内容

概要

PIMG/TIMG を工場出荷時の初期状態にリセットするにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、PBX IPメディアゲートウェイ(PIMG)/T1メディアゲートウェイ(TIMG)を工場出荷時のデフォルトにリセットする方法について説明します。

PIMG/TIMG を工場出荷時の初期状態にリセットするにはどうすればよいですか。

PIMG/TIMGを工場出荷時のデフォルトにリセットする必要がある場合があります。その1つの理由は、交換用のPIMGを受け取り、デフォルトのIPアドレスではユニットへの入りが許可されていないことにあります。

ゲートウェイをリセットするプロセスを次に示します。これらの手順はDialogicsプロセスから実行され、Dialogics Webサイトの実際のドキュメントへのリンクは、このドキュメントの「関連情報」セクションに記載されています。

シリアルポートを使用してゲートウェイを工場出荷時のデフォルトにリセットするには、次の手順を実行します。

1. Windows PCでHyperTerminalに接続します。Unity Connectionに2つのCOMポートがある場合は、2番目のポートを使用して、この手順を実行します。

2. COMポートのボーレートは次のとおりです。ユニットに2つのCOMポートがある場合は、2番目のポートを使用してください。

COM1

ボーレート= 38400

ストップビット= 1

データビット= 8

パリティ=なし

フロー制御：なし

COM2

ボーレート= 115200

ストップビット= 1

データボット= 8

パリティ=なし

フロー制御：なし

3. ヌルモデムケーブルを使用して、シリアルポート経由でゲートウェイに接続します。PIMG>プロンプトが表示されるまで、Enterキーを押します。

4. プロンプトでresetと入力し、Enterキーを押します。

5. リクエストの検証を求められたら、yesまたはnoと入力し、Enterキーを押します。「yes」の単語を完全に入力しないと、リセットは実行されません。

ゲートウェイの設定が工場出荷時のデフォルトにリセットされます。リセット後、ゲートウェイのIPアドレスは10.12.13.74、ユーザ名はadmin、パスワードはIpodAdmin（大文字と小文字が区別されます！）です。 この時点でゲートウェイを再起動し、必要に応じて再設定できます。

関連情報

- DMG 1000/2000を工場出荷時のデフォルトにリセットする方法

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

注：DMG  1000/2000を工場出荷時のデフォルトにリセットする方法を表示するには、ログインするリンクをクリックした後にプロファイルを作成する必要があります。