内容

概要

ルータのWebベースのセットアップページにアクセスするにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Q.ルータのWebベースのセットアップページにアクセスするにはどうすればよいのですか。

A.すべてのルータにWebベースのセットアップページが組み込まれており、設定をカスタマイズしたり、詳細プロパティを設定したりできます。

注：ルータのWebベースのセットアップページにアクセスする前に、ルータの電源がオンになっており、コンピュータがルータのイーサネットポート（1、2、3、4など）のいずれかに配線されていることを確認してください。

次のステップを実行します。

1. Internet ExplorerなどのWebブラウザを開きます。

2. アドレスバーに移動し、ルータのIPアドレスを入力してEnterキーを押します。たとえば、192.168.15.1は、ほとんどのVOIPルータのデフォルトIPです。

注：ルータのIPアドレスが変更されている場合は、代わりにアドレスバーにルータのIPアドレスを入力します。
ルータのIPアドレスは、次の要因によって変更できます。

- ルータのセットアップCDを実行している場合

- ルータのWebベースのセットアップページで変更する場合

ルータのIPアドレスを忘れた場合は、次のいずれかの手順を試すことができます。

- ルータのIPアドレスを確認します。

- ルータの背面にあるリセットボタンを30秒間押します。

注：この手順では、ルータを工場出荷時のデフォルトにリセットします。ルータの設定はすべて消去されます。ルータのIPアドレスは192.168.15.1で、パスワードはadminです。

3. 新しいウィンドウで、ユーザ名とパスワードの入力を求められます。ユーザー名とパスワードにadminと入力します。adminはデフォルトのユーザー名のパスワードなので、OKをクリックします。

注：ルータのパスワードが変更されている場合は、ルータの新しいパスワードを[Password]フィールドに入力します。
ルータのパスワードは、次の要因によって変更できます。

- ルータのセットアップCDを実行している場合

- ルータのWebベースのセットアップページで変更する場合

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems