内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

Cisco PGW 2200：シグナリング モードでの SS7 COT の設定とトラブルシューティング

SS7 COT の処理

Cisco PGW 2200 での SS7 COT の設定

シグナリング モードの Cisco PGW 2200 での SS7 COT のトラブルシューティング

コール制御の Cisco PGW 2200 での SS7 COT のトラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、設定されたシグナリング モードの Cisco PGW 2200 での連続性テスト（COT）の動作について説明します。COT は、回線がサービス中であり、および過剰な信号損失が発生していないことを確認するための、スイッチ間で実行される Signaling System 7（SS7）公衆電話交換網（PSTN）で実行される自動診断手順です。この検証は、ベアラ チャネルでのトーンの送信によって実行されます。これは、サンプリングに基づいて実行されます。たとえば、コールの 10 % についてなどです（Cisco PGW 2200 では、サンプリング レートは CotPercentage で定義されます）。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は次のトピックについての専門知識を有している必要があります。

- Cisco メディア ゲートウェイ コントローラ リリース 7

- Cisco メディア ゲートウェイ コントローラ リリース 9

- 連続性テスト

- COT SS7 - ISUPタイマー(詳細はITU Q.704 - Section 16.8を参照)。

- COTテスト – ITU Q.784 – セクション1.4.x連続性チェックテストコールおよびセクション6.1.x連続性チェックコールを参照してください。

- COT SS7:CCITTシグナリングシステムNo.7のISDNユーザ部分の国際ISDN相互接続への適用(Q.767を参照 )。

- GR-246-CORE Annex B：トーン生成の精度、COT 検出、トーンの中断、トーン終了の認識時間およびトーン認識時間を説明します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco PGW 2200 ソフトスイッチに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景説明

ベアラー パスとシグナリング パスは異なるため、SS7 はコールを確立する前に、ベアラー チャネルを検証する特定の手段を必要とします。

COT は、発信側の Cisco PGW 2200 によって、連続性チェック要求（CCR）または回線予約メッセージ（CRM）を使用する IAM リクエストまたは別の SS7 ISUP メッセージとしてリクエストされます。 2 つのタイプの COT は、ループバックおよびトランスポンダ（トーン チェック）方式です（表を参照してください）。 宛先の Cisco PGW 2200 は関連する回線をループバック モード 2010 Hz またはトランスポンダ モード 1780 Hz のどちらかにします（表を参照してください）。 COT のループバック フォームは 4 線式トランクで使用されます。2 線式の場合、発信側のスイッチがトーンを送信すると、受信側のスイッチは異なる周波数のトーンを応答として送信します。これは COT トランスポンダ モードです。COT の間に回線テストが失敗すると、アラーム情報が生成されて診断ソフトウェアによりトランクがビジーアウトされるようにします。これは、マンマシン言語（MML）コマンド rtrv-alms でチェックできます。コールは回線にルーティングされずに、COT は失敗します。

COT タイプ（ループおよび/またはトーン）NI2+

トーン Rx

トーン Tx

ループ

2010

2010

トーン

1780

2010

Cisco PGW 2200：シグナリング モードでの SS7 COT の設定とトラブルシューティング

Cisco PGW 2200 ソフトウェア アプリケーションはシグナリングおよびコール制御タスクを実行します。このセクションでは、シグナリング モードについて説明します。Cisco PGW 2200 は NAS に NI2+ コマンドを送信して、トーンまたはループバック回線を送信し、検出します。

- 終端：Cisco PGW 2200 は COT が必要であることを示す IAM、CCR または CRM を受信します。

シングル トーン（ループ）

- 発信：Cisco PGW 2200 は COT が必要であることを示す IAM、CCR、CRM を送信します。

- シングル トーン（ループ）

- 割合（0 ～ 100 %）

- Cisco PGW 2200 MML tst-cot コマンド。

SS7 COT の処理

SS7 IAM メッセージについて、SS7 スニファ トレース（Cisco スヌーパ PT-MTC）をご覧ください。これは、1に等しい値を持つCONTINUITY CHECK INDのIAMにメッセージをチェックインするために使用されます。これは、この回線で必要なCCRを実行する必要があることを示します。

注：値が0(0 Continuity_check_not_required)の場合、テストは実行されません。

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

コマンド show isdn service を使用して、ネットワーク アクセス サーバ（NAS）ISDN インターフェイス チャネルのステータスを確認できます。現在 COT テストを状態 5 [メンテナンス保留中] に送信している B チャネルのステータスも確認できます。

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cisco PGW 2200 での SS7 COT の設定

MMLを使用して設定を確認する場合は、コマンドprov-rtrv:sigsvcpropを実行して、COT設定を確認します。方式（ループまたはトーン）およびトーン（2010 と 1780）を正しく設定するために、MML コマンドを使用して properties.dat を編集する必要があります。

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

注：一般に、MMLコマンドでは大文字と小文字は区別されません(ExtCOTは大文字と小文字を区別するコマンドの例です)。 ただし、プロパティの値は大文字と小文字の区別があります。

値を変更するには次のようにします。

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

注：プロビジョニング可能な2つの値は、COTトーンの1780と2010です。表 4-4：プロビジョニングが可能なプロパティにはプロビジョニングが可能なプロパティがリストされており、プロパティ値を変更した場合にメディア ゲートウェイ コントローラ ソフトウェアを停止および再起動せずに有効になるかどうかが示されます。

NAS では、COT 設定のタスクはリクエストされません。固定接続のソリューションには PGW 2200 と NAS 間に ISDN スイッチタイプ isdn switch-type primary-ni2c を使用していることに注意してください。

シグナリング モードの Cisco PGW 2200 での SS7 COT のトラブルシューティング

COT テストが失敗する場合、さまざまな方法を使って Cisco PGW 2200 で確認できます。最も簡単な方法は、MMLユーティリティとMMLコマンドrtrv-alms:contを使用して継続的なアラームアップを受信することです。

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. MMLコマンドclr-alm:<comp>:"<alm cat>"を使用してアラームをクリアします。

注：Cisco PGW 2200リリース9.4(1)からclr-almsがMMLコマンドから削除されました(詳細については、Cisco Bug ID CSCdy63984（登録ユーザ専用）を参照してください)。 まずは rtrv-alms を使用して、現在のアラーム ステータスを取得できます。mml> プロンプトで help を入力すると、すべての MML コマンドの一覧が表示されます。

2. 回線識別コード（CIC）をサービスに戻すよう試行します（リモート エンドは適用されない可能性があります）。

1. Cisco PGW 2200で、MMLコマンドunblk-cic:<point code>:CIC=<number>を使用します。MMLコマンドrtrv-cic:<point code>:CIC=<number>を使用するか、rtrv-tc:allコマンドを使用して、CICステータスを取得できます。

2. NAS で interface Serial0:15 インターフェイス コマンドで使用可能な isdn service dsl <dsl #> b_channel <channel #> state <0 = In service> 設定コマンドを使用します。その後、show isdn service コマンドを使用して、コンソール ログで B チャネル ステータスを取得できます。

以下に、いくつかの例を示します。

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. 次に、COT テストを手動で再度実行することもできます。Cisco PGW 2200 での COT テストの手動実行は、SS7 ネットワークで COT テストを開始せずに開始できます。

たとえば、PGW2200a の場合：

mml> tst-cot:

:CIC=

COT の問題が発生した場合、この図で示すように NAS で debug isdn q931 コマンドを発行します。

この図は、MML tst-cot コマンドおよび debug isdn q931 コマンド出力を含む SS7 に送信された CCR を説明しています。

コール制御の Cisco PGW 2200 での SS7 COT のトラブルシューティング

このセクションでは、PGW 2200 コール制御状況の MGCP COT コールフローが含まれます。Media Gateway Control Protocol（MGCP）はメディア ゲートウェイ コントローラ（Cisco PGW2200）とメディア ゲートウェイ（Cisco AS5xxx）間の通信を組織します。このセクションでは、ヘアピニング コールとループバック COT および PGW 2200 からの手動 MML COT テストに関する Cisco スヌーパ トレースの詳細を示します。

この図では、COT は IAM リクエストを送信する PSTN スイッチにより開始されます。この PSTN スイッチは、成功の場合 SS7 COT メッセージを、失敗の場合 SS7 リリース メッセージを使用してテスト結果を報告します。Cisco PGW 2200 は、関連する回線をループバック モードかトランスポンダ モードにします。Cisco PGW 2200 は、COT をリクエストする IAM（または CCR メッセージ）を受信すると、まず /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat ファイルの ExtCOT パラメータを確認します。

ループバック COT のヘアピニング コールの例

CONTINUITY CHECK IND = 1（Continuity_check_required_on_this_circuit を意味する）という SS7 IAM メッセージを受信すると、PGW 2200 は、連続性テストがリクエストされたことを認識します。即時に CRCX CreateConnection メッセージを M:loopback 付きで Cisco ゲートウェイに送信して、ループバックを受信トランクに入れます。

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

Cisco ゲートウェイは接続に関する CRCX メッセージ「200 OK」を確認し、新規作成された接続の ID および音声データを受信するために使用されるセッションの説明を送信します。

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

COT に合格すると、PSTN は連続性が成功したというメッセージ（COT）を送信します。 PGW 2200 は次に Cisco ゲートウェイに接続変更メッセージを送信します。

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

MML tst-cot コマンドを実行して、特定のリモート スイッチ回線で連続性テストを実行することもできます。

- 形式：tst-cot:<sig path>:CIC=<number>

- 説明:

- * sig path：プロビジョニング コンポーネント シグナル パスの MML のコンポーネント名。

- * CIC=<number>：ISUP 回線識別コード番号を特定する数値。

たとえば、この MML コマンドは CIC-2 の c7srv-bru7 で連続性テストを実行します。

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

MGCP CRCX メッセージで、2010 Hz の co1 または（1780 Hz の co2）を確認できます。

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

注：連続性テストは英国のISUP V3の一部ではなく、COTメッセージはこのプロトコルの有効なメッセージではありません。

関連情報

- PGW 2200 のテクニカル ノート

- PGW 2200 の設定例

- 音声に関する技術サポート

- 音声と IP 通信製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカルサポート - Cisco Systems