内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

サポートされない機能

コンフィギュレーション

プラットフォームのサポート

既知の問題

アプリケーション

関連情報

概要

VIC-2BRI-S/T-TE などの ISDN 音声インターフェイス カード（VIC）は、構内網と公衆網との接続がサポートされており、直接、PSTN（公衆電話交換網）および PBX、PABX（構内交換機）に接続できます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントでは、下記の ISDN BRI VIC を取り上げています。

- VIC-2BRI-S/T-TE

- VIC-2BRI-NT/TE

- VIC2-2BRI-NT/TE

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

製品番号

製品番号

説明

VIC-2BRI-S/T-TE

2 ポート ISDN BRI VIC、S/T インターフェイス、Terminal Equipment（TE）

VIC-2BRI-NT/TE

2 ポート ISDN BRI VIC、S/T インターフェイス、Network Termination（NT）または TE

VIC2-2BRI-NT/TE

2 ポート ISDN BRI VIC、S/T インターフェイス、NT あるいは TE

機能

次の表には、ISDN BRI VIC でサポートされている機能がリストされています。

機能

説明

音声ポート

ISDN BRI x 2 ポート（B チャネル x 4）。VIC（Voice Interface Card）1 枚で、4 チャンネルの音声コールをサポート。

ISDN インターフェイス

ISDN BRI S/T RJ-45

接続

VIC-2BRI-S/T-TE:TE ISDNインターフェイスを提供します。CO スイッチ（局用交換機）、または NT（Network Termination）を提供する PBX と接続可能。この VIC に ISDN 電話やファックスを接続することはできません（それには、NT を実装する必要があります）。VIC-2BRI-NT/TE:TEまたはNTを提供します。VIC2-2BRI-NT/TE:TEまたはNTを提供します。ネットワーク側あるいはユーザ側として、公衆網としての PBX やキー システムに接続（ISDN 音声 BRI）。 特許出願中のフレキシブルなレイヤ 2（L2）およびレイヤ 3（L3）コンフィギュレーションをサポート。

ISDN スイッチ タイプ

すべての Cisco IOS(R) でサポートされている、全てのISDN BRI Switch Type に対応。

VIC2-2BRI-NT/TE は同様の機能の古いカードを置き換えるハードウェアによる新世代の VIC であり、製造でのコンポーネントの問題が解消されています。これらの BRI カードでは新機能も導入されており、これにより、必要な Stock Keeping Unit（SKU）数が削減されています。

VIC2-2BRI-NT/TE は NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE でサポートされており、一方、VIC-2BRI-S/T-TE と VIC-2BRI-NT/TE は、現在、NM-1V/2V でサポートされています。

サポートされない機能

ISDN BRI VIC ではサポートされていない機能を次に示します。

- ISDN 付加サービス

- B チャネル上のデータ コール

- Group 4（G4）ファックス（ISDN デジタル ファックス）

- D チャネル上のコール

- NM-1Vに VIC-2BRI-S/T-TE を搭載した場合、コールは2 チャンネルまでとなります。2 つ目の BRI ポートはシャットダウンされます。

- NM-2V で VIC-2BRI-S/T-TE を使用する場合に発信できるのは、4 コールになります。2 つ目のスロットに別の VIC がある場合は、VIC-2BRI-S/T-TE の 2 つ目の BRI ポートはシャットダウンされます。

- ISDN BRI の VIC は、別の交換機との接続に対してだけサポートされます。(例えば、PBX または PSTN など）。 ISDN BRI 電話との接続はサポートされていません。

コンフィギュレーション

ISDN パラメータは、データ用のISDN BRI インターフェイス と同じように設定します。

注：音声ネットワークモジュールのデジタル信号プロセッサ(DSP)に音声コールをルーティングするには、isdn incoming-voice modemコマンドが必要です。このコマンドの詳細は、『isdn incoming-voice modem』を参照してください。

Cisco IOS ソフトウェアの音声機能の設定については、『Cisco 3600 シリーズでの VoIP』を参照してください。

注：Cisco IOSソフトウェアでは、voice-port <slot>/<VIC slot>/<unit>グローバル設定コマンドを発行して、音声ポートパラメータを設定します。

Cisco ルータで VoIP の設定に使われるコマンドは、次の表に示されているルータ プラットフォームでほとんど共通です。

Catalyst 4000 で Catalyst OS（CatOS）の音声機能を設定するには、『音声インターフェイスの設定』を参照してください。

プラットフォームのサポート

Cisco IOS サポート^1

1751、1760^3

2600

2600XM/2650XM

3620^4、3640 2

3660 2

2691、3725、3745

VG200

VIC-2BRI-S/T-TE 2 ポート ISDN BRI VIC、S/T インターフェイス、TE

Not Supported

12.0(2)XD、12.0(3)T、12.0XK、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.2(11)YT、12.3(1)

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

12.0(7)XK、12.1(1)T、12.1(5)YB、12.1(5)YD、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.2(11)YT、12.2(15)ZJ、12.3(1)、12.3(2)T

すべてのバージョン

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

VIC-2BRI-NT-TE 2 ポート ISDN BRI VIC、S/T インターフェイス、NT、TE

すべてのバージョン

12.1(3)XI、12.1(5)T、12.1(5)YB、12.1(5)YD、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.2(11)YT、12.3(1)

12.2(8)T1、12.2(11)T、12.2(11)YT、12.2(12)、12.2(15)ZJ、12.3(1)、12.3(2)T

12.1(3)XI、12.1(5)T、12.1(5)YB、12.1(5)YD、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.2(11)YT、12.2(15)ZJ、12.3(1)

12.1(3)XI、12.1(5)T、12.1(5)YB、12.1(5)YD、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(2)XT、12.2(11)YT、12.2(15)ZJ、12.3(1)

12.2(11)YT、12.2(13)T、12.2(15)ZJ、12.3(1)、12.3(2)T、12.3(4)XD

12.1(5)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.3(1)

VIC2-2BRI-NT-TE 2 ポート ISDN BRI VIC、S/T インターフェイス、NT、TE

12.2(15)ZL、12.3(2)XA、12.3(2)XC、12.3(2)XE、12.3(4)T、12.3(5)

Not Supported

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T（Cisco 3620.4ではサポートされていません）

12.2(15)ZJ、12.3(4)T

12.2(15)ZJ、12.3(4)T、12.3(4)XD

Not Supported

1 音声サポートには、1700 シリーズ ルータでは Cisco IOS ソフトウェア音声機能セット、2600/3600 シリーズ ルータでは Cisco IOS ソフトウェア PLUS 機能セットが必要です。

2 3631 ルータでは音声サポートはありません。

3Cisco 1750 ルータ プラットフォームでは BRI VIC はサポートされていません。

4Cisco 3620 シリーズ ルータでは VIC2-2BRI-NT-TE カードはサポートされていません。

既知の問題

このセクションでは、BRI VIC に関する既知の問題をいくつか取り上げています。

BRI 音声インターフェイスの設定時に、次のエラー メッセージを受け取ります。

%C542-1-INSUFFICIENT_DSPS: VNM(1), cannot support all voice channels on VICs.

VIC-2BRI-S/T-TE には音声ネットワーク モジュールが処理できるよりも多くの B チャネルを置けることが、この原因です。NM-1V には DSP が 2 つ備わっているので、2 つの音声コールを処理できます。 NM-2V には DSP が 4 つ備わっているので、4 つの音声コールを処理できます。 この詳細については、Error Message Decoder （登録ユーザ専用）のエラー メッセージ %C542-1-INSUFFICIENT_DSPS （登録ユーザ専用）を参照してください。

もう 1 つの既知の問題は、Cisco Bug ID CSCdv00152 （登録ユーザ専用）によるものです。

BRI ポートの CLI で compand-type a-law コマンドがありません。

このバグは、 BRI-VIC の北米地域での使用を制限していました。誤ったコンパンド デコーディングが適用されて音声のひずみが発生するためです。この不具合は Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(2) と 12.2(3)T で発生し、12.2(5) と 12.2(8)T のリリースで解決されています。

アプリケーション

次の例には、BRI VIC の応用例の 1 つが示されています。BRI VIC を直接 PSTN や ISDN PBX に接続できることを確認してください。

注：提供されているCisco IOSソフトウェアリリースは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最低限のバージョンです。機能、モジュール、インターフェイス カード、またはシャーシをサポートする Cisco IOS ソフトウェアのリリースを網羅したリストは、Software Advisor （登録ユーザ専用）ツールを参照してください。

注：このドキュメントで提供されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool(登録ユーザ専用)を参照してください。

関連情報

- 音声インターフェイス カードおよび ISDN BRI 音声モジュールでの ISDN BRI NT/TE インターフェイスの設定

- ネットワーク側の ISDN BRI 音声インターフェイス カードの設定

- BRI トラブルシューティングでの show isdn status コマンドの使用

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems