内容

概要

背景説明

問題

解決方法

必要なログ

ログの内容

概要

このドキュメントでは、Instant Message and Presence(IM&P)サーバノードでサービスが[Unknown]と表示される場合の[Presence Topology]ページのトラブルシューティング方法について説明します。

背景説明

[IM&P Administration] Webページ> [System] > [Presence Topology] に移動してサーバのヘルスステータスを確認すると、サーバが正しい状態ではないことに気付く場合があります。この場合、utils service listコマンドを使用してCommand Line Interface（CLI；コマンドラインインターフェイス）でサービスが起動されているにもかかわらず、サーバでは赤い丸の中に白い十字が表示されます。

このドキュメントでは、これらのエラーがプレゼンストポロジWebページに表示される最も一般的な理由と、その修正方法について説明します。

問題

影響を受けるノードのいずれかでviewを選択すると、Webページに次のエラーが表示されます。サービスのステータスはunknownです。

ただし、IM&PサーバのCLIセキュアシェル(SSH)セッションにアクセスして次のコマンドを実行する場合は、次のようになります。utils service listで、これらのサービスがすべて実際には「STARTED」状態であることがわかります。

解決方法

GUIのエラーは、Tomcat証明書の問題に関連しています。確認する必要があるものは次のとおりです。

ステップ1：すべてのTomcatおよびTomcat-trust証明書が期限切れになっていないことを確認します。期限切れになっていない場合は、それらを再生成する必要があります。

ステップ2：サーバがCA署名付き証明書を使用する場合は、Tomcatチェーン全体が完了していることを検証する必要があります。つまり、中間証明書とルート証明書をTomcat-trustとしてアップロードする必要があります。

次に、Tomcatチェーンに存在しない証明書の例を示します。この場合、Tomcat証明書チェーンは次の2つの証明書だけで構成されます。ただし、[Root] > [Leaf]では、2つまたは3つ以上の中間証明書がチェーンを構築するシナリオがあります。

この図の例では、Issuer:mexrus-TENOCHTITLAN-CAが証明書の欠落です。

必要なログ

[IM and Presence Serviceability] > [Trace] > [Trace Configuration] > [Server]に移動して次のものを選択します。[IM&P Publisher] > [Service Group] > [Database and Admin Services] > [Service:[Cisco IM and Presence Admin] > [Apply to all Nodes] > [Debug level:Debug > [Enable All Trace] チェックボックスをオンにして、保存します。

[IM and Presence Administration] > [System] > [Presence Topology] に移動し、不明なサービスの影響を受けるノードを選択し、タイムスタンプをメモします。

Cisco Real-Time Monitor Tool(RTMT)を開き、次のログを収集します。

- Cisco Syslog

- Cisco Tomcat

- Cisco Tomcatセキュリティ

- イベントビューアアプリケーションログ

- イベントビューアのシステムログ

- Cisco IM and Presence管理ログ

ログの内容

cupadmin*.logから

[プレゼントトポロジ(Presence Topology)] > [ノード(Node)]パネルにアクセスすると、

2021-01-23 17:54:57,036 DEBUG [Thread-137] logging.IMPCommonLogger - IMPSocketFactory: Create socket called with host tenochtitlanIMP.mexrus.ru and port 8443

2021-01-23 17:54:57,040 DEBUG [Thread-137] logging.IMPCommonLogger - Enabled protocols: [TLSv1.1, TLSv1, TLSv1.2]

証明書が検証されなかったため、例外が発生しました。

2021-01-23 17:54:57,087 ERROR [Thread-137] services.ServiceUtil - Got an exception setting up the HTTPS connection.

javax.net.ssl.SSLException: Certificate not verified.

at com.rsa.sslj.x.aH.b(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aH.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aH.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.c(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.j(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.i(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.h(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aS.startHandshake(Unknown Source)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.init(ServiceUtil.java:118)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.getServiceInfo(ServiceUtil.java:197)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.getServiceInfo(ServiceUtil.java:182)

トポロジのノードステータスを取得しようとすると、次のようになります。

at com.cisco.cup.admin.actions.TopologyNodeStatusAction$ServiceRunner.run(TopologyNodeStatusAction.java:358)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Caused by: com.rsa.sslj.x.aK: Certificate not verified.

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

... 13 more

Tomcat証明書の発行者が見つからないため、例外が発生します。

Caused by: java.security.cert.CertificateException: Issuer for signed certificate [CN=tenochtitlanCM-ms.mexrus.ru,OU=Collab,O=Cisco,L=Mexico,ST=Mexico City,C=MX] not found: CN=mexrus-TENOCHTITLAN-CA,DC=mexrus,DC=ru

at com.cisco.cup.security.TLSTrustManager.checkServerTrusted(TLSTrustManager.java:309)

at com.rsa.sslj.x.aE.a(Unknown Source)

... 16 more

2021-01-23 17:54:57,087 DEBUG [Thread-137] actions.TopologyNodeStatusAction$ServiceRunner - Retrieved service status for node tenochtitlanIMP.mexrus.ru

2021-01-23 17:54:57,088 DEBUG [http-bio-443-exec-8] actions.TopologyNodeStatusAction - [Topology] VerifyNodeServices - Complete.

別のタイプの例外がcupadmin*.logトレースで見つかると、「Incorrect issuer for server cert」エラーが表示されます。

Caused by: java.security.cert.CertificateException: Incorrect issuer for server cert

at com.cisco.cup.security.TLSTrustManager.checkServerTrusted(TLSTrustManager.java:226)

at com.rsa.sslj.x.aE.a(Unknown Source)

... 16 more

2017-10-14 09:04:01,667 ERROR [Thread-125] services.ServiceUtil - Failed to retrieve service status. Reason: Certificate not verified.

javax.net.ssl.SSLException: Certificate not verified.

この場合、IM&PはTomcatの発行者証明書を有効な発行者証明書として認識しません。これは、証明書の破損が原因で発生した可能性があります。次のオプションがあります。

- 両方に表示される情報を検証します。Tomcatおよび発行者証明書。

- 別の発行者証明書を取得し、IM&P信頼ストアにすでに存在する証明書と比較します。

- IM&Pから発行者証明書を削除し、再度アップロードします。

- Tomcat CA証明書を再生成します。

注：Cisco Bug ID CSCvu78005は、チェーン内の既存のCA証明書が置き換えられても、すべてのノードでTomcat RSA/ECDSAキーストアが更新されないことを意味します。

ステップ1：影響を受けるノードでutils diagnose testコマンドを実行します。

ステップ2：詳細については、Cisco Technical Assistance Center(TAC)にお問い合わせください。