内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

フローチャート

関連情報

概要

このドキュメントでは、T1 レイヤ 1 に関するトラブルシューティングのフローチャートを示します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

フローチャート

詳細を表示するには、コマンドボックスをクリックします。

関連情報

- T1 のトラブルシューティング

- T1 アラームのトラブルシューティング

- T1 エラーイベントのトラブルシューティング

- T1 PRI トラブルシューティング フローチャート

- Hard Plug のループバック テスト