内容

概要

設定

VoIPシグナリングごとのファックス/モデムプロトコルのサポート

設定

Telco - PRI - GW - FXS - ファクス/モデム

Telco - PRI - GW - MGCP - CUCM - MGCP - VG3X0 – ファクス/モデム

Telco - FXO - GW - H323/SIP - CUCM - SCCP - VG3X0 - Fax/Modem

Telco - PRI - GW - MGCP - CUCM - SIP - ATA19X – ファクス/モデム

Telco - PRI - GW - SIP - CUCM - SIP - ATA19X – ファクス/モデム

Telco - PRI - GW - SIP/H323 - CUCM - SIP - ファクス サーバ

ITSP - SIP - CUBE - SIP/H323 - CUCM - SCCP - VG3X0/VG450 – ファクス/モデム

Fax/モデム – ATA19X - SIP - CUCM - SIP - ATA19X – ファクス/モデム

概要

このドキュメントでは、シスコのお客様からテクニカル アシスタンス センター（TAC）に依頼されるサービス リクエスト（SR）で最も一般的な FAX/モデム コール フローと、ゲートウェイ上に存在するべきベースラインの構成について説明します。

シスコ デバイスおよびサービス プロバイダーでサポートされるファクス プロトコルの数により、簡単に混乱するあらゆる可能性があります。注意すべき重要な点は、ファクス コールのフローでは、ファクス コールを正常に行うために、VoIP 上のすべてのデバイスが同じファクス プロトコルを利用する必要があることです。ファクス プロトコルは、音声コールとは異なり、トランスコードできません。

ファクス コールは、音声コールとして始まり、その後ファクス コールに切り替わります。最も一般的な 2 つのスイッチオーバー メカニズムは、Named Signalling Events（NSE）（シスコ独自の機能）とプロトコル ベースの（標準）スイッチオーバーです。ファクス プロトコルと同様に、スイッチオーバー メカニズムもファクス コールのフローで同じプロトコルを利用する必要があります。

略語一覧

- ATA19X：アナログ電話アダプタ190/191/192

- CUBE:Cisco Unified Border Element

- CUCM:Cisco Unified Communications Manager

- FXS:Foreign Exchange Station(FXS)

- GW：ゲートウェイ

- ITSP – インターネットテレフォニーサービスプロバイダー

- MGCP:Media Gateway Control Protocol（メディアゲートウェイコントロールプロトコル）

- PRI：一次群速度インターフェイス

- SCCP:Skinny Client Control Protocol

- SIP:Session Initiation Protocol（セッション開始プロトコル）

- SIP/H323:Session Initiation Protocol/Voice Class H323

- VG3X0：音声ゲートウェイ310/320/350

- VG450 – 音声ゲートウェイ450

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

VoIPシグナリングごとのファックス/モデムプロトコルのサポート

次の表に、シグナリングプロトコルごとにサポートされるファックスおよびモデムプロトコルを示します。

VoIPプロトコル

パススルー(NSE)

T38(NSE)

T38 FAXリレー（プロトコルベース）

ファックスパススルー（プロトコルベース）

SCCP

Yes

Yes

No

No

MGCP

Yes

Yes

Yes

No

SIP

Yes

Yes

Yes

Yes

H323

Yes

Yes

Yes

Yes

注：NSEベースのスイッチオーバーメカニズムはシスコの可否であり、サードパーティのVoIPデバイスではサポートされていません。

設定

このドキュメントでは、以下の設定について説明します。

- Telco - PRI - GW - FXS - ファクス/モデム

- Telco - PRI - GW - MGCP - CUCM - MGCP - VG3X0/VG450 - Fax/モデム

- Telco - FXO - GW - H323/SIP - CUCM - SCCP -VG3X0/VG450 - Fax/Modem

- Telco - PRI - GW - MGCP - CUCM - SCCP - ATA19X – ファクス/モデム

- Telco - PRI - GW - SIP - CUCM - SIP - ATA19X – ファクス/モデム

- Telco - PRI - GW - SIP/H323 - CUCM - SIP - ファクス サーバ

- ITSP - SIP - CUBE - SIP/H323 - CUCM - SCCP - VG3X0/VG450 – ファクス/モデム

- ATA19X - SIP - CUCM - SIP - ATA19X – ファクス/モデム

Telco - PRI - GW - FXS - ファクス/モデム

Fax over IP(FoIP)プロトコルは含まれていません。

voice service pots fax rate disable

Telco - PRI - GW - MGCP - CUCM - MGCP - VG3X0 – ファクス/モデム

この設定は、パススルー(NSE)とT38ファックスリレー（プロトコルベース）の両方を実行します。

モデムパススルー(NSE)を実行するGWとVG3X0/VG450の両方の設定は次のとおりです。

no ccm-manager fax protocol cisco

mgcp modem passthrough voip mode nse

mgcp modem passthrough voip codec g711ulaw

T38ファックスリレー（プロトコルベース）を実行するGWとVG3X0/VG450の両方の設定は次のとおりです。

no ccm-manager fax protocol cisco

no mgcp fax t38 inhibit

mgcp package-capability fxr-package

mgcp default-package fxr-package

no mgcp fax t38 ecm

mgcp fax t38 nsf 000000

Telco - FXO - GW - H323/SIP - CUCM - SCCP - VG3X0 - Fax/Modem

この設定は、パススルー（NSE）と T38（NSE）の両方を実行します。 プロトコルベース（標準）スイッチオーバーは、SCCPではサポートされていません。

モデム パススルー（NSE）を行う GW の設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

modem passthrough nse codec g711ulaw

または、ダイヤル ピアに特定の設定がない場合、voice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

modem passthrough nse codec g711ulaw

モデムパススルー(NSE)を実行するVG3X0/VG450の設定は次のとおりです。

no ccm-manager fax protocol cisco

mgcp modem passthrough voip mode nse

mgcp modem passthrough voip codec g711ulaw

T38（NSE）を行う GW の設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol t38 nse ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

または、ダイヤル ピアに特定の設定がない場合、voice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

fax protocol t38 nse ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

T38(NSE)を実行するVG3X0/VG450の設定は次のとおりです。

no ccm-manager fax protocol cisco

no mgcp fax t38 inhibit

mgcp fax-relay sg3-to-g3

no mgcp fax t38 ecm

mgcp fax t38 nsf 000000

Telco - PRI - GW - MGCP - CUCM - SIP - ATA19X – ファクス/モデム

この設定では、パススルー(NSE)およびT38ファックスリレー（プロトコルベース）が実行されます。

モデム パススルー（NSE）を行う GW の設定は次のとおりです。

no ccm-manager fax protocol cisco

mgcp modem passthrough voip mode nse

mgcp modem passthrough voip codec g711ulaw

モデムパススルー(NSE)を行うATA19Xについては、『Cisco ATA 190アナログ電話アダプタ管理ガイド』の「Cisco ATA 191アナログ電話アダプタ管理ガイド」を参照してください

T38 Fax-Relay(プロトコルベース)を実行するGWの設定は次のとおりです。

no ccm-manager fax protocol cisco

no mgcp fax t38 inhibit

mgcp package-capability fxr-package

mgcp default-package fxr-package

no mgcp fax t38 ecm

mgcp fax t38 nsf 000000

T38ファックスリレー（プロトコルベース）を実行するATA19Xの場合は、『Cisco ATA 190アナログ電話アダプタ管理ガイド』、『Cisco ATA 191アナログ電話アダプタ管理ガイド』を参照してください

Telco - PRI - GW - SIP - CUCM - SIP - ATA19X – ファクス/モデム

この設定では、パススルー(NSE)とプロトコルベース（標準）の両方のスイッチオーバーが実行されます

モデム パススルーを行う GW の設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

modem passthrough nse codec g711ulaw

または、ダイヤル ピアに固有の設定がない場合、この情報は voicevoice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

voice service voip

modem passthrough nse codec g711ulaw

モデムパススルー(NSE)を行うATA19Xについては、『Cisco ATA 190アナログ電話アダプタ管理ガイド』の「Cisco ATA 191アナログ電話アダプタ管理ガイド」を参照してください

T38 Fax-Relay(プロトコルベース)を実行するGWの設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

または、ダイヤル ピアに固有の設定がない場合、この情報は voicevoice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

voice service voip

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

T.38ファックスリレー（プロトコルベース）を実行するATA19Xについては、『Cisco ATA 190アナログ電話アダプタ管理ガイド』の「Cisco ATA 191アナログ電話アダプタ管理ガイド」を参照してください

ファックスパススルー（プロトコルベース）を行うGWの設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol pass-through <g711ulaw or g711alaw>

または、ダイヤル ピアに固有の設定がない場合、この情報は voicevoice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

voice service voip

fax protocol pass-through <g711ulaw or g711alaw>

ファックスパススルー（プロトコルベース）を行うATA19Xについては、『Cisco ATA 190アナログ電話アダプタ管理ガイド』、『Cisco ATA 191アナログ電話アダプタ管理ガイド』を参照してください

Telco - PRI - GW - SIP/H323 - CUCM - SIP - ファクス サーバ

この設定は主にT38を使用します。この設定では、ファックスパススルー(protocol based0)も使用できます。ただし、ファックスパラメータを確認するには、ファックスサーバでこれを確認する必要があります。

T38ファックスリレー（プロトコルベース）を実行するGWの設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

または、ダイヤル ピアに固有の設定がない場合、この情報は voicevoice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

voice service voip

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

ファックスパススルー（プロトコルベース）を行うGWの設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol pass-through <g711ulaw or g711alaw>

または、ダイヤル ピアに固有の設定がない場合、この情報は voicevoice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

voice service voip

fax protocol pass-through <g711ulaw or g711alaw>

ITSP - SIP - CUBE - SIP/H323 - CUCM - SCCP - VG3X0/VG450 – ファクス/モデム

この設定を機能させるには、VG3X0/VG450がMGCP GWまたはSIP GWである必要があります。NSEスイッチオーバーは、シスコのデバイスおよびプロバイダーが使用するサードパーティ製のデバイスにのみ適用され、NSEベースのスイッチオーバーはサポートされません。したがって、このコールフローは機能しません。

シナリオ1:T38ファクスが動作するためには、VG3X0/VG450をMGCP GWに変換する必要がある場合。この変換を行った後、関連するファクス送信設定は次に示すようになります。

T38ファックスリレー（プロトコルベース）を実行するCUBEの設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

または、ダイヤル ピアに特定の設定がない場合、voice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay sg3-to-g3

T38ファックスリレー（プロトコルベース）を実行するMGCP VG3X0/VG450の設定は次のとおりです。

no ccm-manager fax protocol cisco

no mgcp fax t38 inhibit

mgcp package-capability fxr-package

mgcp default-package fxr-package

no mgcp fax t38 ecm

シナリオ2、VG3X0/VG450はSIPゲートウェイに変換されます。変換後、関連するファクス送信設定は次のように表示されます。

T38ファックスリレー（プロトコルベース）を実行するCUBEの設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

または、ダイヤル ピアに特定の設定がない場合、voice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay sg3-to-g3

T38ファックスリレー（プロトコルベース）を実行するSIP VG3X0/VG450の設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay ecm disable

fax-relay sg3-to-g3

または、ダイヤル ピアに特定の設定がない場合、voice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback

pass-through <g711ulaw or g711alaw>

fax-relay sg3-to-g3

ファックスパススルー（プロトコルベース）を行うCUBEの設定は、次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol pass-through <g711ulaw or g711alaw>

または、ダイヤル ピアに特定の設定がない場合、voice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

fax protocol pass-through <g711ulaw or g711alaw>

ファックスパススルー（プロトコルベース）を行うSIP VG3X0/VG450の設定は次のとおりです。

dial-peer voice <tag> voip

fax protocol pass-through <g711ulaw or g711alaw>

または、ダイヤル ピアに特定の設定がない場合、voice service voip コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

fax protocol pass-through <g711ulaw or g711alaw>

Fax/モデム – ATA19X - SIP - CUCM - SIP - ATA19X – ファクス/モデム

コールフローは、パススルー(NSE)とプロトコルベース（標準）の両方のスイッチオーバーをサポートします。

モデムパススルー(NSE)とプロトコルベース（標準）の両方を実行するATA19Xについては、『Cisco ATA 190アナログ電話アダプタ管理ガイド』の「Cisco ATA 191アナログ電話アダプタ管理ガイド」を参照してください