内容

概要

アクティブな Cisco Jabber for Windows ビデオ コールの帯域幅を確認する

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Jabber for Windows でビデオ コールを発信する時に、帯域幅の情報を識別する方法について説明します。これはビデオ コールの帯域幅の問題を識別するのに役立ちます。

アクティブな Cisco Jabber for Windows ビデオ コールの帯域幅を確認する

Cisco Jabber for Windows のアクティブなビデオ コールの帯域幅を確認するには、次の手順を実行します。

1. Cisco Jabber のビデオ コールに割り当てられる帯域幅は、発信が完了した後に配送される問題レポートから判別されます。

2012-08-06 08:24:47,056 INFO [0x00001290] [cpvesrcmainSessionGroupImpl.cpp

1031)] [cpve] [media::rtp::SessionGroupImpl::updateCurrentTransmissionBitRates

- Video Bandwidth allocated:520000, sessionGroup=0x0a5a2500

2012-08-06 08:25:05,898 DEBUG [0x00001458] [cpvesrcmainCPVERenderer.cpp(54)]

[cpve] [media::rtp::CPVERendererFactory::create] - media_type=video

2012-08-06 08:25:05,913 INFO [0x00001290] [cpvesrcmainSessionImpl.cpp(415)]

[cpve] [media::rtp::SessionImpl::startMediaReceive] - Returning true :

start media receive

2012-08-06 08:25:05,913 INFO [0x00001290] [rcmediacpveCpveAudioProvider.cpp

(949)] [csf.ecc] [ecc::CpveAudioProvider::onRxState] - Audio RxState: Group:

3 Stream: 9

State: MediaState::STARTED

2012-08-06 08:25:05,913 DEBUG [0x00001290] [srcBandwidthHelper.cpp(60)]

[csf.ecc-wrapper] [getInitialBandwidth] - BandwidthHelper::

getInitialBandwidth.Mac address 00..18..F8..EC..6C..4DCall number 81384791

bandWidth Value 520

2012-08-06 08:25:05,913 DEBUG [0x00001290] [srcBandwidthHelper.cpp(71)]

[csf.ecc-wrapper] [getInitialBandwidth] - BandwidthHelper::getInitialBandwidth.

Setting the Initial Bandwidth to 520

2012-08-06 08:25:05,913 DEBUG [0x00001290] [ftphonewrapperCC_SIPCCService.cpp

(1999)] [csf.ecc] [ecc::CC_SIPCCService::getStartingTxBandwidth] - Got bandwidth

value of 520 kbps from client

2. ラボでのレクリエーションでは、Jabber の画面には、発信がアクティブな時の帯域幅使用量は表示されません。 ただし、テスト発信がされると、ログにクライアントの帯域幅が表示されます。

関連情報

- Cisco Jabber for Windows：オーディオおよびビデオのパフォーマンスのリファレンス

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems