内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

CUCM の設定

CUSM の設定

CUSMのCUCMを統合します

Gateways/CME SRSTを設定します

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager （CUCM ）統合のSurvivable Remote Site Telephony Cisco Unified Survivable Manager （CUSM）を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Call Manager Express（CME）

- CUCM

- CUSM

- SRST

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 仮想化アプリケーションOVA OpenテンプレートからインストールされたCUSM

- CUCM バージョン 8.6 以降

- CME バージョン 8.6 以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

CUSMが一部がSurvivable Remote Site Telephony （E-SRST）ソリューションを向上させたように動作します。

SRSTおよびE-SRSTソリューションは本社と支社間の通信を防止する一時的なWANの停止中にリモート ブランチ サイトの電話機能を提供します。

設定

ここでは、CUCMとの統合に関するCUSMおよび関連コンポーネントを設定する方法を説明します。

注：このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

CUCM の設定

CUSM と統合するために CUSM を設定するには、次の手順を実行します。

1. CUCMにログインします。

2. アプリケーション ユーザを作成し、Standard AXL API Accessの役割の割り当て:

3. CUCMが完全修飾ドメイン名（FQDN)で定義されているかどうかを確認するには、show network eth0コマンドを入力します（CCMpub.cisco.comなど）。 CUCMサーバはFQDNで定義する必要があります。

4. CUCMに指定されたドメイン ネーム システム（DNS ）サーバが転送、反転CUCMのホスト名が設定されている参照またはIPアドレスが割り当てられていることを確認します。そうでなければ、CUSMの統合は失敗します。

5. CUSMがデバイス プールを検索し、関連するサイトにできるSRST参照先を適切にプロビジョニングするCUCMのデバイス プールを設定します。

CUSM の設定

CUSM を設定するには、次の手順に従います。

1. CUSMのセットアップ ウィザードへ移動し、グローバルManager SRSTの設定を定義します:

1. ボイスメール パイロットの設定の設定を定義し、Nextをクリックします。

2. Transport Layer Security （TLS ）を介してSRST Managerおよび支社サイトのルータを統合するServiceを選択し完了かをクリックします。

2. システム>ドメイン ネーム システムの設定に移動します。

3. DNS サーバを追加します。
注：DNSがCUCMサーバのホスト名またはIPアドレスの逆エントリを持つことを確認します。

4. SRST Managerのホスト名とドメインを追加します。

5. [Apply] をクリックします。

6. Network Time Protocol（NTP）を設定します。
注：この手順は、変更後に統合できるため、現時点ではオプションです。

7. [TLS （トランスポート レイヤ セキュリティ）証明書を信頼します。

8. CUCMからCUSMにtomcat.pemまたはtomcat.der証明書をコピーし、Administrative XML Layer(AXL)経由で2つを正常に統合します。 TLS証明書はCUCMから直接コピー アンド ペーストすることも、CUCMからファイルをダウンロードし、CUSMに手動でアップロードできます。
注：証明書コピー/貼り付け、tomcat.pem証明書を使用します。証明書を手動でアップロードする場合は、tomcat.der証明書を使用します。

9. 証明書に正しいCommon Name （CN ）があることを確認してください。>このアドレスはホスト名とドメイン名を含める必要があります:

CNはホスト名とドメイン名を反映する、次のエラーが発生します:

CUSMのCUCMを統合します

CUSMのCUCMを統合するには、次の手順を実行してください:

1. CUSMから、[中央コール エージェントを設定し、選択します。

2. CUCM サーバのホスト名/IP アドレスを入力します

3. CUCM で作成したアプリケーション ユーザのユーザ名とパスワードを入力します。

4. CUCM クラスタの情報を入力します。
注：パブリッシャとサブスクライバ サーバをこの時点で追加するオプションもあります。

5. 設定変更または更新のAXLによってCUCMをポーリングするCUSMに従ってスケジュールを設定します。

6. CUCM を有効にします。

注：パブリッシャとサブスクライバ サーバを追加できますがCUSMは2つのサーバを使用して、キープアライブを交換しません。これは力強くSRST参照先を検索するか、CUSMで設定されたタイム スケジュールは、CUCMとの要求時にサーバに接続しようとします。

Gateways/CME SRSTを設定します

CUSMには、次のようなサイトのプロビジョニング機能があります。

- E-SRST

- SRSTのみ(call-manager-fallback)

- カスタマイズされたテンプレートの設定

SRSTゲートウェイ/CMEを設定するには、次の手順を実行します。

1. サーバ（IP HTTPサーバ）として機能するために、HTTPのゲートウェイを有効にします。

2. Telnetまたはセキュアシェル(SSH)を設定します。

注：ゲートウェイとCUSMの間でTLSを使用する場合は、SSHを設定する必要があります。

CUSMは、サイトのプロビジョニング選択（SRSTのみ、E-SRST、またはカスタマイズされたテンプレートに基づく）に基づいて、残りの設定を完了します。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。