内容

概要

Cisco Small Business VoIPルータのローカルIPアドレスを確認するにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. Cisco Small Business VoIPルータのローカルIPアドレスを確認するにはどうすればよいのですか。

A.

Cisco Small BusinessルータのローカルIPアドレスの検索は、ルータのWebベースのセットアップページにアクセスするときに便利です。これにより、ルータのIPアドレスを忘れた場合に備えて、アドレスバーに入力するIPアドレスが識別されます。

ルータのローカルIPアドレスの検索は、次の場合に便利です。

- ルータのWebベースのセットアップページにアクセスするときに、Webブラウザのアドレスバーに入力するIPアドレスを決定する。

- コンピュータに割り当てるIP範囲とデフォルトゲートウェイを決定するために、コンピュータにスタティックIPアドレスを割り当てます。

Cisco Small BusinessルータのローカルIPアドレスを検索するには、次の手順を実行します。

1. コンピュータをルータに接続する

2. コンピュータがDHCPに設定されているかどうかを確認する

3. ルータのIPアドレスの確認

コンピュータをルータに接続する

コンピュータをルータのイーサネットポートのいずれかに接続し、残りの手順を実行します。

[Computer]が[DHCP] に設定されているかどうかを確認します。

IPアドレスを自動的に取得するには、コンピュータにインストールされているイーサネットアダプタのTCP/IPプロパティを確認します。

ルータのIPアドレスの確認

Cisco Small BusinessルータのローカルIPアドレスを検索するには、コンピュータのIP設定を確認します。手順については、次の手順を実行してください。

注：Windows 98またはMEを使用してPCのIPアドレスを確認するには、ここをクリックします。

Windows 2000/XP

ステップ 1：

[Start] > [Run] をクリックします。

ステップ 2：

[Run] ウィンドウが開いたら、[Open] フィールドに「cmd」と入力し、[OK] をクリックします。

ステップ 3：

MS DOSプロンプトが表示されたら、「ipconfig/all」と入力してEnterキーを押します。

ステップ 4：

デフォルトゲートウェイは、ルータのローカルIPアドレスです。

Windows 98/ME

ステップ 1：

[Start] > [Run] をクリックします。手順 2 と同様のウィンドウが開きます。

ステップ 2：

「実行」ウィンドウが表示されたら、「開く」フィールドに「winipcfg」と入力し、「OK」をクリックします。

ステップ 3：

[IP Configuration]ウィンドウが表示されたら、PCが使用しているネットワークアダプタをドロップダウンメニューから選択します。

ステップ 4：

デフォルトゲートウェイは、ルータのローカルIPアドレスになります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems