内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Windows NT イベント ビューア

関連情報

概要

Microsoft Windows NT イベント ビューアは、Windows NT オペレーティング システムの一部です。イベント ビューアを使用すると、システム、セキュリティ、アプリケーションなどに関連するイベントやエラーの監視と管理を行えます。Windows NT イベント ビューアは、全電源障害などの重大なイベントや、ログイン時のパスワードの誤入力などの軽微なイベントを記録するレポジトリです。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Windows NT イベント ビューア

Microsoft Windows NT イベント ビューアを開く手順は、次のとおりです。

1. デスクトップで、[Start] > [Programs] > [Administrative Tools] > [Event Viewer] の順にクリックします。

2. イベント ビューアでイベント ログを保存するには、[Log] > [ Save As ] の順に選択します。

Save As ダイアログ ボックスが表示されます。

- [File Name]：保存ファイルのファイル名を指定します。

- [Save As Type]：ログ情報を保存するファイル形式を指定します。

- Event Log Files（*.EVT）：イベント ログ ファイルが作成されます。このファイルは任意の Microsoft Windows NT Workstation 上のイベント ビューアを使用して開けます。

- Text Files（*.TXT）：メモ帳などのアプリケーションで開けるテキスト ファイルが作成されます。

- [Comma Delim.Text (*.TXT)]：スプレッドシートなどの別のアプリケーションで情報を使用する場合。

- [Save in]：下矢印をクリックすると、コンピュータ上の使用可能なフォルダが一覧表示されます。フォルダを開くには、フォルダ名をクリックします。

3. Event Log サービスは Windows NT の起動時に自動的に開始されます。Event Log サービスを停止するには、コントロール パネルの Services ツールを使用します。

詳細については、Microsoft Windows NT イベント ビューアのヘルプを参照してください（メニュー バーで、[Help] > [Contents] の順にクリックします）。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems