内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

手順

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Unity Connection(CUC)のデフォルトアプリケーション管理者ユーザを変更する手順について説明します。

前提条件

要件

CUC について十分に理解しておくことをお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CUC 8.x以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

手順

デフォルトのアプリケーション管理者ユーザ名を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ1：デフォルトのアプリケーション管理者ユーザのobjectIDをUnity Connectionデータベースから取得します。

admin:run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where name='DefaultAdministrator'

name                  value

--------------------  ------------------------------------

DefaultAdministrator  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

ステップ2：デフォルトのアプリケーション管理者objectIDに関連付けられたエイリアスを取得します。

admin:run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

alias  objectid

-----  ------------------------------------

admin  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

ステップ3：デフォルトのアプリケーション管理者ユーザの読み取り専用フラグを更新して、編集可能にします。

admin:run cuc dbquery unitydirdb update tbl_user set readonly='0' where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

Rows: 1

ステップ4:Unity Connectionデータベースのデフォルトのアプリケーション管理者ユーザとsmtpaddress(pmailname@domain)を更新します。目的のユーザ名を選択します。この例では、adminがcucadminに更新されています。

admin:run cuc dbquery unitydirdb execute procedure csp_usermodify(pobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e',palias='cucadmin',pdisplayname='cucadmin',pmailname='cucadmin')

Rows: 0

ステップ5:Cisco CallManager(CCM)データベースからデフォルトのアプリケーション管理者名とpkidを取得します。

admin:run sql select name, pkid from applicationuser

name                pkid

=================== ====================================

admin               06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b

CCMSysUser          ffd322cd-a1c9-48ce-b23f-6d9475e3547e

WDSysUser           a3d8edb3-8dcd-4e70-a662-dc9afa7f81d3

CCMQRTSysUser       a024f7be-4f36-4373-80dc-a45cb4b891b9

IPMASysUser         d0b9ceb0-d752-46df-96b6-68d37aed70eb

WDSecureSysUser     aaecf22c-ba36-4afd-a8b1-85fb4f02c04f

CCMQRTSecureSysUser 3f2bd34b-c7a1-4b04-a6d4-f75c24c05782

IPMASecureSysUser   bd18e867-2c47-4a60-8740-83c36f178e99

TabSyncSysUser      826888c4-ef7b-48ea-99ba-a86de6c3b369

CUCService          c06dd551-7d3a-4d85-bae9-c450ff03b151

注：CUCサーバを新しいアプリケーション管理者ユーザ名で再構築し、システムでディザスタリカバリシステム(DRS)の復元を実行すると、CUCデータベースは古いユーザ名で更新されます。ただし、CCMデータベースには新しいユーザ名が残っています。

ステップ6：エントリが異なる場合は、新しいアプリケーション管理者ユーザでCCMデータベースを更新します。

admin:run sql update applicationuser set name='cucadmin' where pkid='06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b'

Rows: 1

ステップ7：アプリケーション管理者ユーザパスワードを変更します。

admin:utils cuc reset password cucadmin

Enter password:

Re-enter password:

cucadmin

09/10/2016 07:46:00.012 : Update SUCCEEDED

ステップ8：デフォルトのアプリケーション管理者ユーザのWeb認証用にencryptiontypeが4であることを確認します（Credentialtype 3はWebアプリケーションパスワード用）。

admin:run cuc dbquery unitydirdb select credentialtype,credentials,encryptiontype,objectid from vw_credential where userobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

credentialtype  credentials                                                       encryptiontype  objectid

--------------  ----------------------------------------------------------------  --------------  ------------------------------------

3               06ab0cd9a8d8bcc1d7ff4999a2e42cbaebc0f5b2a4e87d27cca8b6dcfa351d73  4               6e871c82-e512-43f9-8134-211324ce2716

4               57346139caa53dab4f0eb08f18f70e20527e65fb                          3               f54833e7-8fc3-4e6e-8987-b12417f8d440

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。