目次

概要

問題

解決策

概要

このドキュメントでは、PBX IP メディア ゲートウェイ（PIMG）ソフトウェアをリリース 6.0SU8 にアップグレードした後に発生する問題とその問題の解決策について説明します。

問題

PIMG ソフトウェアをリリース 6.0SU8 にアップグレードした後、4 つのポートのみ設定可能で、最後の 4 つのポートが利用できないことに気付く場合があります。 これは、PIMG が最大で 4 つのコールのみ対応できることを意味します。

解決策

アップグレード後、「Media」値には SRTP_Only が設定され、これが PIMG の一部のリソースを制限し、利用可能なポート数を制限します。 この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. PIMG Web インターフェイスにログインします。

2. [Voip] > [Media] > [Acceptable Media] を選択し、[RTP_Only] を選択します。

3. PIMG を再起動します。