内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

トラブルシューティング フローチャート

関連情報

概要

このドキュメントでは、E1 のトラブルシューティングについてのフローチャートを提供しています。詳細情報を見るには、コマンド ボックスをクリックしてください。赤で示された情報をクリックすると、次のフローチャートに進みます。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

トラブルシューティング フローチャート

関連情報

- E1 レイヤ 1 のトラブルシューティング

- E1 アラームのトラブルシューティング

- E1 エラー イベントのトラブルシューティング

- E1 PRI のトラブルシューティング フローチャート

- E1 回線のハード プラグ ループバック テスト

- Show Controller E1 コマンドについて

- アクセス テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems