内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

T1 シグナリング：CASおよびCCS

CCS

CAS

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

関連情報

概要

このドキュメントでは、Voice over IP（VoIP）およびデジタル PRI 上の共通チャネル信号（CCS）で通信するために、このドキュメントの 2 台のルータに必要な設定について説明します。

この設定では、2台のルータがIPセグメントを介してバックツーバックで接続されていることに注意してください。しかし、ほとんどのトポロジでは、音声対応ルータを任意の場所に配置しています。通常、音声ルータは LAN 接続を経由して、WAN に接続されている他のルータに接続します。音声ルータが専用回線を介して接続されていない場合、すべてのWAN接続コンフィギュレーションコマンドは、音声ルータではなく、WANに接続されているルータで設定されます。このドキュメントの設定を参照してください。

この設定例では、Cisco 3640ルータとCisco AS5300ルータを使用していますが、これらの設定はCisco 2600シリーズルータにも使用できます。

前提条件

要件

VoIPを使用するようにCiscoルータを設定する前に、Cisco IOS®ソフトウェアのQuality of Service(QoS)機能の概念を理解しておくことをお勧めします。QoS機能の詳細については、Cisco.comのCisco IOS QoSページの「キューイング、トラフィックシェーピング、およびフィルタリング」および「QoSシグナリング」を参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 2600 および 3640 シリーズ ルータ

- Cisco AS5300

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

T1 シグナリング：CASおよびCCS

テレフォニーの世界のシグナリングは、回線ステータスの監視とアドバタイズ、コールの接続時にデバイスにアラートを送信する、ルーティングおよびアドレッシング情報などの機能を提供します。

T1 環境のシグナリング情報には、次に示す 2 種類の方式があります。

- CCS

- 個別線信号方式(CAS)

CCS

CCS は、情報用の帯域外でシグナリング情報を伝送します。このシグナリング タイプの中で、特に広く使用されているものは ISDN です。ISDN PRIを使用する場合の欠点の1つは、1つのDS0（音声チャネル）を削除することです。この場合、シグナリングを使用します。したがって、1つのT1には、ユーザデータ用に23のDS0またはBチャネル、シグナリング用に1つのDS0またはDチャネルがあります。Non Facility Associated Signaling(NFAS)を使用すると、1つのDチャネルで複数のPRIを制御できます。 したがって、NFASグループの他のPRIを設定して、24のDS0をすべてBチャネルとして使用できます。PRIシグナリングを使用すると、特に56 Kモデムの登場により、可能な最大の接続レートが保証されます。これは、ISDN のクリア チャネル機能を示しています。

CCSを使用するもう1つの欠点（ネットワーク図を参照）は、PBXがデジタルT1 PRIカードを必要とすることであり、これはE&Mシグナリングカードよりも高価です。AS5300とPBXの間でCASを実行する場合は、同じネットワーク図でE&Mシグナリングカードが使用されます。

CAS

CAS は情報用の帯域内でシグナリング情報を伝送します（インバンド シグナリング）。これは音声信号が、回線ステータス、アドレス、呼び出し信号と同じ回線で伝送されることを意味します。フル T1 回線には 24 のチャネルがあり、CAS は音声パケットの間にシグナリング パケットを割り込ませます。そのため、音声用に 24 チャネルをフルで使用できます。

T1 環境では、さまざまな種類の CAS シグナリングを使用できます。最も一般的な形式の CAS シグナリングは、ループスタート、グラウンド スタート、および E&M シグナリングです。CAS シグナリングの最大の欠点は、ネットワークが音声パケットなどの情報 IP パケットからビットを使用して、シグナリング機能を実行することです。そのため、CASシグナリングはrobbed-bitシグナリングと呼ばれることが多い。

モデムで可能な最高の接続速度を実現しようとする場合、CASは最適な選択肢ではありません。ほとんどのモデムは信号品質を調整でき、高速信頼性の高い接続を提供できます。ただし、CAS回線で56 Kモデムを使用すると、CASシグナリングを使用するトランクごとの通信のダウンストリーム方向で、接続速度が約2 K低下します。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- Cisco 3640 San Jose

- Cisco AS5300 Raleigh

Cisco 3640 San Jose

sanjose3640A#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3640

!

logging buffered 60000 debugging

enable password cisco

!

no ip subnet-zero

!

!

!

!

voice-port 1/0/0

!

voice-port 1/0/1

!

voice-port 3/0/0

operation 4-wire

!

voice-port 3/0/1

operation 4-wire

!

voice-port 3/1/0

!

voice-port 3/1/1

!

dial-peer voice 1 pots

!--- More on dial peers.

destination-pattern 4552468

port 1/0/1

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 3006

session target ipv4:10.2.1.2

!

dial-peer voice 3 pots

destination-pattern 5551234

port 1/0/0

!

dial-peer voice 4 voip

destination-pattern 4005

fax-rate 9600

session target ipv4:10.2.1.2

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

no fair-queue

clockrate 64000

!

interface Serial2/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

clockrate 38000

!

interface Serial2/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Serial2/3

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Cisco AS5300 Raleigh

AS5300#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname AS5300

!

boot system flash c5300-js-mz_113-6_na2.bin

enable password cisco

!

isdn switch-type primary-dms100

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

controller T1 2

clock source internal

!

controller T1 3

clock source internal

!

!

dial-peer voice 1 voip

!--- More on dial peers.

destination-pattern 4552468

session target ipv4:10.2.1.1

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 3...

direct-inward-dial

port 0:D

prefix 3

!

dial-peer voice 4 pots

destination-pattern 4...

direct-inward-dial

port 0:D

prefix 4

!

dial-peer voice 3 voip

destination-pattern 5551234

fax-rate 9600

session target ipv4:10.2.1.1

!

!

voice-port 0:D

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.1.2 255.255.255.0

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-dms100

isdn tei-negotiation first-call

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

logging buffered 60000 debugging

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debugコマンドを発行する前に、『debugコマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug voip ccapi inout：コールセッションアプリケーションと基盤となるネットワーク固有のソフトウェア間のインターフェイスとして機能する、コール制御APIを介した実行パスをトレースするために使用します。このコマンドの出力を使用して、ルータによるコールの処理方法を理解できます。

- debug vpm all：すべてのdebug vpmコマンドを有効にするために使用します。debug vpm spi、debug vpm signal、および debug vpm dsp）をイネーブルにするために使用します。

注：このデバッグは多くの出力を生成します。

- show call active voice：アクティブコールテーブルの内容を表示するために使用します。このテーブルには、ルータを介して現在接続されているすべてのコールが表示されます。

- show call history voice：通話履歴テーブルの表示に使用します。コール履歴テーブルには、VoIPが有効になってから、このルータ経由で接続されたすべてのコールのリストが降順で表示されます。特定のキーワードを使用して、通話履歴テーブルのサブセットを表示できます。

- show voice port：特定の音声ポートの設定情報を表示するために使用します。

関連情報

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカルサポート - Cisco Systems