内容

概要

Q. Cisco IM&Pノード名をホスト名からFQDNに変更する方法

A.

概要

このドキュメントでは、Cisco IM&Pホスト名をFQDNに変更する方法について説明します。IM&P認証局(CA)署名付き証明書をJabberクライアントで受け入れるために、FQDNに変更する必要がある条件があります。

著者：Cisco TACエンジニア、Nenos Nicko

Q. Cisco IM&Pノード名をホスト名からFQDNに変更する方法

A.

1. IM&Pパブリッシャが変更された場合は、他のすべてのクラスタのクラスタ間ピアとして削除します。

2. 各クラスタのパブリッシャノードのIM&P管理GUIで、Cisco XCPルータを再起動するためのアラートが表示されているかどうかを確認します。その場合は、指定したノードでXCPルータを再起動します。

3. [Cisco Unified Communication Manager Administration] > [System] > [Presence Redundancy Groups]ページに移動し、各Cisco Unified Presenceサブクラスタでハイアベイラビリティを無効にします。

4. [Cisco Unified Serviceability] > [Tools] > [Service Activation]ページに移動し、各Cisco Unified Presenceノードで次のサービスを順番に非アクティブにします。

- Cisco SIP Proxy

- Cisco Presence Engine

- Cisco XCP Text Conference Manager

- Cisco XCP Web Connection Manager

- Cisco XCP Connection Manager

- Cisco XCP SIP Federation Connection Manager

- Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager（アクティブな場合）

- Cisco XCP Message Archiver（有効な場合）

- Cisco XCP Directory Service（アクティブな場合）

- Cisco XCP File Transfer Manager（アクティブな場合）

- Cisco XCP Authentication サービス

5. [Cisco Unified Serviceability] > [Tools] > [Control Center - Network Services]ページで、各Cisco Unified PresenceノードのCisco XCP Routerサービスを停止します。

6. [Cisco Unified Communication Manager Administration] > [System] > [Server]ページに移動し、クラスタ内の各IM&Pノードに対するノード名を変更します。

- IM&Pノードのホスト名からIM&PノードのFQDNへの完全修飾ドメイン名/IPアドレスフィールドを変更します

- [Save] をクリックします。

- 警告ポップアップには、[OK]をクリックします

7. クラスタ内のIM&Pパブリッシャノードの管理CLIを開き、データベースレプリケーションを再起動して、変更が有効になっていることを確認します。

- 次のコマンドを実行します。utils dbreplication reset all

- この処理には、クラスタ内でレプリケーションが完全に確立されるまでに時間がかかる場合があります

- レプリケーションが完全に確立されているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。utils dbreplication runtimestate

次の図は、このコマンドの出力を示しています。

- レプリケーションは、すべてのノードのレプリケーションステータスが[接続]であり、[レプリケーションセットアップ]の値が[2]の[セットアップ完了]の場合に完全に確立されます。

- 注で説明したように、レプリケーションが完全に再確立されるまでに時間がかかることがあります。

- 時間の長さは、データベース内のデータ量によって異なります。

- 図に示す正しい状態が表示されるまで、utils dbreplication runtimestateを継続的に実行します。

注：レプリケーションセットアップ値が(4)の場合、レプリケーションに関する問題があり、さらなるデバッグが必要です。

- パブリッシャでレプリケーションが完了と表示されたら、すべてのサブスクライバノードでレプリケーションが完了しているかどうかを確認します。

- サブスクライバノードのadmin CLIにログインし、図に示すように正しい状態が表示されるまでutils dbreplication runtimestateを継続的に実行します。

注：サブスクライバノードでは、最終列に「Setup Completed」などのテキストは表示されません。

- この列のすべての行の(2)の値は、完了を示します。

注意：レプリケーションが完全に確立され、クラスタ内のすべてのノードで完了と表示されるまで、次の手順に進まないでください。

8. [Cisco Unified Serviceability] > [Tools] > [Control Center - Network Services]ページに移動し、各Cisco Unified PresenceノードでCisco XCP Routerサービスを開始します。

9. [Cisco Unified Serviceability] > [Tools] > [Service Activation]ページに移動し、各Cisco Unified Presenceノードで次のサービスを順番に再アクティブ化します。

- Cisco SIP Proxy

- Cisco Presence Engine

- Cisco XCP Text Conference Manager

- Cisco XCP Web Connection Manager

- Cisco XCP Connection Manager

- Cisco XCP SIP Federation Connection Manager

- Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager（以前にアクティブ化されている場合）

- Cisco XCP Message Archiver（以前にアクティブ化されている場合）

- Cisco XCP Directory Service（以前にアクティブ化されている場合）

- Cisco XCP File Transfer Manager（アクティブな場合）

- Cisco XCP Authentication サービス

10. [Cisco Unified Communication Manager Administration] > [System] > [Presence Redundancy Groups]ページに移動し、各Cisco Unified Presenceサブクラスタでハイアベイラビリティを再度有効にします。

11. 他のクラスタ間ピアのパブリッシャノードで[Presence] -> [Inter-Clustering] ページに移動し、更新したノードのピアエントリを、今回は新しいホスト名で再度追加します。

12. [Cisco Unified Presence Administration] > [Presence] > [Inter-Clustering]ページに移動し、クラスタ間ピアがすべて起動していることを確認します。[Certificate Status]ビューにエラーがある場合は、次の手順を実行します。

- [手動同期を強制]ボタンをクリック

- [Also resync peer's Tomcat certificates]がオンになっていることを確認します

- [OK] をクリックします。

- クラスタ間ピアステータスが更新されるのを待って、[証明書の状態]がセキュリティに設定されているかどうかを確認します。

これで手順は完了です。注で説明したように、この変更が他のクラスタのノードに完全にプッシュされるまで、最大60分かかることがあります。