内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

VIC-2E/M

VIC2-2E/M

コンフィギュレーション

プラットフォームのサポート

VIC-2E/M

VIC2-2E/M

既知の問題

関連情報

概要

Ear and Mouth（E&M）インターフェイスでは、電話交換機間のタイライン ファシリティやシグナルがサポートされています。E&M Voice Interface Card（VIC; 音声インターフェイス カード）を使用すると、従来の音声ソリューションに VoIP を統合できます。E&M VIC により、Cisco ルータが PBX に接続されます。

トラブルシューティングについては、TAC Case Collection（登録ユーザ専用）ツールを参照してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことを、ご了承ください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次の E&M VIC に基づくものです。

- VIC-2E/M

- VIC2-2E/M

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

- VIC-2E/M - 2 ポート E&M VIC

- VIC2-2E/M - 2 ポート E&M VIC*

注：* 「VIC2」は、コンポーネントの更新を含む次世代VICを示します。VIC-2E/M は、Cisco IP Communications 音声/ファックス ネットワーク モジュール（NM-HD-1V、NM-HD-2V、および NM-HD-2VE）ではサポートされていません。これらには VIC2-2E/M を使用する必要があります。詳細は、『ボイス ハードウェア互換性マトリクス』を参照してください。

機能

VIC-2E/M

機能

説明

音声ポート

2 つの E&M ポート

接続

RJ-45 または RJ48S コネクタを介した 2 線式および 4 線式の E&M 信号タイプ I、II、III、V をサポートします。両方のポートでは同じ信号タイプを使用する必要があります。E&M VICのピン配置については、ドキュメント『E&Mケーブルのピン配置』の「VIC-2E&Mピン配置」セクションを参照して、Cisco 1750/2600/3600 E&M VICをNortel PBX Option 11 E&M Trunkににに接続します。

Cisco IOS® ソフトウェア リリース

Cisco IOSソフトウェアRelease 11.3(1)T以降をオーストラリアに必要な、Cisco IOSソフトウェアRelease 11.3(6)Tが必要です。」フィーチャ セットと「必要です

VIC2-2E/M

機能

説明

音声ポート

2 つの E&M ポート

接続

RJ-45 または RJ48S コネクタを介した 2 線式および 4 線式 E&M 信号タイプ I、II、III、V をサポートします。両方のポートでは同じ信号タイプを使用する必要があります。E&M VICのピン配置については、『Cisco 1750/2600/3600 E&M VICをNortel PBX Option 11 E&M Trunkに接続するE&Mケーブルのピン配置』の「VIC-2E&Mのピン配置」セクションをを参照してください。

Cisco IOS ソフトウェア リリース

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)ZJ、12.3(4)T 以降が必要。"Plus" 機能セットが必要。

コンフィギュレーション

Cisco IOS ソフトウェアの音声機能の設定については、『Cisco 3600 シリーズでの VoIP』を参照してください。

注：Cisco IOSソフトウェアでは、グローバルコンフィギュレーションコマンドvoice-port slot/VIC slot/unitを使用して音声ポートのパラメータを設定します。

VIC E&M を設定する前に、E&M ポートに使用できるさまざまなインターフェイス タイプと結線方法を確実に理解しておいてください。E&M インターフェイスのタイプとして可能なのは、タイプ I、II、III、または V で、Cisco プラットフォームではタイプ IV はサポートされていません。結線方式には、2 線式または 4 線式があります。詳細は、『ボイス - アナログ E&M インターフェイスのタイプおよび配線の説明とトラブルシューティング』を参照してください。

さらに、E&M ポートに使用可能なさまざまなタイプの Start Dial Supervision シグナリングを理解する必要があります。Start Dial Supervision とは、機器が E&M トランクを捕捉する方法やアドレス シグナリング情報を受け渡す方法を定義する回線プロトコルです。機器から Dual Tone MultiFrequency（DTMF）ディジットが送信され、アドレス情報が受け渡されます。E&M 回線では、次の 3 つの主要 Start Dial Supervision プロトコルが使用されます。

- イミディエート スタート

- ウィンク スタート

- ディレイ ダイヤル

詳細は、『アナログ E&M ダイヤル開始監視シグナリングの説明とトラブルシューティング』を参照してください。

音声ポートを設定するコマンドは、次のとおりです。

Router(config-voiceport)# ?

busyout          Configure busyout monitoring parameters

comfort-noise    Use fill-silence option

connection       Specify Trunking Parameters

cptone           Configure voice call progress tone locale

dial-type        Configure type of dialer for voice

echo-cancel      Echo-cancellation option

impedance        Specifies the terminating impedance of the interface

input            Configure input gain for voice

music-threshold  Threshold for Music on Hold

non-linear       Use non-linear processing during echo cancellation

operation        Specify the operation of the E&M signal

output           Configure output attenuation for voice

shutdown         Take voice-port offline

signal           Configure signal parameters

snmp             Modify SNMP voice port parameters

timeouts         Configure voice timeout parameters

timing           Configure voice timing parameters

type             Specifies the E&M interface type

最も重要なパラメータは、次のとおりです。

- cptone

- dial-type

- dtmf：タッチ トーンのダイヤラ

- パルス：パルスのダイヤラ

- インピーダンス(Impedance)＃いんぴーだんす＃

- 600c

- 600r

- 900c

- complex1

- complex2

- 動作

- two-wire operation

- four-wire operation

- 信号

- 遅延ダイヤル

- 即時

- Wink Start

- 種類

- E&M type I

- E&M タイプ II

- E&M type III

- E&M タイプ V

Cisco ルータで VoIP を設定するコマンドは、このドキュメントの「プラットフォーム サポート」セクションに示すすべてのルータ プラットフォームでほぼ共通です。このドキュメントで取り上げるコマンドの詳細は、Command Lookup Tool を参照してください（登録ユーザ専用）。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことを、ご了承ください。

E&M 音声ポートを微調節するには、『VoIP のための音声ポートの設定』の「E&M 音声ポートの微調整」セクションを参照してください。

トラブルシューティングを行うには、『アナログ E&M のトラブルシューティング ガイドライン（Cisco IOS プラットフォーム）』を参照してください。

プラットフォームのサポート

VIC-2E/M

このセクションの表には、さまざまな E&M VIC をサポートするプラットフォームを示しています。この表には、Cisco IOS ソフトウェア リリース サポートの選択が示されています。

注：元のVICはCisco NM-1VおよびNM-2Vネットワークモジュールで動作し、VIC2はNM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE、およびNM-HDV2で動作します。これらは交換できません。

Cisco IOS サポート（注 1）

1750 1751 1760

ICS 7700/7750

VG200

2600、2600XM、2650XM、2691

3620、3640^2

3660^2

3725、3745

キャリア モジュール

不要

不要

NM-1V/ NM-2V

NM-1V/ NM-2V

NM-1V/NM-2V

NM-1V/ NM-2V

NM-1V/ NM-2V

VIC-2E/M1,2

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(8)YL、12.2(8)YM、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)XA

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3(1)T、12.0(1)T、12.0(1)、12.0(2)T、12.0(3)T、12.0(7)T、12.1(1)T、12.1(1)、12.1(5)YB、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(15)ZJ、12.3(1)

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース

1 音声を使用するには、Cisco 1700 シリーズの場合、Cisco IOS の「Voice」機能セットを使用する必要があります。また、Cisco 2600/3600/3700 シリーズでは、「Plus」機能セットを使用する必要があります。

2 3631 では、音声はサポートされていません。Cisco Catalyst 4500/4000 シリーズや Catalyst 6500/6000 シリーズのスイッチでは VIC-2E/M はサポートされていません。

注：175x/1760では、VIC-2E/Mをサポートするために、パケット音声/ファックスデジタル信号プロセッサ(DSP)モジュール(PVDM)が必要です。PVDMには、カードが完全に機能するDSPが搭載されています。これらのPVDMは、1751x/1760内のマザーボードにインストールします。1750では、1つのVIC-2E/M用にPVDM-4、1760プラットフォームでは2つのVIC-2E/Ms用にPVDM-8が必要です。第2世代のPVDMが必要です。

- VIC-2E/M または VIC2-2E/M を 1 枚使用する場合には PVDM-256K-4。

- VIC-2E/M または VIC2-2E/M を 2 枚使用する場合には PVDM-256K-8。

1750 プラットフォームでは、PVDM-256K-xx はサポートされていません。1700 シリーズの音声ゲートウェイ DSP リソース要件の詳細は、『Cisco 1750、1751、および 1760 ルータで音声インターフェイス カードが認識されない場合のトラブルシューティング』を参照してください。

Cisco VG200、2600、および 3600 では、NM-1V および NM-2V はモジュール上に DSP が搭載されて出荷されます。

注：この表に記載されているCisco IOSソフトウェアリリースは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最低限のバージョンです。機能、モジュール、インターフェイス カード、またはシャーシがサポートされている Cisco IOS ソフトウェア リリースが網羅されたリストは、Software Advisor（登録ユーザ専用）ツールを使用してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことを、ご了承ください。

VIC2-2E/M

Cisco IOS ソフトウェアのサポート

1751 1760

ICS 7700/7750

2600XM、2650XM

2691

3640、3640A、3660

3725、3745

キャリア モジュール

不要

不要

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2 1

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2 1

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2 1

VIC2-2E/M

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)ZL、12.3(2)XC、12.3(4)T、12.3(5)

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)ZL、12.3(2)XA

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)ZJ、12.3(4)T

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)ZJ、12.3(4)T、12.3(4)XD

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)ZJ、12.3(4)T

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)ZJ、12.3(4)T、12.3(4)XD

1 NM-HDV2 については、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(7)T 以降でサポートされています。

注：次のプラットフォームは、特別なCisco IOSソフトウェアリリースの新しいVIC2-2E/Mをサポートしていません。

- 1750

- VG200

- 2600（非 XM）

- 3620

- Catalyst 4500/4000 シリーズ

- Catalyst 6500/6000 シリーズ

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3T では、新しい VIC2-2E/M はサポートされていません。

既知の問題

既知の問題の 1 つは、Cisco Bug ID CSCdj82747（登録ユーザ専用）で引き起こされています。 ポート パラメータ設定の後で、VIC-2E/M モジュールが、自身のポート指定を変更してしまいます。この不具合の解決策は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3(2.2)T 以降のリリースに含まれています。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことを、ご了承ください。

関連情報

- ボイス ハードウェア互換性マトリクス（Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx）

- Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC を Nortel PBX Option 11 E&M Trunk に接続する E&M ケーブルのピン配置

- Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC を Lucent PBX G3R E&M トランク に接続する E&M ケーブルのピン配置

- アナログ E&M インターフェイスのタイプおよび配線の説明とトラブルシューティング

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems