目次

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

[Keep me signed in] オプションが表示されない

解決策

DTMF トーンが送信されない

問題

解決策

エラー： ページが見つかりません

解決策

CUC と Visual Voicemail のエラー： No line available to play message

解決策

ビジュアル ボイスメールを設定できない

問題

解決策

メッセージを再生できない

問題

解決策

Error, Contact Administrator

解決策

ビジュアル ボイスメールにアクセスしたときにサーバ使用不可エラーが発生する

問題

解決策

関連情報

概要

ビジュアル ボイスメール アプリケーションは、音声（または電話ユーザ インターフェイス（TUI））のボイスメール サービスに代わるもので、電話機上の画面を使用してボイス メッセージを操作します。 メッセージのリストを表示し、リストからメッセージを再生できます。 また、メッセージの作成、返信、転送、削除も実行できます。

このドキュメントでは、ビジュアル ボイスメール アプリケーションで発生するいくつかの問題を解決する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Unified Communications Manager 7.x

- Cisco Unity Connection バージョン 7.x/8.x

- Cisco 7962 SCCP IP Phone

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

[Keep me signed in] オプションが表示されない

[Keep me signed in] オプションが（次の図に示すように）ビジュアル ボイスメール アプリケーションのログイン ウィンドウに表示されません。 そのため、内線番号とパスワードを保存できません。

解決策

この問題を解決するには、IP Phone に対して Web アクセスを有効にして、ボイスメール Web サービスを使用するアプリケーションが Cisco Unity Connection のパスワードをキャッシュできるようにする必要があります。

Web アクセスを有効にするには、次の手順を実行します。

1. [Cisco Unity Connection Administration] ページを開き、[Advanced] フォルダを展開し、[Connection Administration] を選択します。

[Connection Administration Configuration] ページが右側のペインに表示されます。

2. 音声メール Web サービスのチェックを外して下さい: アプリケーションは Cisco Unity Connection Password チェックボックスをキャッシュでき『SAVE』 をクリック します。

3. Cisco 7962 IP Phone からログアウトします。

4. 接続管理 設定 ページでは、音声メール Web サービスをチェックして下さい: アプリケーションは Cisco Unity Connection Password チェックボックスをキャッシュでき『SAVE』 をクリック します。

5. Cisco 7962 IP Phone に移動し、ビジュアル ボイスメール サービスにログインします。

6. ビジュアル ボイスメール サービスを終了します。

7. 再び Cisco 7962 IP Phone にログインし、[Keep me signed in] オプションが表示されることを確認します。

注: 英語以外の言語を使用している場合は、最新のディクショナリが Cisco Unified IP Phone にロードされていることを確認した後、次の追加手順を実行します。

1. ユーザ ロケールを [English (United States)] に設定し、保存します。

2. Cisco Unified IP Phone をリセットして [English (United States)] ユーザ ロケールをロードします。

3. ユーザ ロケールを任意のユーザ ロケールに設定し、保存します。

4. Cisco Unified IP Phone をリセットして目的のユーザ ロケールをロードします。

DTMF トーンが送信されない

問題

ビジュアル ボイスメールからボイスメールに応答するとき、DTMF トーンが電話統合に送信されません。 ビジュアル ボイスメールの Reply 機能によって DTMF トーンが接続に送信されません。 この問題は、Cisco Bug ID CSCto02358（登録ユーザ専用）に記述されています。

解決策

回避策として、UI インターフェイスを介して Live Reply 機能を使用します。

エラー： ページが見つかりません

URL http:// <Unity Connection_IP_Address>/midlets/VisualVoicemail/VisualVoicemail.jad にアクセスすることを試みるとき PageNot はエラーメッセージを受け取られます見つけました。

解決策

ビジュアル ボイスメールの URL が Cisco Unified Communications Manager に追加されていることを確認します。 そのためには、[Select Device] > [Device Settings] > [Phone Services] を選択します。 [Add New] を選択し、Service URL を http://<voicemail server info>/midlets/VisualVoicemail/VisualVoicemail.jad に設定します。 さらに、サービス設定の voicemail_server パラメータにサーバ名ではなく IP アドレスを設定します。

CUC と Visual Voicemail のエラー： No line available to play message

Unity Connection 7.x/8.x とビジュアル ボイスメールを使用している場合、ビジュアル ボイスメール MIDlet を介してボイスメール メッセージを再生できず、次のメッセージが電話機に表示されます。

Opening line

Checking connection

Retrying Connection

Checking Connection

Retrying Connection

Checking Connection

No line available to play message

この問題は、Cisco Bug ID CSCti36481（登録ユーザ専用）に記述されています。

解決策

アクティブ-アクティブ設定のパブリッシャおよびサブスクライバ Cisco Unity Connection サーバのクラスタ内にビジュアル ボイスメールを設定する場合は、Cisco Unity Connection サーバごとに一意のハント リストを設定する必要があります。 これらのハント リストは、オーディオ（TUI）ボイスメール サービスに対して設定したハント リストとは異なる方法で設定する必要があります。 パブリッシャ サーバの回線グループをパブリッシャ サーバのハント リストに追加する必要があります。

同様に、サブスクライバ サーバの回線グループをサブスクライバ サーバのハント リストに追加する必要があります。 サブスクライバ サーバの回線グループはパブリッシャ サーバのハント リストに追加しないでください。 同様に、パブリッシャの回線グループはサブスクライバ サーバのハント リストに追加しないでください。

ビジュアル ボイスメールを設定できない

問題

ビジュアル ボイスメール インストール エラーを示すメッセージ「 インストール例外: 抜けたスイート名前:。

その後、インストールがキャンセルされます。

解決策

この問題は、[Service Parameter] で指定したサービス名にスペースが含まれている場合に発生します。 この問題を解決するには、[CUCM Administration] > [Device] > [Device Settings] > [Phone Services] > [Find] > [VisualVoicemail] に移動します。 サービス名が VisualVoicemail となっていて、スペースが含まれていないことを確認します。

この変更を加えた後は、TFTP サービスをいったん停止してから再起動します。 次に、ビジュアル ボイスメール サービスを使用しているすべての電話機をリセットします。

メッセージを再生できない

問題

Cisco Unity Connection 8.x を使用していて、Cisco 7945 電話機には Visual Voice Mail 7.1.5 がインストールされています。 ユーザはビジュアル ボイスメールに正常にログインし、操作できるメッセージのリストを表示できます。 ただし、ユーザがメッセージを再生しようとすると、電話機の画面下部のソフトキーの上に「Unable to play message」エラーが表示されます。

解決策

この問題の原因は、メッセージの再生速度の設定にあります。 この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. [Cisco Unity Connection Administration] で、この問題が発生しているユーザ アカウントを検索します。

2. [Edit] メニューの [Playback Message Settings] をクリックします。

3. [Message Speed] リストで、Connection からユーザに対して再生されるプロンプトの速度をクリックします。

1. Fastest

2. Fast

3. Normal

4. Slow

注: 最初に [Normal] を使用します。

4. [Save] をクリックします。

もう 1 つの解決策として、現在再生中のメッセージの速度を、ユーザのデフォルトのメッセージ再生速度設定にリセットします。 メッセージの再生が終了すると、再生速度設定に関して最後に加えられた変更がユーザのデフォルトの速度設定として保存されます。

注:  [System Settings] > [Advanced] > [Conversation Configuration] ページにおいて、[User setting] で設定された [Save Speed and Volume Changes] が有効になっていない場合、再生速度に対する変更は新しいデフォルトとして保存されません。

Error, Contact Administrator

Cisco Unity Connection 8.5 で、ユーザがデバイスのビジュアル ボイスメール サービスを選択すると、次のエラー メッセージが表示されます。

Error, Contact Administrator

さらに、電話機のログに次のようなメッセージが記録されます。

Error opening /flash0/RMS/appdb/Cisco_Visual+Voicemai874.jar

: java.util.zip.ZipException: No such file or directory

解決策

この問題は、ビジュアル ボイスメールのサービス名設定にスペースが含まれている場合に発生します。 CUCM のサービス名設定ではスペースはサポートされません。 この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. [Cisco Unified Communications Manager Administration] > [Device] >[Device Settings] > [Phone Services] に移動します。

2. [Find] をクリックし、[VisualVoicemail] を選択します。

3. サービス名が VisualVoicemail となっていて、スペースが含まれていないことを確認します。 サービス名が Visual Voicemail となっている場合は、スペースを削除することでこの問題を解決できます。

4. さらに、サービス設定の voicemail_server パラメータにサーバ名ではなく IP アドレスを設定します。

ビジュアル ボイスメールにアクセスしたときにサーバ使用不可エラーが発生する

問題

ビジュアル ボイスメールを起動したときに、Cisco Unity または Cisco Unity Connection ボイスメール サーバを利用できません。

解決策

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. 電話機の設定で有効な DNS サーバが定義されていることを確認します。 IP Phone で、[Settings] > [Network Configuration] > [IPv4 Configuration] > [DNS Server 1] に移動します。

2. 電話機の設定で有効なドメイン名が定義されていることを確認します。 電話機で、[Settings] > [Network Configuration] > [Domain Name] に移動します。

注: ボイスメール サーバが電話機のドメインに含まれていない場合は、voicemail_server サービス パラメータに完全修飾ドメイン名を指定する必要があります。

関連情報

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems