内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

E1 R2 カスタマイゼーション

関連情報

概要

このドキュメントでは、コントローラE1の下のcas-customコマンドを使用して、E1 R2国バリアントおよび個別線信号方式(CAS)パラメータをカスタマイズする方法について説明します。このドキュメントは、『E1 R2 Signaling Theory』および『E1 R2 Configuration and Troubleshooting』ドキュメントとともに使用する必要があります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 2911 ルータ

- Cisco IOS®ソフトウェアリリース15.4(3)M4

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

E1 R2 カスタマイゼーション

コマンドcas-customの下のサブコマンドは、国のバリアントに対応し、CASパラメータをカスタマイズするために使用されます。

次のコマンドシーケンスは、すべてのcas-customサブコマンドオプションを表示する方法を示しています。

E1R2Router(config)#controller E1 0/0/0

E1R2Router(config-controller)#ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-compelled ani

E1R2Router(config-controller)#cas-custom 1

E1R2Router(config-ctrl-cas)#?

CAS custom commands:

alert-wait-time Time to wait for alert indication for incoming R2 calls

ani-digits         Expected number of ANI digits

ani-timeout          Timeout for ANI digits

answer-guard-time   Wait Between Group-B Answer Signal And Line Answer

answer-signal        Answer signal to be used

caller-digits       Digits to be collected before requesting CallerID

category            Category signal

cc-reanswer-to        Collect Call Reanswer TO

country               Country Name

debounce-time      Debounce Timer

default             Set a command to its defaults

disconnect-tone    Provide tone to the calling party after sending group B register signal

dnis-complete     Send I-15 after DNIS digits for dial-out

dnis-digits         Expected number of DNIS digits

double-answer     Send Double Answer To Block Collect Calls

dtmf              DTMF Inter Digit Timer in MilliSeconds

exit          Exit from cas custom mode

groupa-callerid-end  Send Group-A Caller ID End

invert-abcd           invert the ABCD bits before tx and after rx

ka                    KA Signal

kd                    KD Signal

metering           R2 network is sending metering signal

mfc-signal-level      R2 MFC signal level

nc-congestion         Non Compelled Congestion signal (applicable to semi-compelled and compelled)

no                    Negate a command or set its defaults

proceed-to-send       Suppress proceed-to-send signal for pulsed line signaling

reanswer-time         Reanswer Timer

release-ack           Send Release Acknowledgement to Clear Forward

release-guard-time    Release Guard Timer

request-category      DNIS Digits to be collected before requesting category

seizure-ack-time      Seizure to Acknowledge timer

signal-end-to-end     Transfer R2 Category and Answer signals end-to-end

timer                 configure timer

trunk-group           Configure interface to be in a trunk group

unused-abcd           Unused ABCD bit values

ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-compelled aniコマンドは、ds0-groupを作成するためだけに最初に使用する必要があります。必要に応じて、グループ番号を付けたcas-customコマンドを使用して、グループをカスタマイズできます。

サポートされている国に応じてすべての関連パラメータを設定するには、まず国名 use-defaultパラメータを設定することをお勧めします。特定の構内交換機(PBX)またはスイッチに対応するために必要な追加のカスタマイズには、他のcas-customサブコマンドを使用します。

注：CASパラメータを柔軟にカスタマイズできるため、ユーザエラーのマージンが増加する可能性があります。

国を選択した後にカスタマイズを入力する必要があります。または、CASパラメータがデフォルトに戻ります。この例では、最後の文はすべてのCASパラメータをブラジルのデフォルト設定に戻します。ブラジルのデフォルト設定では、caller-digits 4コマンドが無効になります。

(config-controller)#cas-custom 1

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

(config-ctrl-cas)#caller-digits 4

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

cas-customコマンドのパラメータを表示する方法が分かったので、次の表では、これらのパラメータとそれぞれの用途について詳しく説明します。

コマンドパラメータ

説明

ani-digits min 0-64 max 0-64

ルータがAutomatic Number Identification（ANI；自動番号識別）の最小番号を受信しない場合、ルータはコールをクリアします。ルータがANIディジットの最大数を収集した後、ルータは発信者ID Endを送信し、Forward Group-I-15信号を待機しません。

ani-timeout 1 ～ 15秒

デフォルトのlast-tone-timeoutは3秒です。一部のスイッチでは、ANIディジットをパルス出力するのに3秒以上かかります。したがって、これは設定可能です。ルータがANIディジットを待ってコールを中断している間にタイムアウトした場合は、このタイマー引数を増やします。

caller-digits 1-64

International Telecommunication Union（ITU；国際電気通信連合）のデフォルトは1です。これは、ルータが最初のDialed Number Information Service（DNIS；着信番号情報サービス）ディジットを受信した後で、ANIを要求することを意味します。

groupa-callerid-end

中国、タイ、メキシコなどの国々は、ANI収集にGroup-C信号を使用しています。これが設定されている場合、ルータはBackward Group-A-1信号をCaller ID Endとして使用します。設定されていない場合、ルータはGroup-C信号である可能性がある国のデフォルトを使用します。

kA 1 ～ 15

これは中国で使用されています。これは、Backward Group-A-6信号に応答して送信される発信側のカテゴリです。着信コールの場合、ルータはkA値を収集します。発信コールの場合、ルータは設定されていればkAを送信します。それ以外の場合、ルータはその国のデフォルトカテゴリを送信します。

kd 1-15

これは中国で使用されています。これは、Backward Group-A-3信号に応答して送信されるカテゴリです。着信コールでは、ルータはkd値を収集します。発信コールの場合、ルータは設定されていればkdを送信します。それ以外の場合は、その国のデフォルトカテゴリを送信します。

dnis-digits min 1 max 1-64

ルータがあらかじめDNISディジットの数を知らない場合、DNISの終了を検出するには、タイムアウトメカニズム（3秒）に依存する必要があります。maxを設定すると、コールセットアップ時間が3秒短縮されます。

dnis-complete

すべてのDNISディジットをダイヤルアウトした後に、Forward Group-I-15信号を送信します。発信コールにのみ有効。スイッチで必要な場合、またはコールセットアップ時間を3秒短縮する場合は、これを設定します。dnis-completeパラメータは、スイッチ側の要件です。たとえば、フィリピンでは、Forward Group-I-15信号が送信されない場合、発信コールは完了しません。したがって、これは実装されました。

answer-signal {group-a | group-b} 1-15

デフォルトでは、ルータはDNIS/ANIの収集後にBackward Group-A-3（アドレスが完了し、Group-Bに切り替わる）を送信します。スイッチがグループIIカテゴリを送信すると、ルータはグループB応答信号を送信して接続します。グループA応答信号(A-6)が設定されている場合、ルータはアドレス収集後にA-3を送信しません。A-6を送信し、接続します。

request-category 1-64

これが設定されている場合、ルータは着信コールに対してのみDNIS番号の「要求カテゴリ」番号を収集した後、カテゴリを要求します。このパラメータが設定されていない場合、ルータはBackward Group-A-3信号を送信して、アドレス収集後にのみカテゴリを要求します。

カテゴリ1-15

コールのタイプ（優先度の高い加入者または通常の加入者）を指定します。ITUのデフォルトは1（通常のサブスクライバ）です。 発信コールでは、ルータはこのカテゴリを送信します。これが設定されていない場合、ルータは国のデフォルトカテゴリを送信します。着信コールでは、ルータはスイッチからカテゴリを収集します。カテゴリに基づく特別な処理はありません。

NC輻輳1-15

これは、非強制的シグナリングのBackward Group-B輻輳信号です。これが設定されていない場合、ルータはデフォルトのBackward Group-B-4信号を使用します。

country use-defaults

常に最初にcountry use-defaultsパラメータを使用して設定します。これにより、その国のデフォルトのレジスタ信号がロードされます。その後、レジスタ信号のロード後にスイッチに基づいてカスタマイズできます。

answer-guard-time 1-1000ミリ秒

これは、レジスタ応答Backward Group – （B1またはB6）信号と回線ANSWER(01)を送信するルータ間の待機です。 デフォルトは1秒です。呼び出し応答(RNA)がこの待機中に発生した場合、またはコールのセットアップ時間を短縮したい場合は、このタイマーを減らします。

debounce-time 10 ～ 40 msec

回線シグナリングの変更は、少なくともこのタイマーの長さが続く場合にのみ有効と見なされます。デフォルトは、すべての国で40ミリ秒です。スイッチに基づいてこれを調整します。

release-guard-time 1-2000ミリ秒

ルータは、スイッチからクリアフォワード信号を受信すると、このタイマーを開始します。次に、このタイマーの有効期限が切れるとアイドルアップが送信されます。デフォルトは2秒です。このタイマーをスイッチ設定に一致させてください。

sepment-ack-time 2-100ミリ秒

これは、起動を受信し、起動確認応答(ACK)を送信するルータ間の遅延です。 このタイマーは、AS5200およびAS5300でのみ設定できます。AS5800では、遅延はありません。スイッチの要件に基づいてこれを調整します。

計量

メータリング信号は、発信側の交換機でコールチャージポイントから加入者のコールメータへのコール中に逆方向に送信されるパルス型信号です。このパルスは、「パルスクリアバック」（01 ～ 11およびバック）または「パルス応答」（11 ～ 01およびバック）です。 測定信号との混同を避けるために、クリアバック信号は許可されません。メータリングがオンの場合、ルータはクリアバック(11)ではなく強制リリース(00)を送信します。

invert-abcd 0|1 0|1 0|1 0|1 0|1

タイムスロット16のABCDステータスビットをTXの前とrxの後で反転します。Aビットが1に設定されている場合、ルータは送信前と受信後にビットを反転します。たとえば、 invert-abcd 1 0 0 0の場合は、ビットAのみが反転します。

unused-abcd 0|1 0|1 0|1 0|1 0|1

R2シグナリングは、A、Bステータスビットのみを使用します。このコマンドは、未使用のC,Dビットを設定します。中国以外のすべての国のデフォルトの未使用のC,Dビットは01です。中国の場合、C,Dビットは11です。

release-ack

これが設定されている場合、ルータはスイッチからのクリアフォワード信号にACK(11)を送信します。現在、AS5800ではサポートされていません。当初はマルタに実装されました。

proceed-to-send

ITUパルス回線シグナリング(S-7)は、送信先信号（150ミリ秒パルス）による捕捉をACKします。この信号は、サテライトリンク上のシグナリングのバリアントでは使用されません。これが設定されている場合、ルータは着信コールの捕捉に対してACKを行わず、発信コールに対してACKを送信しません。これは、パルス回線シグナリングコールにのみ影響します。AS5800ではまだサポートされていません。

cc-reanswer-to

二重応答期間のタイムアウト値（ミリ秒）を指定します。範囲は1000 ～ 120000です。デフォルト値は3000ミリ秒（3秒）です。

デフォルト値は、ラボのテスト中に二重応答が3秒以上経過した場合にのみ変更できます。

dtmf timer-inter-digit milliseconds

DS0グループのDTMF桁間タイマーを設定します。

mfc-signal-level

MFC信号レベルを–31 ～ -5 dBmの範囲で設定します（デフォルトは10 dBm）。

reanswer-time

再応答時間（ミリ秒）。

範囲：1000-120000

timer last-tone-off outgoing

最後のレジスタ信号を遠端で停止する待機のタイムアウト値を調整します。

範囲：1-10

注：kAとkdはカテゴリを表します。中国にはgroup-k信号があります。kAパラメータは、Backward Group-A-6（発信側カテゴリ要求）に応答して最初に送信されます。kdは、Backward Group-A-3（アドレスが完了）に応答して送信されます。 この2つは、中国では異なる可能性があります。他の国では、同じカテゴリが両方の要求に送信されます。

国オプションの詳細については、『E1 R2シグナリングの国オプション設定』を参照してください。

関連情報

- E1 R2 シグナル理論

- E1 R2の設定とトラブルシューティング

- Cisco AS5300 および AS5200 アクセス サーバの E1 R2 シグナリング

- Cisco 3620 および 3640 シリーズ ルータの E1 R2 シグナリング

- ボイステクノロジー

- 音声およびユニファイドコミュニケーション製品

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカルサポート - Cisco Systems