内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ARQ およびLRQ メッセージ

設定の重要な概念：ゾーンおよびテクノロジー プレフィックス

ゾーン プレフィクス

テクノロジー プレフィクス

ゲートキーパー コール ルーティング アルゴリズム/決定処理

エイリアス ベースのコール ルーティング

ローカル ゾーン コールの例

シナリオ 1：テクノロジー プレフィクスが設定されていない

シナリオ 2：テクノロジー プレフィックスが設定される

シナリオ 3：デフォルトのテクノロジー プレフィックスが設定される

リモート ゾーン コールの例

シナリオ 1：デフォルトのテクノロジー プレフィックスで設定されたゾーン ゲートキーパー

シナリオ 2：デフォルトのテクノロジー プレフィックスなしで設定されるゾーン ゲートキーパー

検証とトラブルシューティングに関するコマンド

関連情報

概要

シスコのゲートキーパーは、複数のゲートウェイを論理的ゾーンにグループ化し、ゾーン間でコール ルーティングを行います。ゲートウェイは、公衆電話回線網（PSTN）と H.323 ネットワークの間のエッジ ルーティングを決定します。シスコのゲートキーパーは、H.323 ネットワークのデバイス間のコア コール ルーティングを処理し、中央集中型のダイヤル プラン管理を提供します。シスコのゲートキーパーがないと、発信ゲートウェイで終端ゲートウェイごとの明示的な IP アドレスの設定が必要になり、そのアドレスは Voice over IP (VoIP) ダイヤルピアと一致していることが必要になります。シスコのゲートキーパーがあると、ゲートウェイは、リモート VoIP ゲートウェイとの VoIP 通話を確立する際にゲートキーパーにクエリします。

たとえば、コールとともに提示されると、ゲートウェイは、そのコールをそのダイヤル プランに従ってテレフォニー レッグと IP レッグのどちらに送信するのかを判断します。IP レッグの場合、ゲートウェイは最良のエンドポイントを選択するために Cisco ゲートキーパーに照会します。次に、Cisco ゲートキーパーは、着信側エンドポイントがローカル ゾーン内にあるデバイスなのか、リモートの Cisco ゲートキーパーによって制御されるリモート ゾーンにあるデバイスなのかを判断します。

前提条件

要件

Cisco は、『H.323 ゲートキーパーについて』の知識を持っていることを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 2500、2600、3600、3700、7200、および MC3810 シリーズ ルータ

- このドキュメントは、Cisco IOS® の特定のバージョンに対するものではありません。ただし、このドキュメントの設定は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(19) でテスト済みです。 H.323 ゲートキーパーの機能をサポートするために必要な Cisco IOS 機能を確認するには、Software Advisor（登録ユーザ専用）を参照してください。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ARQ およびLRQ メッセージ

Admission Request（ARQ; アドミッション要求）と Location Request（LRQ; ロケーション要求）は、ゲートキーパーにコール ルーティング決定処理を開始するように指示する 2 つの H.225 Registration, Admission, Status（RAS）メッセージです。

- ARQ：H.323 エンドポイント（通常はゲートウェイ）から Cisco ゲートキーパーに送信されるローカル ゾーン メッセージ。ゲートキーパーは、次の場合にエンドポイントから ARQ を受信します。

- ローカル ゾーン エンドポイントがコールを開始する。または

- ローカル ゾーン エンドポイントは、着信コールを承認するように許可を要求する。

ゲートキーパーは、Admission Confirm（ACF; アドミッション確認）または Admission Reject（ARJ; アドミッション拒否）メッセージで ARQ メッセージに応答します。Cisco ゲートキーパーは、コールを許可するように設定されている場合、ACF メッセージ（宛先ゲートウェイ IP アドレスなどの情報を含む）で応答します。 設定されていない場合は ARJ メッセージで応答します。

- LRQ：これらのメッセージは、ゲートキーパー間で交換され、ゾーン間（リモート ゾーン）コールに使用されます。たとえば、ゲートキーパー A は、リモート ゾーン デバイス用のコール アドミッションを要求しているローカル ゾーン ゲートウェイから ARQ を受信します。次に、ゲートキーパーAがLRQメッセージをゲートキーパーBに送信します。ゲートキーパーBは、ゾーン間コール要求を許可または拒否するように設定されているかどうかと、要求されたリソースが登録されているかどうかに応じて、LRQメッセージに応答します。

詳細は、『H.323 ゲートキーパーについて：ゲートキーパーからゲートウェイへのコール フロー』を参照してください。

関連する H.225 RAS メッセージ

ARQ

アドミッション要求

LRQ

Location Request（ロケーション要求）

ACF

アドミッション確認

LCF

ロケーション確認

ARJ

アドミッション拒否

LRJ

ロケーション拒否

設定の重要な概念：ゾーンおよびテクノロジー プレフィックス

Cisco ゲートキーパー コール ルーティング決定処理を理解するには、ゾーン プレフィクスとテクノロジー プレフィクスを理解することが重要です。一般に（2、3 の例外はあるものの）、ゾーン プレフィクスはゾーンへのルーティングを決定し、それに対してテクノロジー プレフィクスはそのゾーンのゲートウェイを決定します。

ゾーン プレフィクス

ゾーン プレフィクスは、コールがホップオフするゾーンを特定する、着番号の一部です。ゾーン プレフィクスは、通常は設定されたゾーンにエリア コードを関連付けるために使われます。

Cisco ゲートキーパーは、コールがリモート ゾーンにルーティングされるか、ローカルに処理されるかどうかを決定します。たとえば、次の設定の一部によると、ゲートキーパー（GK）A は 214... ...コールを GK-B に転送します。エリア コード（512）へのコールはローカルに処理されます。

gatekeeper

zone local GK-A abc.com

zone remote GK-B abc.com 172.22.2.3 1719

!--- The IP address configured above should be the RAS !--- address of the remote gatekeeper. !--- and should be reachable from the local gateway. !--- In order to find out the RAS address on the remote gatekeeper, !--- issue the  show gatekeeper zone status  command !--- on the remote gateway.

zone prefix GK-B 214.......

zone prefix GK-A 512.......

テクノロジー プレフィクス

テクノロジー プレフィクスは、Cisco ゲートウェイとゲートキーパーによってサポートされるオプションの H.323 標準ベースの機能であり、H.323 VoIP ネットワーク内のコール ルーティングでの柔軟性をより多く提供できます。Cisco ゲートキーパーは、同じタイプのエンドポイントをともにグループ化するテクノロジー プレフィクスを使用します。テクノロジー プレフィクスは、ゲートウェイのタイプ、クラス、またはプールを特定するためにも使用できます。

Cisco ゲートキーパーは、着番号に一致する、（ゲートウェイによって）登録された E.164 アドレスがないときに、コールをルーティングするためにテクノロジー プレフィクスを使用します。実際、これは、ほとんどの Cisco IOS ゲートウェイがその H.323 IDだけを登録するので（Foreign Exchange Station（FXS）ポートが設定されていない限り）、一般的なシナリオです。 E.164 アドレスが登録されていない場合、Cisco ゲートキーパーは 2 つのオプションに依存してコール ルーティング決定を行います。

- Technology Prefix Matches オプションを指定すると、Cisco ゲートキーパーは宛先ゲートウェイまたはゾーンを選択するために着番号に追加されたテクノロジー プレフィクスを使用します。

- Default Technology Prefixes オプションを使用すると、Cisco ゲートキーパーは、解決していないコール アドレスのルーティングにデフォルト ゲートウェイを割り当てます。この割り当ては、ゲートウェイの登録済みのテクノロジー プレフィクスに基づいています。

次の表は、利用可能な設定オプションをまとめたものです。

ゲートウェイ上

VoIP Interface

このコマンドは、定義済みのテクノロジー プレフィクスで Cisco ゲートウェイを登録します。テクノロジー プレフィクス登録情報は、RAS Registration Request（RRQ; RAS 登録要求）メッセージで Cisco ゲートキーパーに送信されます。以下に、いくつかの例を示します。
GWY-B1(config)#interface ethernet 0/0

GWY-B1(config-if)#h323-gateway voip tech-prefix ?

WORD: A technology prefix that the interface will register

with the Gatekeeper.

VoIP Dial-peer

このコマンドは、ダイヤルピアによって照合された着番号の先頭にテクノロジー プレフィクスを付加します。登録には使用されませんが、Cisco ゲートキーパーとのコール セットアップ用に使用されます。たとえば、着番号 5551010 は 1#5551010 になります。
GWY-B1(config)#dial-peer voice 2 voip

GWY-B1(config-dial-peer)#tech-prefix ?

WORD: A string.

注：変更された着信番号は、コールセットアップの着信側ゲートウェイにも送信されます。終端側ゲートウェイの Plain Old Telephone Service（POTS; 一般電話サービス）ダイヤルピアがコールを完了するために更新されていることを確認します。

ゲートキーパー上

Gatekeeper Default Technology Prefix

このコマンドは、登録済みのゲートウェイに、解決されていないルーティング コール アドレス用のデフォルトとして指定されたテクノロジー プレフィクスを設定します。たとえば、ゾーン内のほとんどのゲートウェイが同じタイプのコールをルーティングし、それらがテクノロジー プレフィクス 1# とともに登録されている場合、デフォルト テクノロジー プレフィクスとして 1# を使用するように Cisco ゲートキーパーを設定できます。そのため、発信元ゲートウェイが着番号の先頭に 1# を追加する必要はなくなります。有効なテクノロジー プレフィクスのない着番号は、1# で登録されたゲートウェイの 1 つにルーティングされます。
GK-B(config)#gatekeeper

GK-B(config-gk)#gw-type-prefix 1# default-technology

注：複数のデフォルトゲートウェイが存在する場合は、zone prefix <gk_id> <e.164_pattern> gw-priority <0-10>コマンドを使用して、ゲートウェイの優先順位の使用に影響を与えることができます。

Gatekeeper Hop-Off Zone

ホップオフ設定は、着番号のゾーン プレフィクスに関係なく、ゾーン プレフィクス選択を無効にして、指定されたゾーンにホップオフするようにコールを強制するために使用できます。たとえば、次の設定では、テクノロジー プレフィクス 2# のすべてのコールは GK-A ゾーンに転送されます。
GK-B(config)#gatekeeper

GK-B(config-gk)#gw-type-prefix 2# hopoff GK-A

Gatekeeper Static Gateway Technology Prefix Registration

あるゲートウェイのテクノロジー プレフィクスを静的に登録するために使用できます。ゲートウェイ VoIP インターフェイス設定がゲートウェイ上で達成するのに従い、ゲートキーパー上で同じ結果を取得します。ゲートウェイの数が多い場合、この設定はゲートウェイ上で行うことをお勧めします。一般に、各ゲートウェイ用のすべてのテクノロジー プレフィクスでゲートキーパーを設定するよりも、各ゲートウェイでテクノロジー プレフィクスを設定するほうが簡単です。
GK-B(config)#gatekeeper

GK-B(config-gk)#gw-type-prefix 1# gw ipaddr ?

A.B.C.D  Gateway's call signaling IP address

ゲートキーパー コール ルーティング アルゴリズム/決定処理

次の図は、Cisco IOS ソフトウェア リリースの 12.4 より前のもので ARQ と LRQ のメッセージを受信した後のゲートキーパー コール ルーティング決定処理を示しています。

エイリアス ベースのコール ルーティング

ゲートキーパー コール ルーティングは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.4 以降で変更されています。H.323-ID と email-ID ベースの照合は、宛先 E.164 番号（DNIS）を処理する前に実行されます。 エンドポイントが指定された H.323-ID/email-ID を登録したことが見つかった場合、ACF が送信されます。次の図は、新しいエイリアス ベースのコール ルーティング処理を説明しています。

Voice Infrastructure and Application（VIA）機能は、既存の Cisco ゲートキーパー イメージのソフトウェア機能拡張です。この機能拡張で、Cisco ゲートキーパーは、同一のプラットフォーム上の 2 つのコール レッグ（IP 間ゲートウェイ）を認識でき、また、複数の IP 間ゲートウェイにわたってトラフィックのロードバランシングができます。複数の IP 間ゲートウェイは事前に定義された VIA ゾーンに含まれます（ゲートウェイとゲートキーパーの両方）。これらのゲートキーパーは Internet Telephony Service Provider（ITSP）ネットワークの端にあり、VoIP 転送ポイントや、VoIP トラフィックがリモート ゾーン宛先の途中でチャネルを通る転送ゾーンと似ています。VIA ゾーンの IP 間のゲートウェイは、着信コールを終了し、それらを最終の宛先へと再度開始します。VIA ゾーンの詳細については、『Cisco マルチサービス IP 間ゲートウェイ機能でのリモート/ローカル間のネットワーク』を参照してください。

注：指定されたinviaゾーンまたはoutviaゾーンが設定に見つからない（つまり、ローカルゾーンまたはリモートゾーンとして定義されていない）場合、ARJメッセージが送信されます。

選択したゾーンに登録されているIP-IP GWを選択するには、次のアルゴリズムを使用します。

1. tech-prefixが見つかった場合（エイリアスベースの照合で）、このtech-prefixを登録した指定されたゾーンのゲートウェイのリストを調べます。

2. tech-prefixが見つからない場合は、指定したゾーンに登録されているゲートウェイのリスト全体を調べます。

3. 手順1または2で見つかった最初のIP-IP GWで、使用可能なリソースを持つものを選択します。

4. リスト内のすべてのIP-IP GWがリソース不足の場合は、最初に見つかったIP-IP GWを選択します（リソース不足の可能性もあります）。

5. IP-IP GWが見つからない場合は、failureを返します。

ローカル ゾーン コールの例

このセクションで提供される例では、2 つのゲートウェイは対応する H.323 ID を伴う Cisco ゲートキーパーで登録します。さらに、ゲートウェイ（GWY）A2 は E.164 アドレスで登録します。次の図は、このセクションのすべての例で使用されます。

このセクションの 3 つのシナリオは、ゲートキーパーが ARQ メッセージに基づいたコールをルーティングするために使用するステップごとの決定処理について説明します。

注：これらの設定キャプチャには、関連する出力のみが表示されます。

シナリオ 1：テクノロジー プレフィクスが設定されていない

GK-A

!

gatekeeper

zone local GK-A abc.com

no shutdown

!

GWY-A1

GWY-A2

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.1.1 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

!--- The IP address configured here should !--- be the RAS address of GK-A !--- and should be reachable from the gateway. !--- In order to find out the RAS address, !--- issue the  show gatekeeper zone status  !--- command on GK-A.

h323-gateway voip h323-id GW-A1@abc.com

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 512.......

direct-inward-dial

port 1/0:23

prefix 512

!--- On outgoing calls through POTS dial-peers, !--- all explicit digit matches are dropped, !--- which is the reason !--- for adding the prefix 512. This has nothing to !--- do with technology prefixes.

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 972.......

session target ras

!--- Uses RAS messages (GK) to get !--- call setup information.

!

gateway

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.22.1.2 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

!--- The IP address configured here !--- should be the RAS address of GK-A. !--- and should be reachable from the gateway. !--- In order to find out the RAS address, !--- issue the  show gatekeeper zone status  !--- command on GK-A.

h323-gateway voip h323-id GW-A2@abc.com

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 512.......

session target ras

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 9725551010

port 1/0/0

!--- This is the FXS port.

!

gateway

!

GK-A でキャプチャされた次の出力は、実際の登録を示しています。GWY-A2 も FXS ポートの E.164 ID を登録していることに注目してください。

GK-A#show gatekeeper endpoints

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    --

172.22.1.1      1720  172.22.1.1      49317 GK-A              VOIP-GW

H323-ID: GW-A1@abc.com

172.22.1.2      1720  172.22.1.2      58196 GK-A              VOIP-GW

E164-ID: 9725551010

H323-ID: GW-A2@abc.com

Total number of active registrations = 2

最初のコール アクション：ユーザA1が972-555-1010のユーザA2にコールします。ARQ の図を使用して、決定処理を実行します。

GK-A は GWY-A1 からの ARQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。No

2. ゾーン プレフィクスは一致しますか。No

3. arq reject-unknown-prefix コマンドは設定されていますか。いいえ。ターゲット ゾーンはローカル ゾーンと同じです。

4. ターゲット ゾーンはローカルですか。Yes

5. テクノロジー プレフィクスはステップ 1 で見つかりましたか。No

6. ターゲット アドレスは登録されていますか。はい。ACF を送信します。

コール セットアップは正常に行われました。

注：GWY-A2には宛先E.164 IDが登録されています（FXSポート）。 そのため、ゲートキーパーはコールを許可することができました。

2 番目のコール アクション：ユーザA2が512-555-1212をダイヤルして、ユーザA1を呼び出します。

GK-A は GWY-A2 からの ARQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。No

2. ゾーン プレフィクスは一致しますか。No

3. arq reject-unknown-prefix コマンドは設定されていますか。いいえ。ターゲット ゾーンはローカル ゾーンと同じです。

4. ターゲット ゾーンはローカルですか。Yes

5. テクノロジー プレフィクスはステップ 1 で見つかりましたか。No

6. ターゲット アドレスは登録されていますか。No

7. デフォルト テクノロジー プレフィクスは設定されていますか。いいえ。ARJを送信します。

コール セットアップは失敗しました。

注：シナリオ2では、テクノロジープレフィクスでこのコールルーティングの問題を解決する方法について説明します。

シナリオ 2：テクノロジー プレフィックスが設定される

このシナリオでは、次の設定変更が行われています。

- GWY-A1：h323-gateway voip tech-prefix 1# コマンドを追加しました。GWY-A1 は、テクノロジー プレフィクス 1# で GK-A を登録します。

- GWY-A1：テクノロジー プレフィクス 1# を伴った GWY-A2 から着信する着番号と一致する、destination-pattern コマンドを伴う POTS ダイヤルピアを追加しました。

- GK-A：zone prefix GK-A コマンドを追加しました。GK-A が管理するローカル ゾーン プレフィクスを定義します。

- GK-A：arq reject-unknown-prefix コマンドを追加しました。これによって、GK-A は、管理するゼロ プレフィクス用に ARQ コールだけを受け付けることを強制されます。シナリオ 1 では、これは設定されませんでした。そのため、ターゲット ゾーンはデフォルトとしてローカル ゾーンに設定されました。

- GWY-A2：VoIP ダイヤルピア設定の下で tech-prefix 1# コマンドを追加しました。このように、GWY-A2 はディジット 1# を発信 VoIP コールの先頭に付加します。GK-A は、宛先ゲートウェイとして GWY-A1 を選択するように、1# パターンを特定します。

GK-A

gatekeeper

zone local GK-A abc.com

zone prefix GK-A 512.......

zone prefix GK-A 972.......

arq reject-unknown-prefix

no shutdown

!

GWY-A1

GWY-A2

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.1.1 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

h323-gateway voip h323-id GW-A1@abc.com

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!

dial-peer voice 3 pots

incoming called-number 972.......

destination-pattern 1#512.......

direct-inward-dial

port 1/0:23

prefix 512

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 972.......

session target ras

!

gateway

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 512.......

session target ras

tech-prefix 1#

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 9725551010

port 1/0/0

!

gateway

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.22.1.2 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

h323-gateway voip h323-id GW-A2@abc.com

!

GK-A でキャプチャされた次の出力は、登録されたテクノロジー プレフィクスを示しています。

GK-A#show gatekeeper gw-type-prefix

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 1#*

Zone GK-A master gateway list:

172.22.1.1:1720 GW-A1

注：h323-gateway voip tech-prefix 1#コマンドでGW-A1を設定する代わりに、この情報をGK-Aでコマンドで手動で設定すると、同じ方法で設定できます。

GK-A(config-gk)#gw-type-prefix 1#* gw ipaddr 172.22.1.1

コール アクション：ユーザA2が512-555-1212をダイヤルして、ユーザA1を呼び出します。

GK-A は GWY-A2 からの ARQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。Yes

注：テクノロジープレフィクスが一致した後、ゲートキーパーはテクノロジープレフィクスを除去してゾーンプレフィクスを分析します。この除去は、ゲートキーパーの分析によってだけ実行されます。発信側ゲートウェイは、終端側ゲートウェイへのコール セットアップ内に引き続きテクノロジー プレフィクスを追加します。

2. ゾーン プレフィクスは一致しますか。はい。ターゲット ゾーンをローカル ゾーンと同じに設定します。

3. エイリアス名（テクノロジー プレフィクスを除去した後）は登録済みのゲートウェイと一致しますか。No.（はいの場合、ACF を送信します）。

4. ターゲット ゾーンはローカルですか。Yes

5. テクノロジー プレフィクスはステップ 1 で見つかりましたか。Yes

6. テクノロジー プレフィクス付きのローカル ゲートウェイは見つかりましたか。はい。ACF を送信します。

コール セットアップは正常に行われました。

この GK-A debug コマンド出力は、前述の動作を示したものです。

注：このdebugコマンドは役に立ちますが、隠されたデバッグです。そのため、パーサーはデバッグを示しません。

GK-A#debug gatekeeper main 5

*Jun 19 09:50:10.086: gk_rassrv_arq: arqp=0x631CC400, crv=0x82, answerCall=0

*Jun 19 09:50:10.086: gk_dns_locate_gk(): No Name servers

*Jun 19 09:50:10.086: rassrv_get_addrinfo(1#5125551010): Matched tech-prefix 1#

*Jun 19 09:50:10.086: rassrv_get_addrinfo(1#5125551010): Matched zone prefix 512

*Jun 19 09:50:10.118: gk_rassrv_arq: arqp=0x631CC400, crv=0x1A, answerCall=1

注：これは、より直感的な代替設定です。

- h323-gateway voip tech-prefix 512 コマンドを発行して、テクノロジー プレフィクス 512 付きで登録するように GWY-A1 を設定します。

- destination-patternには既に512が含まれているため、GWY-A2はVoIPダイヤルピアコールレッグでプレフィックスを渡す必要はありません。そのため、GWY-A2設定でtech-prefix 1#コマンドを取り出し、GWYのPots-Dialピアの下下で1.

シナリオ 3：デフォルトのテクノロジー プレフィックスが設定される

このシナリオでは、GWY-A1 はテクノロジー プレフィクス 1# 付きで登録されており、GK-A はデフォルト テクノロジー プレフィクス ゲートウェイに一致するテクノロジー プレフィクスなしでコールをルーティングするように設定されます。そのため、GWY-A2 は宛先テクノロジー プレフィクスを通すように設定する必要はありません。

GK-A

!

gatekeeper

zone local GK-A abc.com

zone prefix GK-A 512.......

zone prefix GK-A 972.......

gw-type-prefix 1#* default-technology

arq reject-unknown-prefix

no shutdown

!

GWY-A1

GWY-A2

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.1.1 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

h323-gateway voip h323-id GW-A1@abc.com

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 512.......

direct-inward-dial

port 1/0:23

prefix 512

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 972.......

session target ras

!

gateway

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 512.......

session target ras

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 9725551010

port 1/0/0

!

gateway

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.22.1.2 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

h323-gateway voip h323-id GW-A2@abc.com

!

GK-A でキャプチャされた次の出力は、登録されたテクノロジー プレフィクスを示しています。

GK-A#show gatekeeper gw-type-prefix

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 1#* (Default gateway-technology)

Zone GK-A master gateway list:

172.22.1.1:1720 GW-A1

コール アクション：ユーザA2が512-555-1212をダイヤルして、ユーザA1を呼び出します。

GK-A は GWY-A2 からの ARQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。No

2. ゾーン プレフィクスは一致しますか。はい。ターゲット ゾーンをローカル ゾーンと同じに設定します。

3. ターゲット ゾーンはローカルですか。Yes

4. テクノロジー プレフィクスはステップ 1 で見つかりましたか。No

5. ターゲット アドレスは登録されていますか。No

6. デフォルト テクノロジー プレフィクスは設定されていますか。はい。テクノロジー プレフィクス付きのローカル ゲートウェイ（1 つだけが利用可能）を選択します。

7. ACF を送信します。

コール セットアップは正常に行われました。

リモート ゾーン コールの例

ここで示す例では、2 つの H.323 ゾーンである、GK-A で制御されるものと GK-B で制御されるものがあります。

このセクションのシナリオは、ゲートキーパーが ARQ メッセージと LRQ メッセージに基づいたコールをルーティングするために使用するステップごとの決定処理について説明します。

注：次の設定例では、関連する出力のみを示しています。

シナリオ 1：デフォルトのテクノロジー プレフィックスで設定されたゾーン ゲートキーパー

このシナリオでは、GWY-A1 はテクノロジー プレフィクス 1# とともに GK-A に登録され、GWY-B1 はテクノロジー プレフィクス 2# とともに GK-B に登録されます。両方のゲートキーパーはデフォルトのテクノロジー プレフィクス ゲートウェイで設定されます。

GK-A

GK-B

!

gatekeeper

zone local GK-A abc.com 172.22.1.3

zone remote GK-B abc.com 172.22.2.3 1719

zone prefix GK-B 214.......

zone prefix GK-A 512.......

gw-type-prefix 1#* default-technology

arq reject-unknown-prefix

no shutdown

!

!

gatekeeper

zone local GK-B abc.com 172.22.2.3

zone remote GK-A abc.com 172.22.1.3 1719

zone prefix GK-B 214.......

zone prefix GK-A 512.......

gw-type-prefix 2#* default-technology

no shutdown

!

GWY-A1

GWY-B1

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.1.1 255.255.255.0

half-duplex

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

h323-gateway voip h323-id GW-A1@abc.com

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 512.......

direct-inward-dial

port 1/0:23

prefix 512

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern ..........

session target ras

!

gateway

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.2.1 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-B ipaddr 172.22.2.3 1718

h323-gateway voip h323-id GWY-B1@abc.com

h323-gateway voip tech-prefix 2#

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 214.......

direct-inward-dial

port 3/0:23

prefix 214

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern T

session target ras

!

gateway

!

コール アクション：ユーザA1が214-555-1111をダイヤルして、ユーザB1をコールします。

GK-A は GWY-A1 からの ARQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。No

2. ゾーン プレフィクスは一致しますか。はい。ターゲット ゾーンをリモート GK-B ゾーン（214）と同じに設定します。

3. ターゲット ゾーンはローカルですか。No

4. LRQ を GK-B に送信します。

GK-B は GK-A から LRQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。No

2. ゾーン プレフィクスは一致しますか。はい。ターゲット ゾーンをローカル ゾーンと同じに設定します。

3. ターゲット ゾーンはローカルですか。Yes

4. テクノロジー プレフィクスはステップ 1 で見つかりましたか。No

5. ターゲット アドレスは登録されていますか。No

6. デフォルト テクノロジー プレフィクスは設定されていますか。はい。テクノロジー プレフィクス付きのローカル ゲートウェイ（2#）を選択します。

7. LCF を GK-A に送信します。

GK-A は、終端側ゲートウェイ情報とともに GK-B から LCF を受信します。

GK-A は ACF を GWY-A1 に送信します。

コール セットアップは正常に行われました。

シナリオ 2：デフォルトのテクノロジー プレフィックスなしで設定されるゾーン ゲートキーパー

このシナリオでは、GWY-A1 はテクノロジー プレフィクス 1# とともに GK-A に登録され、GWY-B1 はテクノロジー プレフィクス 2# とともに GK-B に登録されます。GWY-A1 は(214）へのコールを実行するときに着番号文字列にテクノロジー プレフィクス 2# を追加し、GWY-B1 は（512）へのコールを実行するときに着番号文字列にテクノロジー プレフィクス 1# を追加します。

GK-A

GK-B

!

gatekeeper

zone local GK-A abc.com

zone remote GK-B abc.com 172.22.2.3 1719

zone prefix GK-B 214*

zone prefix GK-A 512*

arq reject-unknown-prefix

no shutdown

!

!

gatekeeper

zone local GK-B abc.com 172.22.2.3

zone remote GK-A abc.com 172.22.1.3 1719

zone prefix GK-B 214*

zone prefix GK-A 512*

no shutdown

!

GWY-A1

GWY-B1

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.1.1 255.255.255.0

half-duplex

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

h323-gateway voip h323-id GW-A1@abc.com

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 512.......

direct-inward-dial

port 1/0:23

prefix 512

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 214.......

session target ras

tech-prefix 2#

!

gateway

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.2.1 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-B ipaddr 172.22.2.3 1718

h323-gateway voip h323-id GWY-B1@abc.com

h323-gateway voip tech-prefix 2#

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 214.......

direct-inward-dial

port 3/0:23

prefix 214

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern T

session target ras

tech-prefix 1#

!

gateway

!

最初のコール アクション： ユーザ B1 は 512-555-1212 をダイヤルしてユーザ A1 を呼び出します。

GK-B は GWY-B1 からの ARQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。No

2. ゾーン プレフィクスは一致しますか。No

注：GK-Bは1#テクノロジープレフィクスを認識しないため、着信者番号の一部であると見なし、ゾーンプレフィクスとして読み取ります。

3. ターゲット ゾーンはローカルですか。Yes

注：GK-Bは、arq reject-unknown-prefixコマンドが設定されていないため、デフォルトのターゲットゾーンはローカルゾーンとなります。

4. テクノロジー プレフィクスはステップ 1 で見つかりましたか。No

5. ターゲット アドレスは登録されていますか。No

6. デフォルト テクノロジー プレフィクスは設定されていますか。No

7. ARJ を GWY-B1 に送信します。

コール セットアップは失敗しました。

次の出力は、この動作をさらに具体的に示すために GK-B でキャプチャされました。

!--- From debug gatekeeper main 5.

GK-B#

gk_rassrv_arq: arqp=0x62F6A7E0, crv=0x22, answerCall=0

gk_dns_locate_gk(): No Name servers

rassrv_get_addrinfo(1#5125551212): Tech-prefix match failed

rassrv_get_addrinfo(1#5125551212): unresolved zone prefix, using source zone GK-B

rassrv_get_addrinfo(1#5125551212): unknown address and no default technology defined

gk_rassrv_sep_arq(): rassrv_get_addrinfo() failed (return code = 0x103)

!--- From debug ras.

GK-B#

RecvUDP_IPSockData successfully rcvd message of length 156 from 172.22.2.1:51141

ARQ (seq# 1796) rcvdparse_arq_nonstd: ARQ Nonstd decode succeeded, remlen= 156

IPSOCK_RAS_sendto: msg length 4 from 172.22.2.3:1719 to 172.22.2.1: 51141

RASLib::RASSendARJ: ARJ (seq# 1796) sent to 172.22.2.1

この問題を解決するため、リモート ゾーン テクノロジー プレフィクスを特定するようにゲートキーパーを設定します。

- これを GK-B に追加します。

GK-B(config-gk)#gw-type-prefix 1# hopoff GK-A

- これを GK-A に追加します。

GK-A(config-gk)#gw-type-prefix 2# hopoff GK-B

終端側ゲートウェイ内の POTS ダイヤルピアが、テクノロジー プレフィクス付きで着信ダイヤル文字列と一致するように更新する必要があることに注目してください。

GK-A

GK-B

!

gatekeeper

zone local GK-A abc.com

zone remote GK-B abc.com 172.22.2.3 1719

zone prefix GK-B 214*

zone prefix GK-A 512*

arq reject-unknown-prefix

gw-type-prefix 2# hopoff GK-B

no shutdown

!

!

gatekeeper

zone local GK-B abc.com 172.22.2.3

zone remote GK-A abc.com 172.22.1.3 1719

zone prefix GK-B 214*

zone prefix GK-A 512*

gw-type-prefix 1# hopoff GK-A

no shutdown

!

GK-B

GWY-B1

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.1.1 255.255.255.0

half-duplex

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-A ipaddr 172.22.1.3 1718

h323-gateway voip h323-id GW-A1@abc.com

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!

!--- This dial-peer is used for !--- incoming calls from the PSTN.

dial-peer voice 1 pots

incoming called-number 512.......

direct-inward-dial

port 1/0:23

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 214.......

session target ras

tech-prefix 2#

!

!--- This dial-peer is used to !--- terminate (512) calls coming !--- from the VoIP network. Notice !--- that the technology prefix !--- is matched to select the dial-peer !--- but does not pass it to !--- the PSTN.

dial-peer voice 3 pots

destination-pattern 1#512.......

direct-inward-dial

port 1/0:23

prefix 512

!

dial-peer voice 4 voip

destination-pattern 972.......

session target ras

!

gateway

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.2.1 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id GK-B ipaddr 172.22.2.3 1718

h323-gateway voip h323-id GWY-B1@abc.com

h323-gateway voip tech-prefix 2#

!

dial-peer voice 1 pots

incoming called-number 214.......

direct-inward-dial

port 3/0:23

prefix 214

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern T

session target ras

tech-prefix 1#

!

dial-peer voice 3 pots

destination-pattern 2#214.......

port 3/0:23

prefix 214

!

gateway

!

2 番目のコール アクション： ユーザ B1 は 512-555-1212 をダイヤルしてユーザ A1 を呼び出します。

GK-B は GWY-B1 からの ARQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。Yes

2. ホップオフ テクノロジー プレフィクスは存在しますか。Yes

3. LRQ を GK-A に送信します。

注：LRQには、GK-A分析の着番号にテクノロジープレフィクスが含まれています。

GK-A は GK-B から LRQ を受信します。

1. テクノロジー プレフィクスは一致しますか。Yes

2. ホップオフ テクノロジー プレフィクスは存在しますか。No

注：コールルーティングの分析を続行するために、GK-Aはテクノロジープレフィクスを除去します。テクノロジー プレフィクスは、ゲートウェイがコール レッグを設定するときに着番号に残っています。

3. ゾーン プレフィクスは一致しますか。はい。ターゲット ゾーンをローカル ゾーンと同じに設定します。

4. ターゲット ゾーンはローカルですか。Yes

5. テクノロジー プレフィクスはステップ 1 で見つかりましたか。Yes

6. テクノロジー プレフィクス付きのローカル ゲートウェイを見つけましたか。Yes

7. LCF を GK-B に送信します。

GK-B は、終端側ゲートウェイ情報とともに GK-A から LCF を受信します。

GK-B は ACF を GWY-B1 に送信します。

コール セットアップは正常に行われました。

次のコマンド出力は、この動作をさらに具体的に示すために GK-B でキャプチャされました。

!--- From debug gatekeeper main 5.

GK-B#

gk_rassrv_arq: arqp=0x62ED2D68, crv=0x24, answerCall=0

gk_dns_locate_gk(): No Name servers

rassrv_get_addrinfo(1#5125551212): Matched tech-prefix 1#

rassrv_put_remote_zones_from_zone_list() zone GK-A

gk_rassrv_irr: irrp=0x62F0D8FC, from 172.22.2.1:51141

GK-B#

GK-B#

!--- From debug ras.

RecvUDP_IPSockData successfully received message of

length 156 from 172.22.2.1:51141

ARQ (seq# 1809) rcvdparse_arq_nonstd: ARQ Nonstd decode

succeeded, remlen= 156

IPSOCK_RAS_sendto: msg length 104 from

172.22.2.3:1719 to 172.22.1.3: 1719

RASLib::RASSendLRQ: LRQ (seq# 1042) sent to 172.22.1.3

IPSOCK_RAS_sendto: msg length 7 from 172.22.2.3:1719 to 172.22.2.1: 51141

RASLib::RASSendRIP: RIP (seq# 1809) sent to 172.22.2.1

RecvUDP_IPSockData successfully rcvd message of length

131 from 172.22.1.3:1719

LCF (seq# 1042) rcvdparse_lcf_nonstd: LCF Nonstd

decode succeeded, remlen= 131

IPSOCK_RAS_sendto: msg length 34 from 172.22.2.3:1719

to 172.22.2.1: 51141

RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 1809) sent to 172.22.2.1

RecvUDP_IPSockData successfully rcvd message of length

76 from 172.22.2.1:51141

検証とトラブルシューティングに関するコマンド

このセクションでは、ゲートキーパーとゲートウェイのコール ルーティング問題を確認してトラブルシューティングを行うために使用される show コマンドと debug コマンドのリストを示します。

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

- show gateway：ゲートウェイの E.164 および H.323 エイリアス登録を確認するために使用されます。

- show gatekeeper endpoints：ゲートキーパーとともに登録された E.164 と H.323 エイリアスを確認するために使用されます。

- show gatekeeper gw-type-prefix：ゲートキーパーで E.164 プレフィクス登録を確認するために使用されます。

- ゲートキーパのゾーン プレフィクスの表示 | status：ゾーンステータスと設定パラメータを確認するために使用します。

- debug ras：ゲートウェイとゲートキーパーに適用できます。

- debug h225 asn1：ゲートウェイとゲートキーパーに適用できます。

- show dial-peer voice：ダイヤル ピアの下で設定済みのテクノロジー プレフィクスを確認するために使用されます。

関連情報

- H.323 ゲートキーパーについて

- ゲートキーパー登録問題のトラブルシューティング

- ボイス：Cisco IOS プラットフォームにおける着信および発信ダイヤルピアの照合方法について

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems