内容

概要

各サーバのメッセージの分数

UC にメールストアを追加するには

概要

このドキュメントでは、Cisco Unity Connection（UC）のメールストアに関する補足情報を取り扱い、可能であれば最新のドキュメントを参照します。

各サーバのメッセージの分数

UC サーバがどれほどのメッセージを保持しているか知ることが必要な場合があります。多くの顧客が仮想プラットフォームに移行します。G-711 コーデックの場合のおよそのメッセージ ストレージ（分単位）に関する詳細は、「Cisco Unity Connection 9.x でサポートしているプラットフォームの一覧」と題するシスコの記事の、「 現在出荷中の Connection 9.x サーバの仮想プラットフォーム オーバーレイに関する仕様」の項を参照してください。

メディア コンバージェンス サーバ（MCS ）を実行していて同様の情報が必要な場合は、「Cisco Unity Connection 9.x でサポートしているプラットフォームの一覧」と題するシスコの記事の、「現在出荷中のプラットフォーム オーバーレイ <x> サーバ」、または「これまでに出荷されたプラットフォーム オーバーレイ <x> サーバ」の項を参照し、お使いのハードウェアをお探しください。

注：このセクションで説明したドキュメントには、「およそのメッセージ ストレージ、G-711 コーデック（分単位）」という項目ラベルを持つテーブル データが含まれており、およそのメッセージ ストレージが分単位で一覧表示されています。

UC にメールストアを追加するには

UC には最大 5 つのメールストアを設定できます。デフォルトで 1 つ設定されており、あと 4 つ追加できます。追加のメールストアは、パフォーマンスの最適化を目的として作成します。

注：メールストアの追加では、メッセージ容量が増えるのではなく、非常に多くのメールボックスが設定されているサーバのパフォーマンスが最適化されるのだということを理解することが重要です。

1 つのメールストア内のユーザ数は、最大 5,000 にすることを推奨します。この推奨事項は、「Cisco Unity Connection 9.x におけるメールボックス ストアの管理」と題するシスコの記事の、「Cisco Unity Connection 9.x でのメールボックス ストアの作成」の項に記載されています。この記事には、追加のメールストアを作成する方法も説明されています。

UC内の複数のメールストアの詳細については、『Cisco Unity Connection 9.xでの複数のメールボックスストアの動作の仕組み』を参照してください。Cisco Unity Connection 9.xのメールボックスストアの管理に関するシスコの記事のセクションこの記事の以下の抜粋部分について、質問が寄せられています。

追加のメールボックス ストア データベース。追加されたメールボックス ストアに保存されるボイス メッセージの情報に使用されます。データベースは、10,000人のユーザーごとに平均40メッセージ、または約1.25 GBのメッセージを保持します（Connectionで現在使用されているデータベース・アプリケーションは、作成後にデータベースのサイズを動的に変更できません）。

抜粋部分で言及されている 1.25 GB は、テーブル行用に使用され、UC のいずれかの場所に保存されたユーザ メッセージに対するマッピングを保存するためのものです。ユーザ メッセージの保存に使用されるデータベース サイズではありません。