し、それらのアラームを修正する手順の概要を説明します。

rxLOS/Receiver has Loss of Signal

受信(rx)信号消失(LOS)アラームは、ポートアダプタのRXポートが有効な物理T3信号を受信していないことを示します。

rxLoS アラームをクリアするには、次の手順を実行します。

1. インターフェイスポートとT3サービスプロバイダーの機器（またはリモートT3端末機器）との間のケーブルが正しく接続されていることを確認します。ケーブルが正しいポートに接続されていることを確認します。必要な場合は、ケーブルを接続し直してください。

2. 75 ohms同軸ケーブルの整合性をチェックします。そのためには、ケーブルの破損やその他の物理的異常を探します。必要であればケーブルを交換します。

rxLOF/Receiver has Loss of Frame

受信(rx)Loss Of Framing(LOF)アラームは、入力ポートがフレーミングを受信していないか、受信したフレーミングで同期が失われたことを示します。

rxLoF アラームをクリアするには、次の手順を実行します。

1. ポートに設定されているフレーミングフォーマットが、回線のフレーミングフォーマットと一致するかどうかを確認します。

2. 他のフレーミングフォーマットを試し、アラームがクリアされるかどうかを確認します。

3. サービスプロバイダーと協力して、影響を受けるインターフェイスにリモートループバックを設定します。次に、非フレームビットエラーレートテスター(BERT)を実行します。 このテストにより、回線に問題があるかどうかを確認できます。

それでも問題が解決しない場合は、「rxLOS/Receiver has Loss of Signal」セクションを参照してください。

rxAIS/レシーバがAISを取得

受信(rx)アラーム表示信号(AIS)アラームは、ポートに接続されている機器からアップストリームのT3回線でエラーが発生したことを示します。

AISアラームは、入力でAIS信号（すべて1）が検出されると宣言され、Loss Of Frame（LOF；フレーム同期損失）アラームがアクティブと宣言された後も存在します（すべて1の信号の非フレーム性が原因）。 Loss Of Frame（LOF；フレーム同期損失）アラームがクリアされると、AISアラームがクリアされます。

rxAISアラームをクリアするには、サービスプロバイダーに問い合わせて、誤った内部設定（電話会社の内部）またはアップストリーム接続の障害を確認してください。

また、サービスプロバイダーにAIS信号の送信元をトレースするように依頼します。

rxRAI/Receiver has Remote Alarm

受信(rx)リモートアラーム表示(RAI)アラームは、遠端機器がローカル機器から受信した信号に問題があることを意味します。

RAIは、ルータインターフェイスのトランスミッタと遠端T3レシーバの間に問題があることを示します。ただし、ルータと隣接ノードの間のセグメントに問題がない可能性があります。

rxRAI アラームをクリアするには、次の手順を実行します。

1. 外部ループバック ケーブルをポートに挿入します。詳細は、『T3エラーイベントのトラブルシューティング』の「T3回線のハードプラグループバックテスト」セクションを参照してください。

2. アラームがあるかどうかを確認します。アラームが何も表示されていない場合、ローカルのハードウェアはおそらく良好な状態です。この場合、次のステップを実行します。

1. ケーブル配線を調べます。インターフェイスポートとT3サービスプロバイダーの機器（またはT3端末機器）間の同軸ケーブルが正しく接続されていることを確認します。ケーブルが正しいポートに接続されていることを確認します。必要な場合は、ケーブルを接続し直してください。

2. ケーブルの整合性を確認します。これを行うには、同軸ケーブルの破損やその他の物理的異常を探します。必要であればケーブルを交換します。

3. リモートエンドの設定を確認し、ポート設定に一致するかどうかを確認します。問題が続くようであれば、サービス プロバイダーに問い合わせてください。

3. ループバックケーブルを取り外し、T3回線を再接続します。

4. 同軸ケーブルをチェックします。

5. ルータの電源をオフ/オンします。

6. T3回線を別のポートに接続します。T3回線と同じ設定でポートを設定します。問題が解決した場合、ポートに障害があります。この場合、次の手順を実行します。

1. T3回線を元のポートに再接続します。

2. ハードウェアのループテストを実行します。詳細は、「T1回線のハードプラグループバックのテスト」のフローチャートを参照してください。

txRAI/トランスミッタがリモートアラームを送信

T3インターフェイスの送信(tx)リモートアラーム表示(RAI)は、インターフェイスがリモート機器から受信した信号に問題があることを示します。

txRAI アラームをクリアするには、次の手順を実行します。

1. リモート エンドの設定を確認し、ポート設定に一致するか確認します。

2. txRAIアラームは、アクティブなレシーバアラームによって発生します。このアラームは、T3ポート/カードが遠端機器からの信号に関して持っている問題を示します。この状態をトラブルシューティングして、txRAI を解決します。

txAIS

送信(TX)アラーム表示信号(AIS)は、T3シリアルインターフェイスがシャットダウンされると宣言され（PA-T3のみ）、フレームなしのT3信号ですべての信号(1s)を送信します。

txAISアラームをクリアするには、no shutdownコマンドを使用してT3シリアルインターフェイスをアップにします。

注：PA-MC-T3のT3コントローラがシャットダウンしても、TXポートでT3電気信号は送信されません。

関連情報

- T3 エラー イベントのトラブルシューティング

- T1回線のハードプラグループバックテストのフローチャート

- テクニカルサポート - Cisco Systems