内容

はじめに

前提条件

要　件

使用するコンポーネント

バックグラウンド情報

コンフィギュレーション

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Unified Attendant Console Advanced Clientの表示言語を変更する方法について説明します。

前提条件

要　件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

使用するコンポーネント

- Cisco Unified Attendant Console Advancedクライアント14.0.2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

バックグラウンド情報

Cisco Unified Attendant Console Advanced Clientは複数の表示言語をサポートしているため、異なる地域や言語環境で作業するオペレータに対応できます。

アプリケーションをインストールした後、表示言語を変更するには、次の2つの方法があります。

1. アプリケーションファイルを変更します。

2. アプリケーションを再インストールし、目的の言語を選択します。

コンフィギュレーション

ステップ 1：Attendant Console Clientを終了します。

ステップ 2 Windowsファイルエクスプローラを開き、パス「%ProgramData%\Cisco\CUACA」に移動します。 ProgramDataは、既定では非表示のフォルダとして使用されます。

ステップ 3テキストエディタでOPR.cfgファイルを開きます。

ステップ 4DefaultLanguage="English"を目的の言語値に変更し、変更を保存します。言語情報を次の表に示します。

オペレータCFGファイル

言語（ロケール）

アラビア語

アラビア語（サウジアラビア）

簡体字中国語

中国語（中国） [簡体字中国語]

繁体字中国語

中国語（台湾） [繁体字中国語]

デンマーク語

デンマーク語

オランダ

オランダ語（オランダ）

英語

英語

フランス語

フランス語（パリ）

ドイツ語

ドイツ語

イタリア語

イタリア語

日本語

日本語

韓国語

韓国語

ポルトガル語

ポルトガル語（ポルトガル）

ロシア語

ロシア語

スペイン語

スペイン語（繁体字）

スウェーデン語

スウェーデン語

ステップ 5Attendant Console Clientを開きます。