内容

概要

問題

解決方法

DOCSIS 3.0ダウンストリーム(DS)PHYモジュールおよび関連ラインカードPID

DOCSIS 3.0アップストリーム(US)PHYモジュールおよび関連ラインカードPID

Cylons-R Remote PHY(RPHY)ラインカード

スーパーバイザ(SUP)およびスーパーバイザ物理インターフェイスカード(PIC)

追加情報

概要

このドキュメントでは、cBR-8 End-of-Sale(EoS)ハードウェア(HW)Part ID(PID)に対するCisco IOS® XEソフトウェア(SW)の最終リリースサポートについて説明します。

問題

特定のcBR-8 EoS HW PIDに対するcBR-8 Cisco IOS XE SWサポートが終了した時期は、判別が困難な場合があります。これは、複数のcBR-8 Cisco IOS XEリリースに関するリリースノートおよびソフトウェアアップグレードガイドのレビューとともに、HW EoS通知に記載されているEoS日付の関連付けを通じて導出される必要があります。cBR-8 HW EoS通知が発行されると、EoS PIDをサポートするcBR-8 Cisco IOS XE SWの最新バージョンは、まだ不明になります。cBR-8 Cisco IOS XE SWのバージョン固有のリリースノートには、特定のリリースでサポートされるハードウェアコンポーネントに最低限必要なファームウェア(FW)バージョンが記載されています。cBR-8 HW PIDに対するCisco IOS XEのサポートが終了すると、そのリリースのリリースノートとソフトウェアアップグレードガイドでEoS HWコンポーネントが省略される可能性がありますが、サポートされなくなったとは明確に示されません。

解決方法

cBR-8 EoS HW PIDをサポートする最後のCisco IOS XE SWリリースは、このセクションの各テーブルの[Last SW Release Support]列に記載されています。EoS HWのPIDの使用および新しいCisco IOS XEリリースとの相互運用性は、正式にはサポートされていません。EoS PHYモジュールをサポートする最後のラインカードHWバージョンID(VID)と、Cylons-R Remote Phy Linecardの最後のハードウェアVIDは、このセクションの各テーブルの[Last Linecard HW VID Support]列]で。

DOCSIS 3.0ダウンストリーム(DS)PHYモジュールおよび関連ラインカードPID

PID

EoS通知

最新のDS Phy FWバージョン

最新のSWリリースサポート

最終ラインカードHW VIDサポート

ハードウェアサポート最終日

CBR-D30-DS-MOD

CBR-D30-DS-MOD=

CBR-LC-8D30-16U30

CBR-LC-8D30-16U30=

D3.0 DS PhyモジュールEoS

Gemini 1 PSOC:3.9

Gemini 1 CPLD:0.7

Gemini 1マイクロ：1.E

Gemini 1 FPGA:2.F

16.7.1b

V08

2022年6月30日

DOCSIS 3.0アップストリーム(US)PHYモジュールおよび関連ラインカードPID

PID

EoS通知

最新のSWリリースサポート

最終ラインカードHW VIDサポート

ハードウェアサポート最終日

CBR-D30-US-MOD

CBR-D30-US-MOD=

CBR-4D31-16U30-SP=

CBR-8D31-16U30-SP=

CBR-LC-4D31-16U30

CBR-LC-4D31-16U30=

CBR-LC-8D31-16U30

CBR-LC-8D31-16U30=

D3.0 US PHYモジュールEoS

16.12.1z2

V08

2025年9月30日

Cylons-R Remote PHY(RPHY)ラインカード

PID

EoS通知

最新のSWリリースサポート

最終ラインカードHW VIDサポート

ハードウェアサポート最終日

CBR-CCAP-LC-40G-R

CBR-CCAP-LC-40G-R=

CBR-LC-40G-R-SP=

Cylons-R EoS

今後のリリースの決定

V08

2025年9月30日

スーパーバイザ(SUP)およびスーパーバイザ物理インターフェイスカード(PIC)

PID

EoS通知

最新のSWリリースサポート

ハードウェアサポート最終日

CBR-CCAP-SUP-60G

CBR-CCAP-SUP-60G=

SUP60 EoS

16.12.1z2

2025年9月30日

CBR-CCAP-SUP-160G

CBR-CCAP-SUP-160G=

CBR-SUP-160G-BUN

SUP160 EoS

今後のリリースの決定

2027年2月28日

CBR-SUP-8X10G-PIC

CBR-SUP-8X10G-PIC=

CBR-8X10G-PIC-BUN

SUP PIC 8x10 EoS

今後のリリースの決定

2027年2月28日

追加情報

- cBR-8サポート終了および販売終了のお知らせ – シスコ

- cBR-8リリースノート – Cisco Systems

- cBR-8インストールおよびアップグレードガイド：シスコシステムズ

- cBR-8ハードウェアインストールガイド：発注方法と発注内容：シスコ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems