内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

概要

このドキュメントでは、Control HubのWebex通話ユーザのタイムゾーンを変更する方法について、詳細なトラブルシューティング手順を説明します。

前提条件

要件

これらの手順は、組織の管理者が実行できます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

この方法では、ユーザがsettings.webex.comからタイムゾーンを変更するためのアクセス権を持っていない場合、ユーザは管理者レベルでユーザのタイムゾーンを変更できます。

1) admin.webex.com > Users > Select the userにログインします。

2) Calling ->最下部までスクロールしてCalling User Portalを探し、起動します。ユーザ情報は右上にあります。Account Settingsをクリックします。

3)アカウント設定の下に、ユーザーのタイムゾーンを変更するオプションがあります。

注：

これに対して機能拡張の要求が提出されています。これは、ある場所のタイムゾーンが変更されると、そのサイト内のすべてのユーザのタイムゾーンが変更されるという内容です。