内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ピン配置の設定

Nortel Option 11 PBX

VIC-2E&M のピン割り当て

関連情報

概要

これらは Nortel PBX Option 11 E&M Trunk に Cisco 1700/2600/3600/3700 E&M 音声インターフェイス カード（VIC）を接続するときに使用する E&M ケーブル ピン配列です。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

ピン配置の設定

Nortel PBX E&M パンチダウン方式に従って、Nortel PBX 25 ペア線アンフェノール ケーブルを、このリストで表示されている順番で結線する必要があります。

通信回線：グループに 5 ペア：

- 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶、白-スレート（灰色）

- Red-b、R-O、R-G、R-B、R-S

- Black-b、B-O、B-G、B-B、B-S

- Yellow-b、Y-O、Y-G、Y-B、Y-S

- Violet-b、V-O、V-G、V-B、V-S

Nortel Option 11 PBX

Type 1; 2-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins   PBX

1 -- 7

M    2 -- 6    M

3 --

R1    4 -- 4    TA

T1    5 -- 5    TB

6 --

E    7 -- 3     E

8 --

Type 1; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

1 --

M    2 -- 6    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

8 --

Type 2; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

SB    1 -- 7    SB

M    2 -- 8    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

SG    8 -- 6    SG

VIC-2E&M のピン割り当て

E&M 音声インターフェイス カードは、RJ48S コネクタを使用します。ピン配置は、PBX の種類と接続によって異なります。次の図は、このコネクタの配線パターンと、一般的な設定のリストです。

RJ48S の配線

注：使用されていないピンは接続しないでください。

E&M のピン割り当て

Two-Wire 動作、タイプ

Four-Wire 動作、タイプ

ピン

信号

説明

1

0

3

5

1

0

3

5

1

SB

-48V 信号バッテリ

-

SB

SB

-

-

SB

SB

-

0

M リード

信号入力

M

M

M

M

M

M

M

M

3

R

リング、オーディオ入力

-

-

-

-

R

R

R

R

4

R または R1

リング、オーディオ入出力または出力

R

R

R

R

R1

R1

R1

R1

5

T または T1

チップ、オーディオ入出力または出力

T

T

T

T

T1

T1

T1

T1

6

T

チップ、オーディオ入力

-

-

-

-

T

T

T

T

7

E リード

信号出力

E

E

E

E

E

E

E

E

8

SG

信号接地のリターン

-

SG

SG

-

-

SG

SG

-

注：Nortel Option11C PBX E&M Type Iシグナリングは、Cisco 3640（またはその他のCisco IOSゲートウェイ）タイプVシグナリングと一致します。Nortel PBX と Cisco ゲートウェイ設定に関する詳細については、『Cisco 3640 Series Gateway-PBX Interoperability:Nortel Meridian 1 Option 11C PBX with Analog E&M Signaling』を参照してください。

関連情報

- アナログ E&M 信号の概要

- アナログ E&M インターフェイスのタイプおよび配線の説明とトラブルシューティング

- アナログ E&M ダイヤル開始監視シグナリングの説明とトラブルシューティング

- Cisco 3640 シリーズ ゲートウェイ PBX の相互運用性：『Nortel Meridian 1 Option 11C PBX with Analog E&M Signaling』

- 音声ネットワーク モジュールについて

- E&M 音声インターフェイス カードについて

- 音声に関する技術サポート

- 音声と IP 通信製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカルサポート - Cisco Systems