内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

キル ユーティリティの使用

関連情報

概要

キル ユーティリティを使用すると、Telnet セッションの Cisco Intelligent Contact Management（ICM）プロセスを終了できます。終了は、Microsoft Windows NT のタスク マネージャを使用してプロセスを終了するのと同じ方法で行われます。

注：Telnetの詳細については、『リモートCisco ICMターミナルでユーティリティを実行するためのTelnetの使用』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

キル ユーティリティの使用

キル ユーティリティを使用するには、どのプロセスを終了するかを最初に決定します。プロセスを決定する方法の詳細については、「pstat コマンドの使用」を参照してください。findstr コマンドの詳細については、「findstr コマンドの使用方法」を参照してください。

この例では、opctest ユーティリティが正しく閉じられませんでした。

キル ユーティリティで使用できるオプションは、次のとおりです。

オプション

定義

-f

キル処理を強制します。

pid

tlist (task list) コマンドで指定する、終了するプロセスのプロセス ID

pattern

タスク名、またはタスク名やウィンドウ タイトルと照合する正規表現のパターンを入力します。

関連情報

- リモートCisco ICM ターミナルでのユーティリティを実行するためのTelnet の使用

- pstat コマンドの使用

- findstr コマンドの使用方法

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems